
EXTRAS/IFF-SEITEN
=================

   Diese Funktion speichert alle Einträge des Kataloges als
   IFF-Grafiken ab. Es werden, je nach Katalogtyp, 20 bzw. 12
   Thumbnails pro IFF-Grafik gezeichnet.
   Es erscheint ein Pfadrequester, mit Hilfe dessen man den
   Speicherpfad der einzelnen IFF-Grafiken definiert. Diese werden
   dann mit folgendem Namen abgespeichert:

            KATALOGNAMExxx.IFF  (xxx ist laufende Nummerierung)


   Nach Eingabe des Speicherpfades erscheint ein Menü, welches
   durch Eingabe von Start- und Endseite auch das Abspeichern
   von Teilen des Kataloges als IFF-Seiten erlaubt.


   Hinweis:  Diese Funktion überschreibt evtl. schon unter dem Namen
   --------  vorhandene Grafiken!!!!!
