Copyright: Copyright F-Secure Ltd.


Sommaire de l'aide
Sommaire

F-Secure Management Agent

Introduction

Paramètres et statistiques de F-Secure

Interface de F-Secure Management Agent

Exclusion de responsabilité

Appeler le support technique

A propos de F-Secure Corporation


Introduction

F-Secure Management Agent effectue les opérations suivantes :

•	Il contrôle la signature afin de vérifier la validité de la stratégie signée à distance.

•	Il interprète le fichier de stratégie. Les autres composants ou applications doivent toujours demander les valeurs d'attribut à F-Secure Management Agent.

•	Il remplit le rôle de composant de configuration centralisée, permettant d’attribuer des valeurs d'attributs aux autres produits F-Secure.

•	Il modifie la stratégie locale en fonction de la stratégie globale définie à distance.

•	Il envoie les informations d'état de l'hôte.

•	Il envoie les alertes.

•	Il exécute sur l’hôte les installations demandées par les stratégies.

•	Il crée des rapports.

•	Il envoie des fichiers d'auto-enregistrement à F-Secure Administrator.


Paramètres et statistiques de F-Secure

Paramètres et statistiques de F-Secure représente l'interface commune à toutes les applications F-Secure. Pour afficher et modifier les paramètres d’une application F-Secure, ouvrez la boîte de dialogue  Paramètres et statistiques de F–Secure en cliquant deux fois sur l'icône « F », dans la barre d'état système de Windows. La boîte de dialogue Paramètres et statistiques de F-Secure s'ouvre et affiche la liste des applications F-Secure installées.

Sélectionnez le nom de l'application, puis cliquez sur Propriétés pour afficher l'interface utilisateur correspondante.


Interface de F-Secure Management Agent

Les utilisateurs peuvent accéder à F-Secure Management Agent à l'aide de Paramètres et statistiques de F-Secure. Ils peuvent afficher les informations d'état et de stratégies et choisir la méthode de communication.

Vous pouvez désactiver l'interface de F-Secure Management Agent dans le volet Propriétés de F-Secure Administrator (sous Paramètres de F-Secure Management Agent / Interface utilisateur).

Autres :

Onglet Etat

Onglet Stratégie

Onglet Communication


Onglet Etat

L'onglet Etat affiche les informations suivantes relatives à l'hôte :

•	ID d'hôte F-Secure. Identifie l'hôte lors de la récupération des mises à jour des stratégies.

•	Nom WINS. Nom WINS de l'hôte.

•	DNS. Nom DNS (Domain Name System) de l'hôte.

•	Adresses IP. Liste des adresses IP de l'hôte.

Le volet Etat contient les boutons suivants :

•	Afficher le fichier journal. Ouvre le fichier journal de F-Secure (LogFile.log) avec le Bloc-notes de Windows.

•	Ouvrir l'Observateur d'événements. Ouvre l'Observateur d'événements de Windows.


 Onglet Stratégie

L'onglet Stratégie affiche les informations suivantes :

•	Horodatage du fichier de stratégie. Date et heure de création de la dernière stratégie reçue par l'hôte. Si aucun fichier de stratégie de base n'a été diffusé sur l'hôte, la valeur affichée est « N/A ».

•	Compteur du fichier de stratégie. Numéro de la stratégie reçue par l'hôte. Si aucun fichier de stratégie de base n'a été diffusé sur l'hôte, la valeur affichée est « N/A ».

Le bouton Importer la stratégie de base permet à un utilisateur de rechercher un nouveau fichier de stratégie de base sur les lecteurs auxquels il a accès.


Onglet Communication

L'onglet Communication permet à l'utilisateur de définir la méthode de communication de l'hôte.

•	Les modifications apportées à ces paramètres ne sont appliqués qu'une fois le poste de travail redémarré.

•	F-Secure Management Server. Grâce à ces méthodes, les stratégies et autres fichiers sont transférés de et vers F-Secure Management Server. Vous devez saisir l'adresse HTTP de Management Server. Le nom du compte utilisateur et le mot de passe ne sont pas nécessaires dans la version actuelle de F-Secure Management Agent.

•	Répertoire de communication réseau. Grâce à cette méthode, l'hôte essaie de localiser les stratégies et autres fichiers dans le répertoire de communication sur le réseau. Indiquez le répertoire, puis entrez le nom et le mot de passe du compte d'utilisateur permettant d'y accéder.  Le Répertoire de communication réseau doit être spécifié en tant que chemin UNC (par exemple, \\server\share). Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont utiles uniquement sous les plates-formes Windows NT. Sous Windows 95 et 98, les droits d'accès de l'utilisateur actuellement connecté sont utilisés.

