Copyright: Copyright (c) 1996-1999 F-Secure Corporation. All rights reserved.


ヘルプの目次
目次

F-Secure 管理エージェント

はじめに

F-Secure の設定と統計

F-Secure 管理エージェントのインタフェース

免責

テクニカル サポートへの問い合わせ方法

F-Secure Corporation について


はじめに

F-Secure 管理エージェントは、以下の処理を行ないます。

•	署名を調べ、リモートで署名されたポリシーが正しいものであるかどうかを確認します。

•	ポリシー ファイルを読み込みます。他のコンポーネントまたはアプリケーションは、常に F-Secure 管理エージェントに属性値を要求しなければなりません。

•	集中設定コンポーネントとして機能し、属性値を他の F-Secure 製品に割り当てます。

•	リモートで設定されたグローバル ポリシーに応じて、ローカル ポリシーへの変更を許可します。

•	ホストに関するステータス情報を送信します。

•	警告を送信します。

•	ホストに対してポリシーベース インストールを実行します。

•	レポートを生成します。

•	自動登録ファイルを F-Secure アドミニストレータに送信します。


F-Secure の設定と統計

[F-Secure の設定と統計] は、すべての F-Secure アプリケーションに共通のインタフェースです。F-Secure プログラムの設定を表示および変更するには、Windows のシステム トレイの「F」アイコンをダブルクリックして、[F-Secure の設定と統計] ダイアログ ボックスを開きます。[F-Secure の設定と統計] が開き、インストールされている F-Secure アプリケーションのリストが表示されます。

アプリケーション名を選択し、[プロパティ] をクリックして、アプリケーションのユーザー インタフェースを表示します。


F-Secure 管理エージェントのインタフェース

[F-Secure の設定と統計] を使用して、ユーザーは F-Secure 管理エージェントを表示できます。ここで、ステータスとポリシー情報を表示し、通信方式を選択できます。

F-Secure 管理エージェントのインタフェースは、F-Secure アドミニストレータのプロパティ ウィンドウ ([F-Secure 管理エージェント] -> [設定] -> [ユーザー インタフェース]) で無効にできます。

詳細情報:

[ステータス] タブ

[ポリシー] タブ

[通信] タブ


[ステータス] タブ

[ステータス] タブには、ホストに関する以下の情報がユーザーに対して表示されます。

•	[F-Secure ホスト ID]: ポリシー更新のポーリング時にホストを識別するための ID

•	[WINS 名]: ホストの WINS 名

•	[DNS]: ホストの DNS 名

•	[IP アドレス]: ホストの IP アドレスのリスト

[ステータス] タブには、以下のボタンが表示されます。

•	[ログ ファイルを表示]: Windows のメモ帳で、F-Secure ログ ファイル (LogFile.log) を開きます。

•	[イベント ビューワを開く]: Windows のイベント ビューワを開きます。


 [ポリシー] タブ

[ポリシー] タブには、以下の情報が表示されます。

•	[ポリシー ファイルの日付]: ホストが最後に受信したポリシーが作成された日付と時刻。ベース ポリシー ファイルがホストに配布されていない場合は、「N/A」と表示されます。

•	[ポリシー ファイルのカウンタ]: ホストが受信したポリシーの数。ベース ポリシー ファイルがホストに配布されていない場合は、「N/A」と表示されます。

[ベース ポリシーのインポート] ボタンをクリックすると、ユーザーはアクセス可能な新しいベース ポリシー ファイルを探すことができます。


[通信] タブ

[通信] タブでは、ユーザーはホストの通信方式を設定できます。

•	これらの設定に対する変更は、コンピュータの再起動後に適用されます。

•	[F-Secure 管理サーバー]: このモードでは、ポリシーとその他のファイルが F-Secure 管理サーバーとの間で転送されます。管理サーバーの HTTP アドレスを入力する必要があります。現在のバージョンの F-Secure 管理エージェントでは、ユーザー アカウントとパスワードは入力する必要がありません。

•	[ネットワーク通信ディレクトリ]: このモードでは、ホストは、ポリシー ファイルやその他のファイルをネットワークの通信ディレクトリ内で探そうとします。通信ディレクトリを選択して、このディレクトリへのアクセス用に作成したユーザー アカウント名とそのパスワードを入力します。ネットワークの通信ディレクトリは、UNC パス (例: \\server\share) で指定する必要があります。 ユーザー アカウントとパスワードは、Windows NT プラットフォームでだけ必要になります。Windows 95/98 の場合は、現在ログインしているユーザーのアクセス権が使用されます。

