NAME    NewPaper

DESCRIPTION 'Microsoft Windows NewPaper Application'

STUB    'WINSTUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

SEGMENTS
        _TEXT    PRELOAD    MOVEABLE
        _SUBS    LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE

HEAPSIZE  1024
STACKSIZE 2048
