Copyright: ｩ Tommi Putkonen


ヘルプの目次
目次

F-Secure アンチウィルスの使用方法

概要

F-Secure アンチウィルス ゲートキーパー

ウィルスのマニュアル スキャン

駆除ウィザード

F-Secure アンチウィルスのユーザー設定

設定

リアルタイム保護

マニュアル スキャン

更新

統計

テクニカル サポート

テクニカル サポート

F-Secure Corporation について

会社概要

F-Secure ファミリー


概要

F-Secure アンチウィルスは、企業ネットワーク環境で使用するために設計されています。ウィルス検出機能は、リアルタイムで透過的に動作します。ユーザーからの操作はほとんど必要ないので、トレーニングやサポートの必要性が最小限ですみます。集中化されたポリシーベース管理機能により、低コストで簡単にウィルス駆除ソリューションを管理することができます。


リアルタイム保護
F-Secure アンチウィルス ゲートキーパー

F-Secure アンチウィルス ゲートキーパーの機能は、ダイナミック ウィルス プロテクション技術を基礎としています。この技術では、ファイルを開く動作やディスク パーティションの管理で使用される、オペレーティング システムのサービスをモニタリングするデバイス ドライバが採用されています。

F-Secure アンチウィルス ゲートキーパーのリアルタイム保護機能は、ファイルのオープン、コピー、移動、名前変更、Web からのダウンロード時にも、継続的にウィルスからの保護を提供します。

リアルタイム保護機能はバックグラウンドで透過的に動作し、ハードディスク、フロッピー ディスク、ネットワーク ドライブにアクセスするたびにウィルスを検出します。感染したファイルにアクセスしようとした場合にも、リアルタイム保護により、ウィルスが実行されるのを自動的に防ぎます。ウィルスが検出されると、ゲートキーパーはセキュリティ ポリシーの指定に従って、ファイルからウィルスを駆除するか、警告メッセージを表示します。

•	ブート セクタ ウィルスの蔓延を防ぐため、コンピュータをシャットダウンまたは再起動すると、リアルタイム保護によりフロッピー ディスクもチェックされます。そのため、ディスク ドライブにフロッピー ディスクが挿入されていないと、ブザー音が鳴ることがあります。これは正常な動作です。

リアルタイム保護がアクティブかどうかを確認するには、画面の右下隅にあるシステム トレイの [F-Secure の設定と統計] アイコンをダブルクリックします。F-Secure アンチウィルスのステータスが [有効] である場合は、リアルタイム保護はアクティブになっており、継続的な保護が提供されています。


ウィルスのマニュアル スキャン

ファイルを手動でスキャンする必要はありません。F-Secure アンチウィルス ゲートキーパーのリアルタイム検出機能により、ウィルスに対する最も強力な保護が、確実かつ自動的に行われます。このセクションの情報は、マニュアル スキャンを行う場合の参考のために用意されています。

以下のいずれかの方法で、ウィルスのスキャンを開始します。

•	ショートカット メニュー (ファイル、フォルダまたはディスクを右クリック)

•	システム トレイの [F-Secure の設定と統計] メニュー (システム トレイの 「F (F-Secure)」アイコンを右クリック)

•	Windows の [スタート] メニュー (メニューを右クリック)

マニュアル スキャン中は、[マニュアル スキャンの統計] ダイアログ ボックスにスキャンの進行状況インジケータと統計が表示されます。[中止] をクリックするとスキャンが中止されます。スキャンが完了するとレポートが生成されます。[レポートの表示] をクリックすると、そのレポートを Web ブラウザで表示することができます。

詳細情報:

ショートカット メニュー

システム トレイの [F-Secure の設定と統計] メニュー

Windows の [スタート] メニューからスキャンを開始


ショートカット メニュー

ファイル、フォルダ、ディスクに対してウィルスのスキャンを行うには、スキャン対象のアイコンを右クリックして、ショートカット メニューから [フォルダのスキャン] を選択します。この方法では、拡張子に関係なくすべてのファイル、フォルダ、またはドライブがスキャンされます。


