 Programm/PMPro-Umgebung
 =======================

 Dieses Menü bietet Ihnen viele
 neue Funktionen in Bezug auf Bedienung und Benutzerfreundlichkeit.

 - Die Anzahl der Katalogeinträge kann nun frei von 1000 bis 9999
   Einträge eingestellt werden. Es ist dabei jedoch zu beachten, daß bei
   knappem Hauptspeicher die maximale Kataloggröße nicht zu hoch
   eingestellt werden sollte. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sollten
   Sie jedoch zu große Kataloge vermeiden.
 - Die Funktion der Maustasten (langer und kurzer Klick) kann nun frei 
   eingestellt werden. Statt der PopUp-Menüs können sie die Maustasten
   auch mit anderen Funktionen wie Markieren, Zeigen etc. belegen.
 - Bei den Dateiauswahlfenstern haben Sie die Wahl, die Standard ASL
   Requester oder die der ReqTools-Library zu verwenden.
 - Die Benutzeroberfläche kann nun von der alt bekannten auch auf eine
   fensterorientierte Oberfläche umgeschaltet werden.
       
   Diese fensterorientierte Oberfläche bietet folgende Features, die vor
   allem in höheren Bildschirmauflösungen (auf Grafikkarten) nützlich
   sein können:
 
   1. Sie können das Thumbnailfenster frei in der Größe ändern sowie 
      positionieren, um somit den PMPro optimal an ihre 
      Grafikkartenauflösung anzupassen.
   2. Das neue Steuerungsfenster enthält nun auch Funktionen zum 
      Markieren von Seiten sowie zum schnellen Umändern der 
      Maustastenfunktionen. Auch kann direkt eine Seite angesprungen 
      werden, indem Sie einfach die gewünschte Seitennummer in dem 
      dafür vorgesehenen Eingabefeld eingeben.
   3. Das Informationsfenster (Funktion: PopUp/Information), welches 
      Grafikinformationen anzeigt wurde bei der fensterorientierten 
      Oberfläche leicht in seinem Aussehen verändert und kann nun 
      immer geöffnet bleiben (asynchron), wobei dann die Grafikdaten 
      des angeklickten Thumbnails sofort darin angezeigt werden.
   4. Eventuell geöffnete Quickmenü-Fenster verdecken keine 
      Thumbnails mehr, da Sie ja Ihre Fenster frei auf dem Bildschirm 
      anordnen können.

      Welche Art der Benutzeroberfläche besser oder schlechter ist, kann 
      pauschal nicht beantwortet werden. Sie ist mehr oder weniger 
      Geschmackssache. Manche Anwender bevorzugen einen 
      fensterorientierten Aufbau, der jedoch auch schnell sehr 
      unübersichtlich werden kann, je nachdem wieviele Fenster geöffnet 
      sind. Andere wieder bevorzugen die übersichtlichere und klar 
      gegliederte, dafür aber fest vorgegebene Benutzerumgebung. Wir 
      haben uns entschieden, Ihnen beide Möglichkeiten anzubieten, um 
      jedem Wunsch gerecht zu werden!

 Nach Beenden dieses Menüs werden alle Einstellungen automatisch 
 abgespeichert, so daß diese beim nächsten Programmstart wieder zur 
 Verfügung stehen.     

