터미널 에뮬레이션을 설정하려면

1	터미널 메뉴에서 기본 설정을 선택합니다.

2	터미널 에뮬레이션을 지정하려면 VT-52와 VT-100/ANSI 중 하나를 선택합니다.

참고

어떤 에뮬레이션을 사용할 지 잘 모르겠으면 VT-100/ANSI을 선택하십시오.

에뮬레이션을 변경하면 텔넷이 시스템을 조정하여 사용 중인 컴퓨터, 키보드, 터미널이 지정된 터미널과 똑같이 동작하도록 합니다.


터미널 옵션을 설정하려면

1	터미널 메뉴에서 기본 설정을 선택합니다.

2	터미널 옵션에서 아래의 확인란을 하나 이상 선택하십시오.

지역 에코는 키보드 입력 내용을 모두 보여 줍니다.

커서 깜박임은 커서가 깜박거리도록 합니다.

블록 커서는 커서가 블록으로 나타나게 합니다.

VT100 화살표는 키보드 화살표를 사용할 때 어떤 문자 시퀀스가 전송되도록 할 지를 결정합니다.

참고

VT100 화살표 확인란을 선택하면 커서 키 모드가 사용됩니다. VT100 화살표 확인란을 지우면 응용 프로그램 모드가 사용됩니다.


버퍼에 저장할 라인 수를 설정하려면

1	터미널 메뉴에서 기본 설정을 선택합니다.

2	버퍼 크기란에 25에서 399 사이의 숫자를 입력합니다.

참고

버퍼란 터미널 창에 나타나는 텍스트를 스크롤할 수 있도록 라인을 저장하는 메모리 블록입니다.

사용 가능한 메모리를 초과하는 라인 수를 지정하면 텔넷은 사용 가능한 메모리가 보유할 수 있는 최대 라인 수로 버퍼를 설정합니다. 25라인 보다 적은 수를 지정하면 텔넷은 버퍼를 25라인으로 설정합니다.


원격 컴퓨터에 연결하려면

1	연결 메뉴에서 원격 시스템을 선택합니다.

2	호스트 이름란에 연결할 원격 시스템 이름을 입력하거나 선택합니다.

3	포트란에 포트나 서비스를 입력하거나 선택합니다.

4	호스트가 터미널 유형 하위 교섭을 사용할 경우, 터미널 유형란에 사용할 문자열을 입력하거나 선택합니다.

선택할 수 있는 항목은 하위 교섭 중 호스트에서 인식할 수 있는 일반 문자열입니다.

5	연결을 클릭합니다.

참고

터미널 유형에서 지정한 문자열은 터미널 에뮬레이션을 제어하는 것이 아니라 단지, 교섭 중 주고 받는 문자열에 불과합니다. 터미널 에뮬레이션은 여전히 터미널 설정 대화 상자의 설정에 의해 제어됩니다.


원격 컴퓨터의 연결을 해제하려면

연결 메뉴에서 연결 끊기를 선택합니다.


텔넷을 끝내려면

연결 메뉴에서 종료를 선택합니다.


텔넷 창의 텍스트를 모두 선택하려면

편집 메뉴에서 모두 선택을 클릭합니다.

참고

이 기능은 텔넷 창의 내용을 모두 선택합니다. 텍스트를 선택한 다음 복사하거나 보낼 수 있습니다.

텔넷 창의 내용을 모두 복사하려면 편집 메뉴에서 전체 복사를 클릭합니다.


텔넷 로그를 작성하려면

1	터미널 메뉴에서 로그 시작을 선택합니다.

2	로그 파일을 지정합니다.

기존에 파일이 존재하면 이 파일을 겹쳐 씁니다.

참고

텔넷 세션의 화면 출력을 텍스트 파일에 캡처할 때 사용합니다.

로그 기록 명령과 명령 출력을 중단하려면 터미널 메뉴에서 로그 기록 중단을 선택합니다.

원격 컴퓨터에서 로그 파일을 작성하려면 로그 파일 열기 대화 상자에서 네트워크 환경을 두 번 클릭한 다음 컴퓨터를 지정합니다.


터미널의 글꼴을 변경하려면

1	터미널 메뉴에서 기본 설정을 선택합니다.

2	글꼴을 선택합니다.

 관련 항목


터미널의 배경색을 변경하려면

1	터미널 메뉴에서 기본 설정을 선택합니다.

2	배경색을 선택합니다.

 관련 항목


연결 메뉴

원격 시스템

연결할 원격 시스템을 지정할 수 있는 연결 대화 상자가 나타납니다. 텔넷은 가장 최근에 연결했던 시스템 네 개를 나열합니다. 이 시스템 이름은 연결 메뉴 아래쪽에 나타납니다.

