NAME	     FWCLOCK

DESCRIPTION  'Fortran Windows Clock'

APPLOADER      '__MSLANGLOAD'

EXETYPE      WINDOWS 3.0

STUB	     'WINSTUB.EXE'

PROTMODE

CODE	     PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA	     PRELOAD MOVEABLE

HEAPSIZE     512
STACKSIZE    4096

EXPORTS
	FWClockWndProc @1
	About	       @2
