LIBRARY  QuikTest
DESCRIPTION 'QuikTest Test DLL' 
CODE PRELOAD MOVEABLE LOADONCALL DISCARDABLE 
DATA PRELOAD MOVEABLE 
HEAPSIZE 5120 
PROTMODE 
SEGMENTS 
EXPORTS 
 TstLibMain
 AutoTestName
 AutoTestDesc
 AutoTestFunc