システム トレイの [F-Secure 設定と統計情報] メニュー
システム トレイの [F-Secure の設定と統計] メニュー

システム トレイの 「F (F-Secure)」 アイコンを右クリックすると、[F-Secure の設定と統計] メニューが表示されます。

スキャンを開始するには、メニューからいずれかのスキャン処理を選択します。

[ターゲットをスキャン] を選択した場合は、スキャン対象のフォルダまたはディスクを選択する必要があります。


Windows の [スタート] メニューからのスキャンの開始
Windows の [スタート] メニューからスキャンを開始

F-Secure アンチウィルス プログラム グループには、ハード ディスク、フロッピー ディスク、フォルダをスキャンするためのショートカットが入っています。

スキャンを開始するには、メニューで [すべてのローカル ハード ディスクのスキャン]、[フロッピー ディスクのスキャン] 、[フォルダのスキャン] のいずれかのスキャン コマンドを選択します。[フォルダのスキャン] を選択した場合は、スキャン対象のフォルダまたはディスクを選択する必要があります。


駆除ウィザード

コンピュータの使用中にウィルスが検出された場合、F-Secure アンチウィルスはデフォルトで駆除ウィザードを起動します。

1.	最初の画面には、検出されたウィルスの名前が表示されます。

ウィルスに関する詳細な情報を見るには、その名前をクリックし、[ウィルス情報] ボタンをクリックします。[ウィルス情報] ページに、検知されたウィルスのリストが表示されます。

チェック ボックスをクリックすると、ウィルス情報データベース全体を検索することもできます。新種のウィルスの場合は、データベースにないことがあります。説明が見当たらない場合は、当社 Web サイトのウィルス情報データベースで検索してください。

F-Secure ウィルス情報データベースは、数千種のウィルスに関する情報が保存されている巨大なデータベースです。データベースは毎日更新されています。データベースにアクセスするには、[Web Club] ボタンをクリックします。

2.	次に、感染したファイルのリストが表示されます。

[実行する処理] ボックスで、感染ファイルに対して行う処理を選択します。

3.	ファイルのウイルスが駆除され、駆除処理の結果が表示されます。

4.	駆除レポートが生成されます。レポートを生成しない場合は、[レポートの生成] チェック ボックスをオフにします。

デフォルトの Web ブラウザに、駆除レポートが自動的に表示されます。プログラムが一元集中管理されている場合は、管理者にレポートが送信されます。

•	注: 管理者は、処理を要求するプロンプトを表示しないで、自動的にウィルスを駆除するように、F-Secure アンチウィルスを設定することができます。その場合、駆除ウィザードは起動しません。


設定

F-Secure アンチウィルスの設定を表示および変更するには、システム トレイの「F」アイコンをダブルクリックして [F-Secure の設定と統計] ダイアログ ボックスを開きます。[F-Secure の設定と統計] が開き、インストールされている F-Secure 製品のリストが表示されます。

F-Secure アンチウイルスをダブルクリックするか [プロパティ] をクリックすると、F-Secure アンチウィルスのプロパティ ダイアログ ボックスが開きます。F-Secure アンチウィルスのプロパティ ダイアログ ボックスでは、リアルタイム保護、マニュアル スキャンおよび更新の 3 種類のスキャン操作に対して、それぞれ異なる設定を指定できます。F-Secure アンチウィルスのプロパティ ダイアログ ボックスには、スキャン結果の統計情報も表示されます。

統計

リアルタイム スキャンの結果が表示されます。

リアルタイム保護

F-Secure アンチウィルスによる透過的で自動的な保護の設定で、バックグラウンドで動作し、ファイルへのアクセス時にそのファイルをスキャンします。

マニュアル スキャン

手動でスキャン操作を開始する設定です。

更新

マニュアル更新で、パターン ファイルの自動更新の通知を有効にするための設定です。[今すぐ更新] ボタンを押すと、すぐに更新できます。

圧縮ファイルやその他の特殊なファイルをスキャンする際には大量のシステム リソースが必要なので、リアルタイム スキャンは制限する必要があります。

マニュアル スキャンは必要なときにのみ実行できるので、より多くのファイルをスキャンするように設定することが可能です。ただし、その場合、より多くのシステム リソースが消費されます。


リアルタイム保護の設定
リアルタイム保護

F-Secure アンチウィルスでリアルタイム保護を有効にしたり無効にしたりするには、[保護 : 有効] チェックボックスのオンとオフを切り替えます。

詳細情報:

