
EXTRAS/RAMDISK
==============  

   Ermöglicht das Auslagern des aktuellen Kataloges in die Ramdisk
   (genügend freier Hauptspeicher vorausgesetzt). Diese Funktion
   sollte vor allem bei größeren Katalogen (über 100 Einträge)
   oder langsamen Datenträgern (Kataloge auf CD-ROM, MO-Lw. etc.)
   IMMER!!! angewendet werden, da fast alle Programmfunktionen (ins-
   besondere Blättern, Sortieren, Optimieren, Aktualisieren etc.)
   viel viel schneller ausgeführt werden. Es ist dabei aber zu
   beachten, daß vorgenommene Änderungen am Katalog nur in der
   RAMDISK existieren, und der Katalog mit der Funktion
   RAMDISK --> KATALOG ins Datenverzeichnis zurückgespeichert
   werden muß, damit diese Änderungen auch im Datenverzeichnis
   dauerhaft gespeichert werden.

  
   * KATALOG --> RAMDISK : Kopiert den aktuellen Katalog in die
                           RAMDISK (genügend Hauptspeicher muß
                           vorhanden sein).

   * LÖSCHEN:              Löscht den aktuellen Katalog von der
                           Ramdisk. Eventuelle Änderungen am Katalog
                           in der Ramdisk gehen dabei verloren !!
                           

   * RAMDISK --> KATALOG:  Kopiert den Katalog von der Ramdisk ins
                           Datenverzeichnis zurück. Der Katalog im
                           Datenverzeichnis wird dabei überschrieben.
                           Erst danach wird der Katalog von der
                           Ramdisk gelöscht.


 
 
   Benötiger Hauptspeicherbedarf: Pro Katalogeintrag wird folgender
   ------------------------------ Hauptspeicher benötigt:



                 -->  Graustufen (klein/groß) : ca. 6/8 kB
                 -->  Farbe      (klein/größ) : ca. 12/16 kB
                   
 

   Hinweis:
   --------
   Die Funktion KATALOG --> RAMDISK wird nur ausgeführt, wenn nach 
   dem Kopieren des Kataloges in die RAMDISK noch ca. 250 kB CHIP und
   ca. 150 kB FAST-Memory frei bleiben.          