•	Autonome. Dans le mode Autonome, l'hôte n'essaie pas de contacter F-Secure Management Server. L'hôte ne reçoit ou n'envoie aucun fichier de stratégie ou autre fichier, même s'il est connecté au réseau.


Exclusion de responsabilité

Tous les noms de produits mentionnés dans la présente documentation sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. F-Secure Corporation dénie tout intérêt propriétaire vis-à-vis des marques et noms de sociétés tierces. F-Secure Corporation ne pourra être tenue pour responsable des erreurs ou omissions afférentes à cette documentation, quand bien même cette société s'efforce de vérifier l'exactitude des informations contenues dans ses publications. F-Secure Corporation se réserve le droit de modifier sans préavis les informations contenues dans ce document.

Sauf mention contraire, les sociétés, les noms et les données utilisés dans les exemples sont fictifs. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans la permission expresse et écrite de F-Secure Corporation.

Copyright © 1997-2000 F-Secure Corporation. Tous droits réservés.


Appeler le support technique

Le support technique est disponible par courrier électronique et depuis le site Web de F-Secure. Vous pouvez y accéder depuis les applications F-Secure ou avec un navigateur Web.

Autres :

Web Club

Descriptions de virus sur le Web

Assistance par courrier électronique

Mises à jour quotidiennes


Web Club

Le Web Club F-Secure propose une assistance aux utilisateurs des produits F-Secure. Pour y accéder, choisissez la commande Web Club du menu Aide dans l’application F-Secure. A la première utilisation de cette option, entrez le chemin d'accès et le nom de votre navigateur Web ainsi que votre pays de résidence.

Pour vous connecter directement au Web Club depuis votre navigateur Web, entrez l'adresse suivante :

http://www.F-Secure.com/webclub/

Pour obtenir une aide personnalisée, le centre d'assistance F-Secure est disponible à l'adresse suivante :

http://www.F-Secure.com/support/


Descriptions de virus sur le Web

F-Secure Corporation met régulièrement à jour une base de données complète d'informations concernant les virus informatiques sur son site Web. Pour consulter cette base de données sur les virus, choisissez la commande Descriptions de virus sur le Web du menu Aide.

Vous pouvez également y accéder à l'adresse suivante :

http://www.F-Secure.com/vir-info/


Assistance par courrier électronique

Si vous avez des questions sur F-Secure qui n'ont pas été abordées dans ce manuel ou dans les services en ligne sur le site www.F-Secure.com, contactez votre revendeur F-Secure ou contactez directement F-Secure Corporation.

Pour obtenir l'assistance technique de base, veuillez contacter votre partenaire F-Secure. Envoyez votre courrier électronique à l'adresse suivante :

pays@F-Secure.com

Exemple :   France@F-Secure.com

Si aucun partenaire F-Secure ne se trouve dans votre pays, vous pouvez tout de même obtenir de l'aide aux adresses suivantes :

Crypto-Support@F-Secure.com

Anti-Virus-Support@F-Secure.com

F-Secure-Workstation-Support@F-Secure.com

Veuillez inclure les informations suivantes avec votre demande :

•	Nom et numéro de version du produit F-Secure utilisé.

•	Nom et numéro de version de votre système d'exploitation. Numéro de révision du système d'exploitation.

•	Description détaillée du problème, y compris tout message d'erreur affiché par le logiciel ainsi que tout détail susceptible de nous aider à reproduire le problème.

Lorsque vous contactez F-Secure par téléphone, procédez comme suit pour gagner du temps :

•	Tenez-vous à proximité de votre ordinateur afin de pouvoir suivre les instructions fournies par le technicien ou apprêtez-vous à noter les instructions.

•	Mettez l'ordinateur sous tension et, si possible, dans l'état où il se trouvait lorsque le problème est survenu. Le cas échéant, vous devriez pouvoir reproduire le problème sur l'ordinateur avec un minimum d'efforts.

Une fois le logiciel F-Secure installé, vous trouvez un fichier README dans le groupe de programmes F-Secure du menu Démarrer de Windows. Ce fichier README contient les informations les plus récentes sur le logiciel F-Secure installé.


Mises à jour quotidiennes

F-Secure offre un service de mises à jour quotidiennes pour F-Secure Anti-Virus. La technologie d’identification unique intégrée à F-Secure Anti-Virus permet à F-Secure de transmettre des mises à jour pour traiter les nouveaux virus macro aussitôt après leur analyse.

Ces mises à jour quotidiennes peuvent être automatiquement « distribuées » aux clients par F-Secure BackWeb ou « récupérées » à la demande sur le site Web de F-Secure. Les mises à jour peuvent ensuite être automatiquement diffusées sur tous les postes de travail, serveurs ou passerelles du réseau.