•	[スタンドアロン]: このモードでは、ホストは F-Secure 管理サーバーと通信しません。ホストがネットワークに接続されている場合でも、ホストはポリシー ファイルやその他のファイルを送受信しません。


免責

本書に記載されている製品名はすべて、各社の商標または登録商標です。F-Secure Corporation は、他社の商標および名前について所有権を持つものではありません。F-Secure Corporation では、本書中の情報の正確さを期して万全の努力を払っておりますが、情報に間違いや脱落があっても責任を負うことはありません。本書に記載されている仕様は、予告なしに変更されることがあります。

本書中の例で使われている会社、名前、およびデータは、特に断りがない限り、事実とは関係ありません。本書のどの部分も、いかなる形態または手段  (電子的または機械的) によっても、目的を問わず、F-Secure Corporation の書面による許可なしに複製または伝達することはできません。

Copyright ｩ 1997-2000 F-Secure Corporation.All rights reserved.


テクニカル サポートへの問い合わせ方法

F-Secure のテクニカル サポートは電子メールまたは F-Secure Web サイトで提供されています。Web サイトには、F-Secure アプリケーション内から、または Web ブラウザからアクセスできます。

詳細情報:

Web Club

Web 上でのウィルス説明

電子メールによるサポート

日々の更新


Web Club

Web Club は、F-Secure 製品のユーザーにサポートを提供します。アクセスするには、F-Secure アプリケーションの [ヘルプ] メニューから [Web Club] コマンドを選択します。初めてこのオプションを使用する場合、Web ブラウザのパスと名前、および自分の地域を入力します。

Web ブラウザから Web Club に直接接続するには、以下のサイトにアクセスします。

http://www.F-Secure.com/webclub/

高度なサポートについては、以下のサイトにある F-Secure サポート センターにアクセスしてください。

http://www.F-Secure.com/support/


Web 上でのウィルス説明

F-Secure Corporation は Web サイトにウィルス関連の総合的な情報を保有しています。ウイルス情報データベースを表示するには、[ヘルプ] メニューの [Virus Descriptions On the Web] コマンドを選択します。

また、以下のサイトでもウィルス情報データベースにアクセスできます。

http://www.F-Secure.com/vir-info/


電子メールによるサポート

F-Secure 製品に関して、本書、または www.F-Secure.com のオンライン サービスで解決できない問題がある場合は、お近くの販売代理店または F-Secure Corporation に直接お問い合わせください。

テクニカル サポートを受けることができます。電子メールにてご連絡ください。

<国名>@F-Secure.com

例 : Japan@F-Secure.com

国内に F-Secure の販売代理店がない場合は、次のアドレスにお問い合わせください。テクニカル サポートを受けることができます。

Crypto-Support@F-Secure.com

Anti-Virus-Support@F-Secure.com

F-Secure-Workstation-Support@F-Secure.com

サポートの要求時には、以下の情報を明記してください。

•	F-Secure ソフトウェア製品名とバージョン番号。

•	お使いのオペレーティング システムの名前とバージョン番号(ビルド番号も含む)。

•	問題に関する詳しい説明。ソフトウェアによって表示されるエラー メッセージや、問題の再生に役立つその他の状況

電話で F-Secure Corporation のサポートを受ける場合は、時間の節約のため、以下の準備を行ってください。

•	サポート技術者の説明にしたがって操作ができるようにコンピュータの前にいるか、または説明をメモする準備をします。

•	コンピュータの電源を入れ、可能な場合は問題が発生した時の状態にします。または、コンピュータ上ですぐに問題を再生できる状態にしておきます。

F-Secure 製品をインストールすると、F-Secure プログラム グループに README ファイルが置かれます。README ファイルには、最新情報が含まれています。


日々の更新

F-Secure は、F-Secure アンチウィルスの正式な更新を日々提供しています。F-Secure アンチウィルスに組み込まれた独自の識別技術により、F-Secure Corporation は新しいマクロ ウィルスの分析が済むと直ちに更新を送ることができます。

日々の更新は、F-Secure BackWeb によって自動的に「プッシュ」するか、F-Secure Web サイトから手動でで「プル」することができます。更新は、ネットワーク上のすべてのワークステーション、サーバー、ゲートウェイに自動的に配布できます。

