Unterstützung der Kodak Photo CD
--------------------------------

PMPro unterstützt auch sog. PCD-Grafiken. Dieses
Grafikformat findet man ausschließlich auf Photo CD´s. Außerdem ist der
PMPro auch in der Lage, sogenannte Portfolio Photo-CD`s zu lesen.

Mit Hilfe der beiliegenden Programme PhotoView und MultiConvert
haben sie außerdem die Möglichkeit, PCD-Grafiken auch ohne Starten des
PMPro anzuzeigen oder z.B. nach IFF zu konvertieren. Das Konvertieren kann 
natürlich auch direkt vom PMPro aus sehr komfortabel durchgeführt werden
(siehe Kapiel Markierte/Konvertieren bzw. Gescuchte/Konvertieren).


Konfiguration:
-------------

 Bevor sie Grafiken einer Photo-CD erfassen können, geben sie bitte
 im Menü Einstellungen die Laufwerkskennung ihres CD-Rom Laufwerkes
 ein (cd0:, cd1: u.s.w). Außerdem stellen sie dort noch ein, in welcher
 Größe die Grafiken angezeigt werden sollen.


Katalogisieren:
---------------

 Zum Erfassen (Katalogisieren) von Grafiken der Photo CD stehen im
 Picture Manager professional zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

 1.) Mit Hilfe der Funktion Erweitern/Kontaktabzug, wird der Inhalt
     der auf der CD befindlichen Kontaktabzugsdatei analysiert, und
     die darin enthaltenen Kleingrafiken katalogisiert. Hierfür wird
     die Größe 96 x 64 Pixel verwendet. Ein Nachskalieren auf die
     Thumbnailgrößen des PMPro wird hier nicht durchgeführt. Dies
     erfolgt nur bei der zweiten (langsameren) Möglichkeit zum
     Erfassen von PCD-Grafiken. 

 2.) Hit Hilfe der Funktion Erweitern/Verzeichnisse (natürlich auch
     einzelne Files) können die PCD-Grafiken der Photo-CD auf die
     gleiche Weise wie IFF und andere Grafikformate erfasst und
     katalogisiert werden. Die PCD-Grafiken einer Photo-CD befinden
     sich im Verzeichnis /PHOTO_CD/IMAGES der Photo-CD.

 Sollten Probleme mit Kontaktabzugsdateien auftreten, verwenden sie
 bitte die zweite Möglichkeit zum Katalogisieren von PCD-Grafiken.


Einschränkungen und Hinweise:
-----------------------------

 Der Picture Manager unterstützt beim Anzeigen nur die Auflösungen
 bis zur Größe 764 x 512 Pixel. Zur Darstellung am Bildschirm und
 zur Ausgabe auf einem Drucker reicht diese Auflösung vollkommen aus.
 Die höheren Auflösungen erfordern sehr große Hautspeichermengen
 (bis hin zu über 20 MB Fast-Memory)
 und einen extrem schnellen Prozessor. Auch die Anzeige höherer
 Auflösungen ist auf Amigas kaum möglich, da hierfür mehr
 als 2 MB Grafikspeicher (CHIP-Memory) benötigt würde.
 Eventuell ist jedoch geplant, in späteren Versionen des PMPro
 auch höhere Auflösungen zu unterstützen.