感染ファイルへの処理

スキャン オプション


F-Secure アンチウィルスのユーザー設定 - リアルタイム保護の設定 - 感染ファイルへの処理
感染ファイルへの処理

[感染ファイルへの処理] ボックスで、感染ファイルが検出されたときに F-Secure アンチウィルスが行う処理を選択します。以下のいずれかの処理を選択します。

[スキャン後に問い合わせる]

感染ファイルが検出されると駆除ウィザードを起動します。

[自動的に駆除]

ウィルスが検出されると自動的に駆除します。

[自動的に名前を変更]

ウィルスが検出されると自動的にファイルの名前を変更します。

[自動的に削除]

ウィルスが検出されると自動的にファイルを削除します。


F-Secure アンチウィルスのユーザー設定 - リアルタイム保護の設定 - スキャン オプション
スキャン オプション

[スキャン オプション] で、リアルタイムでスキャンするファイルを選択することができます。

有効なオプションは以下のとおりです。

[すべてのファイル]

ファイル拡張子に関係なく、すべてのファイルをスキャンします。これを選択するとシステムのパフォーマンスがかなり低下するため、このオプションはお勧めしません。

[次の拡張子のファイル]

指定した拡張子のファイルをスキャンします。拡張子のないファイルを指定するには、"." と入力します。ワイルドカード "?" も使用できます。それぞれのファイル拡張子を、スペースで区切って入力します。リアルタイム保護では、このオプションをお勧めします。

[次の拡張子のファイルをスキャンしない]

スキャン対象外のファイルを指定できます。

[オブジェクトを除外]

スキャン対象外のファイルやフォルダを個別に指定できます。スキャン対象外のオブジェクトを指定するには、[選択] ボタンをクリックして、ファイルやフォルダを選択します。

[圧縮ファイルのスキャン]

このチェックボックスをオンにすると、ZIP、ARJ、LZH などの圧縮ファイルの内部をスキャンします。大きな圧縮ファイルをスキャンすると、大量のシステム リソースが使用されてシステムのパフォーマンスが低下することがあります。したがって、リアルタイム保護ではこのオプションはお勧めしません。


マニュアル スキャンの設定
マニュアル スキャン

マニュアル スキャンの設定は、F-Secure アンチウイルスのプロパティ ダイアログ ボックスの [マニュアル スキャン] ページで指定します。

詳細情報:

感染ファイルへの処理

スキャン オプション


F-Secure アンチウィルスのユーザー設定 - マニュアル スキャンの設定 - 感染ファイルへの処理
感染ファイルへの処理

[感染ファイルへの処理] ボックスで、感染ファイルが検出されたときに F-Secure アンチウィルスが行う処理を選択します。

以下のオプションのいずれかを選択できます。

[スキャン後に問い合わせる]

感染ファイルが検出されると駆除ウィザードを起動します。

[自動的に駆除]

ウィルスが検出されると自動的に駆除します。

[自動的に名前を変更]

ウィルスが検出されると自動的にファイルの名前を変更します。

[自動的に削除]

ウィルスが検出されると自動的にファイルを削除します。


F-Secure アンチウィルスのユーザー設定 - マニュアル スキャンの設定 - スキャン オプション
スキャン オプション

[スキャン オプション] で、マニュアル スキャンでスキャンするファイルを選択することができます。

有効なオプションは以下のとおりです。

[すべてのファイル]

ファイル拡張子に関係なく、すべてのファイルをスキャンします。これを選択するとシステムのパフォーマンスがかなり低下するため、このオプションはお勧めしません。

[次の拡張子のファイル]

指定した拡張子のファイルをスキャンします。それぞれのファイル拡張子を、スペースで区切って入力します。ワイルドカード "?" も使用できます。

[次の拡張子のファイルをスキャンしない]

スキャン対象外のファイルを指定できます。

[オブジェクトを除外]

スキャン対象外のファイルやフォルダを個別に指定できます。スキャン対象外のオブジェクトを指定するには、[追加] ボタンをクリックして、ファイルやフォルダを選択します。

[圧縮ファイルのスキャン]

このチェックボックスをオンにすると、ZIP、ARJ、LZH などの圧縮ファイルの内部をスキャンします。マニュアル スキャンの操作はシステムのパフォーマンスに影響しないため、このオプションを使用しても問題はありません。

