Copyright: Thursday, February 10, 2000 19:58:05


Seleccione para fazer com que o Windows Script Host pare a execução de scripts depois de executado um script durante um número de segundos especificado. Esta é uma propriedade global para todos os scripts que são executados pelo Windows Script Host.

Esta opção impede uma execução excessiva de scripts através da definição de um temporizador. Quando o tempo de execução ultrapassa o valor especificado, o wscript.exe interrompe o motor de scripts através do método IActiveScript::InterruptThread e pára o processo.


Fornece um espaço onde pode escrever o número de segundos durante os quais os scripts poderão ser executados.

Tem de seleccionar a caixa de verificação Parar script depois do número de segundos especificado para alterar esta opção.


Especifica se pretende visualizar as informações sobre a versão do Windows Script Host sempre que executar um script. Esta é uma propriedade global para todos os scripts que são executados pelo Windows Script Host.


Repõe as definições do Windows Script Host para as seguintes predefinições:

Parar script depois do número de segundos especificado - seleccionado

Segundos - desactivado (e reposto para 10 segundos)

Apresentar logótipo quando o script é executado na consola de comandos - marcado


Seleccione para fazer com que o Windows Script Host pare a execução do script seleccionado depois de ter sido executado durante um número de segundos especificado

Esta opção impede uma execução excessiva de scripts através da definição de um temporizador. Quando o tempo de execução ultrapassa o valor especificado, o wscript.exe interrompe o motor de scripts através do método IActiveScript::InterruptThread e pára o processo.


Fornece um espaço onde pode escrever o número de segundos durante os quais o script seleccionado poderá ser executado.

Tem de seleccionar a caixa de verificação Parar script depois do número de segundos especificado para alterar esta opção.


Seleccione para fazer com que o Windows Script Host mostre as informações sobre a respectiva versão sempre que executar o script seleccionado.


Repõe as definições do Windows Script Host para as seguintes predefinições:

Parar script depois do número de segundos especificado - desmarcado

Segundos - desactivado (e reposto para 10 segundos)

Apresentar logótipo quando o script é executado na consola de comandos - seleccionado