PROGRAMM/BEENDEN
================

 Beendet das Programm PMPro. Sollte die RAMDISK
 beim "Beenden" aktiv sein, so wird der Katalog von dieser gelöscht.
 Eventuelle Änderungen können dadurch verlorengehen. Wählen Sie
 bei aktiver RAMDISK deshalb zuvor die Funktion RAMDISK --> KATALOG,
 falls eventuelle Änderungen am Katalog in der RAMDISK gesichert werden
 sollen.
      
