PROGRAMM/BILDSCHIRMMODUS
========================


  - Auswählen
    ---------
    Es erscheint ein Screenmoderequester, mit dessen Hilfe man
    den aktuellen Bildschirmmodus (z.B. von DBLPAL nach NTSC)
    ändern kann. Bei dieser Funktion wird jedoch immer zur ersten
    Katalogseite zurückgeblättert, da sich die Anzahl der Thumbnails
    pro Seite je nach Screenmode ändern können!!!
    Sollte die Autostart-Funktion aktiv sein, wird der neugewählte
    Bildschirmmodus beim nächtsen Programmstart automatisch verwendet.

    Zu empfehlen sind folgende Screenmodes (lesen Sie hierzu auch das
    Kapitel Hinweise/Tips):

        - PAL:HighRes Interlaced   bzw. DBLPAL:HighRes flimmerfrei
        - NTSC: HighRes Interlaced bzw. DBLNTSC:HighRes flimmerfrei
        - EURO72:Productivity
        - MULTISCAN:Productivity
        - Bildschirmmodi von Grafikkarten (Picasso, Retina etc.)

  - Autostart
    ---------
    Sollten Sie diese Funktion aktivieren (durch ein Häkchen markiert),
    wird der aktuelle Bildschirmmodus in die Datei AUTOSTART.PREFS
    des Programmverzeichnisses geschrieben. Beim nächsten Programmstart
    erscheint nun kein Screenmode-Requester mehr, und das Programm startet
    automatisch in dem Modus, welcher in der AUTOSTART.PREFS-Datei
    gespeichert ist.
    Wird die Autostart-Funktion wieder deaktiviert, erscheint beim
    nächsten Programmstart wieder der bekannte Screenmode-Requester,
    welcher dem Benutzer die freie Wahl des Bildschirmmodus erlaubt.



    HINWEISE: Sollte Die Datei AUTOSTART.PREFS fehlerhafte oder
    --------- unsinnige Daten zum Screenmode enthalten, wird
              das Programm u.U. nicht starten, da der Screen
              auf Grund falscher Daten nicht geöffnet werden kann.

              Es erscheint in solch einem Falle eine Fehlermeldung:

              FEHLER 55: Bildschirm kann nicht geöffnet werden!
                              ERRORCODE: xxx

              Löschen sie in solch einem Falle die Systemdatei
              AUTOSTART.PREFS im Programmverzeichnis des PMPro.
              Wird das Programm nun erneut gestartet, erscheint
              wieder der Screenmode-Requester, um einen Bildschirm-
              modus auszuwählen.