[スキャン] ボタンを使用すると、いつでもフォルダをスキャンできます。


更新

[更新] ページには、インストールされているスキャン エンジンとパターン ファイルの更新に関する情報が表示されます。また、[詳細情報] ボタンを押すと、F-Secure の Web サイトまたは ISP のサイトに直接接続できます。

詳細情報:

インストールされているスキャン エンジン

パターン ファイルの更新

次の日数おきに更新のメッセージを表示

今すぐ更新

更新の通知

詳細情報


インストールされているスキャン エンジン

[インストールされているスキャン エンジン] ボックスには、現在インストールされているスキャン エンジン名、個々のデータベース日付およびリビジョン番号が表示されます。F-Secure F-Prot、F-Secure AVP、F-Secure Orion のいずれかのスキャン エンジンが使用されます。


パターン ファイルの更新

[パターン ファイルの更新] セクションには、パターン ファイルの現在のステータスが表示されます。たとえば、パターン ファイルが古い場合、直ちに更新すべきパターン ファイルの情報が表示されます。


次の日数おきに更新のメッセージを表示

[次の日数おきに更新のメッセージを表示] チェック ボックスでは、パターン ファイルの更新のメッセージを有効にします。[日] ボックスに数字を入力して、更新ダイアログを表示する頻度を指定できます。

更新のメッセージが有効になるかどうかは、ポリシー設定によって決定されます。ポリシー設定でマニュアル更新が禁止されている場合は、[次の日数おきに更新のメッセージを表示] チェック ボックスも [X] 日  ボックスも無効になります。管理者は、F-Secure アドミニストレータの以下のポリシー設定によって、マニュアル更新を許可するかしないかを変更できます。

FSAV\F-Secure\F-Secure アンチウィルス\設定\パターン ファイルの更新\更新の通知\通知のステータス

スタンドアロン モードのデフォルトのステータスは「許可」で、一元集中管理モードでは「不許可」です。


今すぐ更新

[今すぐ更新] ボタンを押すと、パターン ファイルのマニュアル更新が開始されます。この機能が有効か無効かは、ポリシー設定によって決定されます。

次の F-Secure アドミニストレータのポリシー設定によって決定されます。

FSAV\F-Secure\F-Secure アンチウィルス\設定\パターン ファイルの更新\マニュアル更新の許可

これが [true] に設定されていれば、[今すぐ更新] ボタンは使用できます。F-Secure アンチウイルスが一元管理設定でインストールされている場合、[今すぐ更新] ボタンを押すと、管理サーバーまたはパターン ファイルの配布元から、通常の更新のポーリングが開始されます。スタンドアロン モードでは、F-Secure のサイトまたは ISP のサイトから新しいパターン ファイルのダウンロードが開始されます。

ダウンロード中は、ダイアログが表示されます。[Cancel Update] ボタンを押すと、更新はキャンセルされます。


更新の通知

パターン ファイルのマニュアル更新が許可されている場合は、更新通知機能も使用できるようになります。[次の日数おきに更新のメッセージを表示 [X] 日] チェック ボックスがオンになっていて、前回の更新処理または更新通知処理から X 日経過すると、ダイアログが表示されます。

このダイアログ ボックスで [今すぐ更新] ボタンを押すと、パターン ファイルの手動更新が開始されます。[後で再び表示] ボタンを押すと、更新頻度に選択した日数後に更新通知が表示されるようになります。[更新オプション] ボタンを押すと、[Database Management] タブが表示された F-Secure アンチウイルスのプロパティ ダイアログが表示されます。


詳細情報

[詳細情報] ボタンを押すとデフォルトの Web ブラウザが起動され、F-Secure または ISP のサイトが表示されます。URL は、F-Secure アドミニストレータの次のポリシー設定で変更できます。

FSAV\F-Secure\F-Secure アンチウィルス\設定\パターン ファイルの更新\情報サイト

URL には、http://www.company.com のようにプロトコルとサイト名を指定する必要があります。


統計

F-Secure アンチウイルスのプロパティ ダイアログ ボックスの [統計] ページには、現在のセッションのリアルタイム スキャンの結果が表示されます。


テクニカル サポート - テクニカル サポート
テクニカル サポート

F-Secure のテクニカル サポートは電子メールまたは Web サイトで提供されています。Web サイトへのアクセスは、F-Secure アンチウィルス プログラム内または Web ブラウザから行うことができます。

