 DAS AREXX-MENÜ
 --------------
 
     WICHTIG: Um nachfolgende Funktionen benutzen zu können, muß
     zuvor das Programm REXXMAST in der Systemschublade der
     Workbench gestartet werden!
     
     Das ARexx-PullDown Menü des PMPro kann völlig frei
     konfiguriert werden. Es können darin oft benötigte
     Funktionen (z.B. ein Shell Fenster auf dem PMPro-Screen
     öffnen, den TP-Druckmanager starten, diverse
     Anwenderprogramme wie DPaint, ADPro oder DOpus starten oder
     deren Bildschirme nach vorne bringen u.v.m.) eingestellt werden.
     Hierzu verwenden sie die Funktion „"Menü konfigurieren“".
     Darin können sie für jedes der 14 freien Menüfunktionen ein 
     ARexx-Script auswählen, welches bei Menüaufruf dann gestartet
     wird. Viele Beispielscripts finden sie in der Schublade
     Rexx2. Die Anwendungsgebiete dieses Menüs sind sehr
     vielfältig: 
     Sehen sie sich das schon vorkonfigurierte Menü
     einfach an und probieren sie dessen Funktionen aus. Sie werden 
     feststellen, daß sie hiermit den PMPro als
     Schaltzentrale für die meisten Anwendungen verwenden können.
     Das lästige Umschalten zur Workbench entfällt in den meisten
     Fällen. Da alle über dieses Menü gestarteten
     Funktionen/Anwendungen asynchron (im Multitasking)
     ausgeführt werden, können sie sofort mit dem PictureManager 
     weiterarbeiten. Sie können z.B. beliebig viele Fenster fremder
     Anwendungen auf dem PMPro Bildschirm öffnen, ohne daß der
     PictureManager Bildschirm blockiert ist. 

     Die Funktionen im einzelnen:
     
     AREXX-Befehl ausführen
     ----------------------
     Mit dieser Funktion haben sie die Möglichkeit, einen AREXX-Befehl
     in dem erscheinenden Menü einzugeben und diesen direkt ausführen 
     zu lassen.
     
     AREXX-Script starten
     --------------------
     Im erscheinden Menü können sie ein bleibiges AREXX-Script mit
     Hilfe eines Filerequesters auswählen und direkt starten.
     
     Menü konfigurieren
     ------------------
     Diese Funktion erlaubt die Konfiguration der 14 frei
     belegbaren Menüpunkte des AREXX-PullDown Menüs.
     Sie können für jeden Menüpunkt ein AREXX-Script
     auswählen, welches bei Aufruf der Menüfunktion dann direkt
     gestartet wird.
    
