 Fataler Fehler!

Eine oder mehrere Dateien sind beschädigt worden; deshalb muß das Programm neu installliert werden. Legen Sie dazu die Originaldiskette des Herstellers  ins Laufwerk ein und starten Sie mit dem Programm-Manager das Programm SETUP.EXE vom Laufwerk. Alle weiteren Schritte werden dann abgefragt und erklären sich von selbst.


 Arbeitsspeicher reicht nicht aus.

Beenden Sie eine oder mehere Anwendungen und versuchen Sie dann erneut diese Anwendung zu starten. Wenn dies noch nicht ausreicht gehen Sie in die Systemsteuerung und erhöhen den virtuellen Speicher. Falls es dennoch nicht gelingt verlassen Sie Windows und versuchen Sie erneut das Programm zu starten.


 Datenbanken konnten nicht geöffnet werden.

Im Dialogfenster zu dieser Hilfe erschien eine Errornummer mit der Sie nun prüfen können, welcher Fehler bei Ihnen erzeugt wurde.

0x0001	Invalid function	0x0024	Sharing buffer exceeded
0x0002	File not found	0x0032	Not supported
0x0003	Path not found	0x0033	Remote not listed
0x0004	Too many open files	0x0034	Duplicate name
0x0005	Access denied	0x0035	Bad netpath
0x0006	Invalid handle	0x0036	Network busy
0x0007	Arena trashed	0x0037	Device does not exist
0x0008	Not enough memory	0x0038	Too many commands
0x0009	Invalid block	0x0039	Adaptor hardware error
0x000A	Bad environment	0x003A	Bad network response
0x000B	Bad format	0x003B	Unexpected network error
0x000C	Invalid access	0x003C	Bad remote adaptor
0x000D	Invalid data	0x003D	Print queue full
0x000F	Invalid drive	0x003E	No spool space
0x0010	Current directory	0x003F	Print canceled
0x0011	Not same device	0x0040	Netname deleted
0x0012	No more files	0x0041	Network access denied
0x0013	Write protect error	0x0042	Bad device type
0x0014	Bad unit	0x0043	Bad network name
0x0015	Not ready	0x0044	Too many names
0x0016	Bad command	0x0045	Too many sessions
0x0017	CRC error	0x0046	Sharing paused
0x0018	Bad length	0x0047	Request not accepted
0x0019	Seek error	0x0048	Redirection paused
0x001A	Not MS-DOS disk	0x0050	File exists
0x001B	Sector not found	0x0051	Duplicate file control block
0x001C	Out of paper	0x0052	Cannot make
0x001D	Write fault	0x0053	Interrupt 24 failure
0x001E	Read fault	0x0054	Out of structures
0x001F	General failure	0x0055	Already assigned
0x0020	Sharing violation	0x0056	Invalid password
0x0021	Lock violation	0x0057	Invalid parameter
0x0022	Wrong disk	0x0058	Net write fault
0x0023	File control block unavailable


Herstellerinformation
AlphaSoft

Herstellung und Vertrieb von Software

Inhaber: Sigrun Göllner

Aldingerstraße 86

70806 Kornwestheim

Tel.: 07154 27 956

Fax.: 0711 - 38 83 73


Datei konnte nicht gefunden werden.

Entweder dist die Installation nicht korrekt oder aufgrund es ist aufgrund eines Plattenfehlers die Bibliotheksdatei gelöscht werden.

So beheben Sie das Problem:

Beenden Sie Windows und versuchen Sie erneut ins Programm zu kommen. Ist dies immer noch nicht möglich, so legen Sie die Originaldiskette des Prgogrammes ins Laufwerk ein und rufen das Setup Programm auf, um die fehlenden Dateien zu installieren.


Kein Helptext vorhanden

Leider sind wir noch nicht mit den gesamten Hilfetexten fertig geworden. Sobald aber die Hilfetexte den Programmen angepaßt sind, werden die aktuellen Dateien nachgereicht. Bitte haben Sie etwas Geduld.


Die Installation wurde beendet!

Die Installation wurde korrekt beendet ohne das das Programm installiert wurde. Es wurden keine Veränderungen im System vorgenommen.