Copyright: © F-Secure Corp.


Más información
Sommario

F-Secure Management Agent

Introduzione

Impostazioni e statistiche F-Secure

Interfaccia di F-Secure Management Agent

Disconoscimento

Supporto tecnico

Informazioni su F-Secure Corporation


Introduzione

F-Secure Management Agent consente di eseguire le seguenti operazioni:

•	Verificare la firma per convalidare i criteri di protezione.

•	Interpretare il file dei criteri di protezione. Gli altri componenti e applicazioni devono richiedere i valori delle variabili a F-Secure Management Agent.

•	Agire come componente centrale di configurazione, assegnando i valori di attributo ad altri prodotti F-Secure.

•	Consentire le modifiche ai criteri di protezione locali in base ai criteri globali impostati da remoto.

•	Inviare le informazioni sullo stato dell'host.

•	Inviare le notifiche.

•	Eseguire le installazioni basate su criteri di protezione sull'host.

•	Generare report.

•	Inviare file di autoregistrazione a F-Secure Administrator.


Impostazioni e statistiche F-Secure

Impostazioni e statistiche F-Secure è l'interfaccia comune a tutte le applicazioni di F-Secure. È possibile visualizzare e modificare le impostazioni dei programmi F-Secure facendo doppio clic sull'icona "F" nella barra delle applicazioni di Windows per aprire la finestra di dialogo Impostazioni e statistiche F-Secure. Nella finestra Impostazioni e statistiche F-Secure viene visualizzato un elenco delle applicazioni F-Secure installate.

Selezionare il nome dell'applicazione, quindi fare clic su Proprietà per accedere all'interfaccia utente dell'applicazione.


Interfaccia di F-Secure Management Agent

Impostazioni e statistiche F-Secure consente agli utenti di accedere a F-Secure Management Agent. Gli utenti possono visualizzare lo stato e le informazioni sui criteri di protezione e scegliere il metodo di comunicazione desiderato.

L'interfaccia di F-Secure Management Agent può essere disattivata nel riquadro delle proprietà di F-Secure Administrator (nelle impostazioni di F-Secure Management Agent /Interfaccia utente).

Argomenti correlati:

Scheda Stato

Scheda Criteri di protezione

Scheda Comunicazione


Scheda Stato

Nella scheda Stato vengono visualizzate le seguenti informazioni sugli host:

•	ID host F-Secure. Consente di identificare l'host quando si esegue il polling degli aggiornamenti del criterio di protezione.

•	Nome WINS. Nome WINS dell'host.

•	DNS. Nome DNS (Domain Name System) dell'host.

•	Indirizzi IP. Elenco degli indirizzi IP dell'host.

Nella scheda Stato sono disponibili i seguenti pulsanti:

•	Visualizza file log. Apre il file log F-Secure (LogFile.log) negli Appunti di Windows.

•	Apri visualizzatore eventi. Apre il visualizzatore eventi di Windows.


Scheda Criteri di protezione

Nella scheda Criteri di protezione vengono visualizzate le seguenti informazioni:

•	Marca temporale file criteri di protezione. La data e l'ora di creazione dei criteri di protezione più recenti ricevuti dall'host. Se non è stato distribuito alcun file dei criteri di base, viene visualizzata la voce "N/D".

•	Contatore file criteri di protezione. Numero assegnato al criterio di protezione ricevuto dall'host. Se non è stato distribuito alcun file dei criteri di base, viene visualizzata la voce "N/D".

Per individuare un nuovo file dei criteri di base nelle unità accessibili all'utente, fare clic sul pulsante Importa criteri di protezione di base.


Scheda Comunicazione

Nella scheda Comunicazione, è possibile impostare il metodo di comunicazione dell'host.

•	E modifiche delle impostazioni diventano effettive solo dopo il riavvio della workstation.

•	F-Secure Management Server. Se si utilizza questo metodo, i criteri di protezione e gli altri file vengono trasferiti a e da F-Secure Management Server. È necessario immettere l'indirizzo HTTP di Management Server. L'account utente e la password non sono richiesti nella versione corrente di F-Secure Management Agent.

•	Directory di Comunicazione di rete. Se si utilizza questo metodo, l'host cerca i criteri di protezione e gli altri file nella directory di Comunicazione. Ricercare la directory e immettere il nome e la password dell'account di accesso. È necessario specificare la directory di Comunicazione di rete come percorso UNC (ad esempio, \\server\share). L'account utente e la password sono applicabili solo nelle piattaforme Windows NT. I sistemi Windows 95 e 98 utilizzano i diritti di accesso dell'utente connesso.