Pour plus d’informations, consultez le site Web de F-Secure à l’adresse suivante : www.F-Secure.com.


A propos de F-Secure Corporation

F-Secure Corporation (anciennement Data Fellows) est l'un des plus grands développeurs mondiaux de produits de protection des données. Notre société développe, commercialise et assure l'assistance technique de logiciels antivirus, de protection de données et de cryptographie pour les réseaux informatiques d'entreprise. Nos principaux sièges se trouvent à San Jose en Californie et à Espoo en Finlande. Nous possédons des bureaux dans plusieurs pays, notamment au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, au Japon, à Hong Kong et au Canada. Nos partenaires, revendeurs et autres distributeurs sont situés dans plus de 80 pays de par le monde. Les produits F-Secure ont été traduits dans plus de 20 langues.

Les logiciels F-Secure ont reçu de nombreux prix et citations dans le monde entier. Notre société a figuré parmi les 100 meilleures entreprises du domaine technique du monde du magazine Red Herring dans son numéro de septembre 1998. F-Secure Workstation Suite 4.0 s'est vu décerner cinq étoiles, la plus haute distinction, par le magazine SECURE Computing dans son numéro de juillet 1999. F-Secure Anti-Virus a été élu Choix de la rédaction par le magazine allemand PC Professionell dans son numéro de juillet 1999. D'autres récompenses nous ont été décernées, telles que Produit de l’année 1997 (Data Communications Magazine), Meilleur produit antivirus (SVM Magazine, Mai 1997) et le prix européen des technologies de l'information en 1996.

F-Secure Corporation compte des dizaines de milliers de clients dans plus de 100 pays. Parmi nos clients, nous comptons les plus grandes entreprises industrielles mondiales et les compagnies de télécommunication les plus prestigieuses, des compagnies aériennes importantes, plusieurs services gouvernementaux, services postaux et forces de défense européens, ainsi que plusieurs banques de renom. Nous comptons également parmi nos clients la NASA, l'US Air Force, la branche médicale du ministère de la défense américain, l'US Naval Warfare Center, le San Diego Supercomputer Center, le Lawrence-Livermore National Laboratory, IBM, Unisys, Siemens-Nixdorf, EDS, Cisco, Nokia, Sonera (anciennement Telecom Finland), UUNet Technologies, Boeing, Bell Atlantic et MCI.

Autres :

La gamme de produits F-Secure


La gamme de produits F-Secure

Tous les produits F-Secure sont intégrés dans F-Secure Framework qui propose une infrastructure à trois niveaux, adaptable et stratégique, afin de minimiser le coût de gestion de la sécurité.

F-Secure Workstation Suite permet la détection et la suppression de codes malveillants, le cryptage discret de fichiers et de réseaux et propose un firewall personnel. Toutes ces fonctions s'intègrent dans une architecture de gestion par stratégies.

F-Secure Anti-Virus, doté de plusieurs moteurs d'analyse (dont F-PROT et AVP), est le système de protection et d'analyse en temps réel le plus complet, adapté à toutes les principales plates-formes, serveurs ou postes de travail. Il s'agit d'une solution à trois niveaux destinées aux entreprises, qui comporte de nombreuses fonctions adaptées à la gestion de réseau et au déploiement centralisé.

F-Secure Content Scanner protège les réseaux des virus entrants par courrier électronique, téléchargements sur Internet et réplication de base de données. Il fonctionne avec Microsoft Exchange Server, Lotus Domino, les produits firewall de Check Point et autres éditeurs importants.

F-Secure VPN+ propose une solution logicielle pour réseaux privés virtuels, conforme à IPSec aussi bien pour les grands réseaux d'entreprises que pour les petits. Grâce à l'utilisation des divers produits F-Secure VPN+, les entreprises de toute taille peuvent utiliser les réseaux publics ou Internet pour créer des réseaux privés virtuels sécurisés sans devoir installer de matériel particulier.

F-Secure FileCrypto est le premier (et unique) produit intégrant un cryptage en temps réel puissant directement dans le système de fichiers Windows. Il crypte automatiquement les données avant de les stocker sur le disque dur, protégeant ainsi les informations sensibles dans les situations les plus exigeantes. Il permet également aux utilisateurs d'envoyer à d'autres utilisateurs des ensembles de fichiers cryptés auto-extractibles par courrier électronique.

F­Secure SSH propose des connexions distantes, des fonctions de terminal et autres connexions sécurisées sur des réseaux non protégés. Ce produit est l'outil d'administration distante sécurisée le plus fréquemment utilisé.

F-Secure NameSurfer est la solution adaptée à l'administration distante des DNS Internet et intranet. Son interface Web facile d'utilisation permet d'automatiser et de simplifier l'administration des DNS.