Faz com que o Windows Scripting Host feche os scripts, depois de os executar durante o número de segundos especificado.

Pode usar esta opção para evitar que os scripts permaneçam em execução durante demasiado tempo ou indeterminadamente.


Especifica durante quantos segundos os scripts devem permanecer em execução.

Se a caixa de verificação Parar os scripts depois do número de segundos especificado não estiver seleccionada, esta caixa de texto não estará disponível e aparecerá a cinzento.


Faz com que o Windows Scripting Host mostre informações sobre a versão, sempre que executar um script.


Repõe as definições predefinidas do Windows Scripting Host.


Faz com que o Windows Scripting Host feche o script seleccionado, depois de o executar durante o número de segundos especificado.

Pode usar esta opção para evitar que o script permaneça em execução durante demasiado tempo ou indeterminadamente.


Especifica durante quantos segundos o script seleccionado deve permanecer em execução.

Se a caixa de verificação Parar os scripts depois do número de segundos especificado não estiver seleccionada, esta caixa de texto não estará disponível e aparecerá a cinzento.


Faz com que o Windows Scripting Host mostre informações sobre a versão, sempre que executar o script seleccionado.


Repõe as definições do Windows Scripting Host para o script seleccionado.


Para ver a informação neste ficheiro da ajuda

1	Clique aqui [image]  para executar o Windows Scripting Host.

2	Para obter ajuda sobre um item, faça clique sobre [image] na parte superior da caixa de diálogo e, de seguida, faça clique sobre o item.

Nota

Também pode iniciar o Windows Scripting Host se fizer clique sobre o menu Iniciar, de seguida sobre Executar, escrever WScript.exe e premir ENTER. Pode ainda clicar com o botão direito do rato sobre um atalho para um script e, de seguida, clicar com o botão esquerdo sobre Propriedades.