•	Standalone. In modalità standalone, l'host non si collega a F-Secure Management Server. Anche se è collegato alla rete, l'host non riceve né invia file dei criteri di protezione o di altro tipo.


Disconoscimento

Tutti i nomi dei prodotti menzionati nel presente manuale sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. F-Secure Corporation rinuncia a qualsiasi diritto di proprietà dei marchi e dei nomi citati. Nonostante l'impegno di F-Secure Corporation nel garantire l'accuratezza delle informazioni ivi contenute, F-Secure Corporation non è responsabile per eventuali errori od omissioni. F-Secure Corporation si riserva il diritto di modificare le specifiche citate nella presente documentazione senza preavviso.

Le aziende, i nomi e i dati utilizzati negli esempi sono fittizi tranne nei casi diversamente specificati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta di F-Secure Corporation.

Copyright © 1996-2001 F-Secure Corporation. Tutti i diritti riservati.


Supporto tecnico

F-Secure fornisce un servizio di supporto tecnico tramite e-mail e sul sito Web di F-Secure. È possibile accedere al sito Web dall'applicazione F-Secure o dal browser Web.

Argomenti correlati:

Web Club

Descrizioni dei virus sul Web

Supporto tramite e-mail

Aggiornamenti giornalieri


Web Club

Il Web Club di F-Secure fornisce assistenza agli utenti di F-Secure. Per accedere al servizio, scegliere il comando Web nel menu Guida nell'applicazione F-Secure. La prima volta che si utilizza questa opzione, immettere il percorso e il nome del browser Web e specificare la propria workstation.

Per collegarsi al Web Club direttamente dal browser Web, visitare il sito:

http://www.F-Secure.com/webclub/

Per un supporto avanzato, visitare il sito del centro di assistenza di F-Secure:

http://www.F-Secure.com/support/


Descrizioni dei virus sul Web

Nel sito Web di F-Secure Corporation sono disponibili varie informazioni relative ai virus. Per visualizzare il database delle informazioni sui virus, scegliere il comando Descrizione virus sul web nel menu Guida.

In alternativa, è possibile accedere al database delle informazioni:

http://www.F-Secure.com/vir-info/


Supporto tramite e-mail

Per richiedere informazioni su F-Secure non contenute nel manuale o non fornite dai servizi in linea presso il sito www.F-Secure.com, è possibile contattare il distributore locale di prodotti F-Secure o direttamente la F-Secure Corporation.

Per l'assistenza tecnica di base, contattare il partner locale di F-Secure. Inviare un'e-mail a:

paese@F-Secure.com

Esempio:   Italy@F-Secure.com

Se nel proprio paese non esiste un partner autorizzato (F-Secure Business Partner), è possibile richiedere servizi di assistenza di base al sito:

Crypto-Support@F-Secure.com

Anti-Virus-Support@F-Secure.com

F-Secure-Workstation-Support@F-Secure.com

Si consiglia di accludere le seguenti informazioni nella richiesta:

•	Il nome e la versione del prodotto F-Secure.

•	Il numero della versione del sistema operativo. Il numero di build.

•	Una descrizione dettagliata del problema, inclusi i messaggi di errore visualizzati dal programma e eventuali altre informazioni utili.

Per contattare il supporto telefonico di F-Secure, è consigliabile:

•	Essere vicino al computer in modo da poter seguire le istruzioni fornite dal tecnico o annotarle.

•	Accendere il computer o lasciarlo nello stato in cui si trovava quando si è verificato il problema; in alternativa, ripetere le operazioni eseguite per riprodurre il problema riscontrato.

Al termine dell'installazione del software F-Secure, è possibile consultare il file README disponibile nel gruppo di programmi F-Secure nel menu Avvio/Start. Tale file contiene le informazioni più aggiornate.


Aggiornamenti giornalieri

F-Secure fornisce degli aggiornamenti giornalieri per F-Secure Anti-Virus. La tecnologia di rilevamento del software F-Secure Anti-Virus consente a F-Secure Corporation di inviare aggiornamenti per i nuovi virus di macro subito dopo averli analizzati.

Gli aggiornamenti giornalieri possono essere distribuiti automaticamente al cliente da F-Secure BackWeb oppure vengono inviati su richiesta dal sito Web di F-Secure. È anche possibile distribuire automaticamente a tutte le workstation, i server e i gateway della rete.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di F-Secure www.F-Secure.com.