詳細については、F-Secure の Web サイト www.F-Secure.com にアクセスして確認してください。


F-Secure Corporation について

F-Secure Corporation (旧 Data Fellows ) は、世界有数のデータ セキュリティ製品開発会社です。当社は企業のコンピュータ ネットワーク用のアンチウィルス、データ セキュリティ、暗号化ソフトウェア製品の開発、販売、サポートを行っています。当社はカリフォルニア州のサンノゼ (San Jose) とフィンランドのエスポー (Espoo) を拠点とし、イギリス、フランス、ドイツ、香港、カナダなどの各地に支社を構えています。全世界の 80 カ国以上に提携企業、VAR、および販売代理店を持っています。F-Secure 製品群は 20 以上の言語に翻訳されています。

F-Secure のソフトウェア製品は多数の国際的賞および表彰状を受賞しています。当社は月刊誌 Red Herring の 1998 年 9 月号で世界のテクノロジー企業ベスト 100 に選ばれました。F-Secure ワークステーション スイート 4.0 は 1999 年 7 月号の SECURE Computing 誌で最高級の格付けである 5 つ星を受賞しました。F-Secure アンチウィルスは 1999 年 7 月号の German PC Professionell 誌の Editor筑s Choice を受賞しました。その他、Hot Product of the Year 1997 (Data Communications 誌)、ベスト アンチウィルス製品 (SVM 誌 1997 年 5 月) に選ばれ、1996 European Information Technology Prize を受賞しました。

F-Secure は 100 カ国以上に何万ものユーザーがいます。ユーザーには世界有数の大企業や著名な通信企業、主要な航空会社、欧州政府、郵便局、防衛庁、国際的金融機関が含まれます。得意先は NASA、US Air Force、US Department of Defense Medical branch、US Naval Warfare Center、San Diego Supercomputer Center、Lawrence-Livermore National Laboratory、IBM、Unisys、Siemens-Nixdorf、EDS、Cisco、Nokia、Sonera (旧Telecom Finland)、UUNet Technologies、Boeing、Bell Atlantic、MCI などです。

詳細情報:

F-Secure ファミリー


F-Secure ファミリー

F-Secure 製品はすべて、セキュリティ管理のコストを最小限に抑える 3 階層のスケーラブルなポリシーベース管理のインフラストラクチャを提供する F-Secure フレームワークに統合されます。

F-Secure ワークステーション スイートは、有害なコードの検出と削除、透過的なファイルおよびネットワーク暗号化、パーソナル ファイアウォール機能などすべてをポリシーベース管理アーキテクチャに統合します。

F-PROT および AVP を含む多重スキャン エンジンを持つ F-Secure アンチウィルスは、すべての主要なデスクトップトップとサーバー プラットフォームのための最も包括的なリアルタイム ウィルス スキャンおよび保護システムです。これはビジネス マーケットをターゲットにする 3 階層ソリューションで、ネットワーク管理および中央集中配備のための豊富な機能が含まれています。

F-Secure コンテンツ スキャナは電子メール、Web のダウンロード、データベース レプリケーションを通じて侵入するウィルスからネットワークを保護します。Microsoft Exchange Server、Lotus Domino、Check Point およびその他の主要ベンダーのファイアウォール製品で使用できます。

F-Secure VPN+ は、大規模ネットワークはもちろんのこと、小規模およびリモート ネットワークのための、ソフトウェアベース、IPSEC 準拠のバーチャル プライベート ネットワーク ソリューションを提供します。F-Secure VPN+ 製品を組み合わせることによってあらゆる規模の企業が費用効果の高い公共ネットワークやインターネットを利用して、特別なハードウェアを必要とせずに安全な VPN を構築することができます。

F-Secure ファイルクリプトは強力なリアルタイム暗号化方式を直接 Windows ファイル システムに統合する最初で唯一の製品です。これはデータを自動的に暗号化してからハードディスクに格納し、最も要求の強い状況で重要な情報を保護します。またファイルクリプトでは、暗号化された自己解凍型のパッケージを電子メールで他のユーザーに送信することができます。

F-Secure SSH は安全でないネットワークに安全なリモート ログイン、ターミナルおよびその他の接続を提供します。これは最も広範に使用される安全なリモート管理ツールです。

F-Secure ネームサーファーはリモート インターネットおよびイントラネット DNS 管理のためのソリューションです。簡単に使用できる WWW ユーザー インタフェースが DNS 管理を自動化し、単純化します。