ISDN 회선 이름을 표시합니다.


전화 회사에서 제공한 정보에 따라 ISDN 회선이 사용할 장치 수를 설정할 수 있습니다.


슬라이더를 끌어 ISDN 회선이 사용할 장치 수를 지정하십시오.

사용할 수 있는 채널이 하나 밖에 없으면 회선이 하나의 채널만 사용하도록 자동 설정됩니다.


이 항목을 선택하면 위에서 지정한 채널 수를 모두 사용할 수 있을 때만 연결됩니다.

즉 지정한 채널 수를 모두 사용할 수 없으면 연결이 실패하며 연결된 상태에서 장치 하나의 연결이 해제되면 연결이 끊어집니다.

이 확인란은 특정 정보를 전송하기 위해 일정한 수의 장치가 필요할 경우 유용합니다.


화살표를 클릭하면 ISDN 서비스의 기본 속도 설정 목록이 나타납니다.

여러 가지 속도는 ISDN 어댑터가 지원하는 속도를 반영합니다.

기본 설정은 최고 속도입니다.


이 항목을 선택하면 지정한 속도로만 연결이 이루어집니다.


이 항목을 선택하면 ISDN 회선을 사용하여 전화 접속을 시도하는 동안 ISDN 아이콘이 작업 표시줄에 나타납니다. 이 아이콘을 두 번 클릭하면 연결 상태 정보가 나타납니다.

(아직 구현되지 않음)


이 항목을 선택하면 ISDNLOG.TXT라고 하는 로그 파일에 가장 최근의 연결 작업이 기록됩니다. 이 파일은 Windows 폴더에 들어 있습니다.

(아직 구현되지 않음)


이 항목을 선택하면 분 입력란에 지정한 시간 이상 동안 회선에 아무런 작업도 발생하지 않을 경우 전화가 끊깁니다.

(아직 구현되지 않음)


클릭하면 ISDN 회선의 등록 정보를 보거나 수정할 수 있습니다.


이전 대화 상자에서 선택한 스위치 유형이 나타납니다.

이 설정을 변경하려면 취소를 클릭한 다음 목록에서 스위치 유형을 새로 선택하십시오.


클릭하면 특정 장치의 설정을 변경할 수 있습니다. 위 목록에서 아무 장치도 선택하지 않았으면 단추가 흐리게 나타납니다.


특정 채널의 전화 번호를 설정하거나 수정할 수 있습니다. 미국에 거주할 경우, 이 대화 상자에서 SPID를 변경할 수도 있습니다.

스위치 유형은 이전 대화 상자에서 지정한 설정에 의해 결정됩니다.


이 항목을 선택하면 스위치 제공자의 도출 규칙에 따라 SPID가 자동으로 결정됩니다.

이 항목을 선택하지 않으면 해당 입력란에 SPID를 수동으로 입력할 수 있습니다.


연결 상태 표시 및 로그 기록과 같은 옵션을 설정할 수 있습니다.


사용 중인 ISDN 어댑터가 지원하는 스위치 유형 목록이 나타납니다.


물리적인 ISDN 회선용 B 장치와 각 장치의 해당 전화 번호 및 SPID(회선이 SPID를 필요로 할 경우) 목록이 나타납니다.

특정 장치의 설정을 변경하려면 목록에서 장치를 선택한 다음 수정을 클릭하십시오.


이 파일은 열람용이 아닙니다.