Informazioni su F-Secure Corporation

F-Secure Corporation (ex Data Fellows) è una delle aziende leader a livello mondiale nel settore dei prodotti di sicurezza. La società sviluppa e distribuisce prodotti antivirus, per la sicurezza dei dati e la crittografia destinati alle reti aziendali e fornisce servizi di supporto tecnico. Le sedi principali si trovano a San Jose (California) e a Espoo (Finlandia) con filiali presenti in vari paesi tra cui il Regno Unito, la Francia, la Germania, il Giappone, Hong Kong e il Canada. I suoi partner, VAR e altri distributori, sono presenti in oltre 80 paesi. I prodotti F-Secure sono stati tradotti in più di 20 lingue.

I prodotti software F-Secure hanno ricevuto numerosi riconoscimenti e premi. Nel settembre 1998 l'azienda è stata classificata tra le prime 100 società tecnologiche al mondo dalla rivista Red Herring; nel luglio 1999 F-Secure Workstation Suite 4.0 ha ricevuto il punteggio massimo di 5 stelle dalla rivista SECURE Computing Magazine e F-Secure Anti-Virus ha ottenuto il riconoscimento Editor's Choice dalla rivista tedesca PC Professionell Magazine. Tra gli altri riconoscimenti vanno citati il premio Hot Product of the Year 1997 (Data Communications Magazine), Best Anti-Virus product (SVM Magazine, maggio 1997) e European Information Technology Prize nel 1996.

F-Secure Corporation vanta decine di migliaia di clienti in più di 100 paesi e fornisce i suoi prodotti alle più importanti aziende del settore industriale e delle telecomunicazioni, a compagnie aeree, enti statali europei, uffici postali, enti della difesa e banche di primaria importanza. Tra i suoi clienti vi sono nomi del calibro della NASA, aviazione degli Stati Uniti, divisione medica del dipartimento della difesa americano, San Diego Supercomputer Center, Lawrence-Livermore National Laboratory, IBM, Unisys, Siemens-Nixdorf, EDS, Cisco, Nokia, Sonera (ex Telecom Finland), UUNet Technologies, Boeing, Bell Atlantic e MCI.

Argomenti correlati:

La famiglia di prodotti F-Secure


La famiglia di prodotti F-Secure

Tutti i prodotti F-Secure sono integrati in F-Secure Framework, un prodotto che fornisce un'infrastruttura gestionale basata su criteri di protezione, scalabile e a tre livelli in grado di ridurre i costi della sicurezza.

F-Secure Workstation Suite comprende di funzioni per il rilevamento e la rimozione di codici dannosi, consente la cifratura di rete e dei file trasparente all'utente finale e offre funzionalità firewall personalizzate, il tutto integrato in un'architettura di gestione basata su criteri di protezione.

F-Secure Anti-Virus, dotato di vari motori di scansione (compresi F-PROT e AVP), costituisce il sistema di protezione e scansione in tempo reale più completo per le principali piattaforme desktop e server. Si tratta di una soluzione a tre livelli destinata alle aziende, che fornisce una serie di funzioni per la gestione di rete e la distribuzione centralizzata.

F-Secure Content Scanner consente di proteggere le reti dai virus nascosti nelle e-mail, download dal Web e repliche di database. È supportato da Microsoft Exchange Server, Lotus Domino e prodotti firewall di Check Point e di altri importanti distributori.

F-Secure VPN+ fornisce una soluzione per le reti virtuali private, basata su software e compatibile con IPS. Questo prodotto è destinato a reti aziendali di grandi dimensioni nonché a reti remote e di piccoli uffici. Grazie all'integrazione di prodotti F-Secure VPN+, le aziende di qualsiasi dimensione possono utilizzare le reti pubbliche o Internet per creare VPN sicuri senza dover installare componenti hardware specifici.

F-Secure FileCrypto è il primo e unico prodotto per l'integrazione della cifratura in tempo reale direttamente nel file system di Windows. È in grado di eseguire la cifratura automatica dei dati prima che vengano memorizzati sul disco fisso, proteggendo le informazioni importanti nelle situazioni più critiche. FileCrypto consente inoltre di inviare tramite e-mail pacchetti cifrati ad estrazione automatica.

F­Secure SSH, il tool di amministrazione più sicuro e più diffuso, garantisce la sicurezza dell'accesso da terminale e di altri tipi di connessione su reti non protette.

F-Secure NameSurfer è la soluzione per l'amministrazione DNS remota per Internet e reti intranet. L'interfaccia utente basata su browser Web consente di semplificare le operazioni di automatizzazione e amministrazione DNS.

F-Secure Distributed Firewall è un firewall software che garantisce una protezione centralizzata completa ad una vasta rete di postazioni mobili.