연결 끊기

원격 시스템의 연결을 해제하여 다른 시스템에 연결하거나 세션을 끝낼 수 있도록 합니다.

종료

텔넷을 끝냅니다. 원격 시스템에 연결되어 있는 상태에서 종료를 클릭하면 원격 시스템으로의 연결이 자동으로 끊깁니다.


편집 메뉴

복사

선택한 텍스트를 클립보드에 복사합니다. 원문은 그대로 있고 이전의 클립보드 내용은 바뀝니다.

붙여넣기

삽입점에 클립보드 내용을 붙여 넣습니다.

모두 선택

텔넷 창의 내용을 모두 선택합니다.

전체 복사

텔넷 창의 내용을 모두 복사합니다.


터미널 메뉴

기본 설정

화면색, 글꼴, 에뮬레이션 모드의 기본 설정을 구성할 수 있는 터미널 설정 대화 상자가 나타납니다.

로그 시작

텔넷 명령의 화면 출력을 로그 파일에 캡처합니다.

로그 기록 중단

텔넷 명령의 화면 출력을 로그 파일에 캡처하는 동작을 중단합니다.


원격 시스템

연결할 원격 시스템을 지정할 수 있는 연결 대화 상자가 나타납니다. 텔넷은 가장 최근에 연결했던 시스템 네 개를 나열합니다. 이 시스템 이름은 연결 메뉴 아래쪽에 나타납니다.


연결 끊기

원격 시스템의 연결을 해제하여 다른 시스템에 연결하거나 세션을 종료할 수 있도록 합니다.


종료

텔넷을 끝냅니다. 원격 시스템에 연결되어 있는 상태에서 종료를 클릭하면 원격 시스템으로의 연결이 자동으로 끊깁니다.


복사

선택한 내용을 클립보드에 복사합니다. 원문은 그대로 있고 이전의 클립보드 내용은 바뀝니다.


붙여넣기

삽입점에 클립보드 내용을 붙여 넣습니다.


모두 선택

텔넷 창의 내용을 모두 선택합니다.


기본 설정

화면색, 글꼴, 에뮬레이션 모드의 기본 설정을 구성할 수 있는 터미널 설정 대화 상자가 나타납니다.


로그 시작

텔넷 명령의 화면 출력을 로그 파일에 캡처합니다.


로그 기록 중단

텔넷 명령의 화면 출력을 로그 파일에 캡처하는 동작을 중단합니다.


목차

도움말을 시작하고 텔넷 도움말 항목을 보여 줍니다.


도움말 찾기

도움말의 찾기 대화 상자가 나타납니다. 대화 상자에 있는 키워드를 사용하여 도움말 정보를 찾아볼 수 있습니다.


도움말 사용법

도움말 사용법을 설명합니다.


텔넷 정보

텔넷 버전 및 저작권 정보를 보여 줍니다.


연결

이 대화 상자는 연결 메뉴에서 원격 시스템을 선택하면 나타납니다. 연결할 호스트 컴퓨터의 이름을 입력한 다음 연결을 클릭하십시오.


자동 재시도

이 대화 상자는 원격 호스트로의 연결을 시도할 때 나타납니다. 호스트가 통화 중이거나 호스트 이름이 잘못되었을 수 있습니다. 시도를 중지하려면 중단을 클릭하십시오.


터미널 기본 설정

이 대화 상자는 터미널 메뉴에서 기본 설정을 선택하면 나타납니다. 기본값에 대한 모든 변경 사항은 각 사용자별로 저장됩니다.

필드

지역 에코

커서 깜박임

블록 커서

VT100 화살표

버퍼 크기

에뮬레이션

글꼴

배경색


지역 에코

키보드 입력 내용을 모두 보여 줍니다. 원격 시스템에 연결한 후, 다른 시스템에 연결하기 전에 이 확인란을 선택해야 합니다.


커서 깜박임

현재 커서가 화면에서 깜박거리도록 합니다.


블록 커서

커서가 블록으로 표시되도록 합니다.


VT100 화살표

키보드 화살표를 사용할 때 어떤 문자 시퀀스가 전송되도록 할 지를 결정합니다.


버퍼 크기

창에서 스크롤할 수 있도록 메모리에 보유할 텍스트 라인의 수를 지정합니다.


에뮬레이션

터미널 에뮬레이션 형식을 지정합니다(VT-52 또는 VT-100).


글꼴

텔넷의 텍스트 모양을 지정할 수 있는 글꼴 대화 상자가 나타납니다.


배경색

화면의 배경색을 지정할 수 있는 배경색 대화 상자가 나타납니다.