詳細情報:

Web Club

Web 上でのウィルス説明

電子メールによるサポート


Web Club

F-Secure アンチウィルス Web Club は、F-Secure アンチウィルス ユーザーにサポートを提供します。アクセスするには、[ヘルプ] メニューから [Web Club] コマンドを選択します。初めてこのオプションを使用するときに、使用する Web ブラウザとそのパス、および自分のいる地域を入力します。

Web ブラウザから Web Club に直接接続するには、以下のサイトにアクセスします。

http://www.F-Secure.com/webclub/

高度なサポートについては、以下の F-Secure アンチウィルス サポート センターをご利用ください。

http://www.F-Secure.com/Japan/support/


Web 上でのウィルス説明

F-Secure Corporation は Web サイトにウィルス関連の総合的な情報を保有しています。ウィルス情報データベースを表示するには、[ヘルプ] メニューの [Virus Descriptions On the Web] コマンドを選択します。

また、以下のサイトでもウィルス情報データベースにアクセスできます。

http://www.F-Secure.com/vir-info/


電子メールによるサポート

F-Secure 製品に関して、本書、または www.F-Secure.com/Japan のオンライン サービスで解決できない問題がある場合は、お近くの販売代理店にお問い合わせください。

基本的なテクニカル サポートについては、F-Secure の販売代理店にご連絡ください。

国内に F-Secure 認定の販売代理店がない場合は、次のアドレスにお問い合わせください。テクニカル サポートを受けることができます。

Anti-Virus-Support@F-Secure.com

サポート時には、以下の情報を明記してください。

サポートの電子メールアドレスは、各販売代理店におたずねください。

サポート時には、以下の情報を明記してください。

************************************************************************

F-Secure製品 Support連絡表	日付：平成  年  月  日

送付先：(株)山田洋行 サポートセンター	E-MAil:fsav-support@yamada.co.jp

TEL:03-03-5766-8625	FAX:03-3475-1517

************************************************************************

1.使用環境

  ＜ホスト環境＞

　1)ご使用のOS：	2)ご使用のOSバージョン：

　3)F-Secure製品名：	4)F-Secure製品のバージョン：

  ＜クライアント環境＞

　1)ご使用のOS：	2)ご使用のOSバージョン：

　3)F-Secure製品名：	4)F-Secure製品のバージョン：

2.ハードウエア環境

  ＜ホスト環境＞

  1)PC機種：	2)CPUの種類：

  3)RAM容量：

    (DOS,Win3.1使用時、コンベンショナルの空きメモリ：      )

  4)HD：	(空き：        )

  5)ファイルシステム：○FAT16 ○FAT32 ○NTFS ○HPFS ○その他(     )

　　圧縮：○ダブルスペース ○ドライブスペース ○ドライブスペース2

　　　　  ○ドライブスペース3 ○その他(    )

  ＜クライアント環境＞

  1)PC機種：	2)CPUの種類：

  3)RAM容量：

    (DOS,Win3.1使用時、コンベンショナルの空きメモリ：      )

  4)HD：	(空き：        )

  5)ファイルシステム：○FAT16 ○FAT32 ○NTFS ○HPFS ○その他(     )

　　圧縮：○ダブルスペース ○ドライブスペース ○ドライブスペース2

　　　　  ○ドライブスペース3 ○その他(    )

3.周辺環境・機器

  1)プリンタ機種：	2)LANカード：

　3)ネットワークOS：	4)ネットワークOSのバージョン：

  5)サーバーのOS及びバージョン：

4.不具合発生時の状況他

  1)エラー発生時にユーザーが行なった操作：

  2)エラー発生時に起動されていた他のアプリケーション、サービス：

  3)現象：

  4)再現性：

  5)エラーメッセージの有無：

    ある場合のエラーメッセージ：

　6)最近行われた環境の変化：

5.備考

************************************************************************

管 理 NO.:	会 社 名：

部 署 名：	ご担当者名：

TEL:	FAX:

E-Mail:

************************************************************************

電話でサポートを受ける場合にも、時間の節約のため、上記情報の準備を行なってください。

ウィルスに感染している場合、必ず最新の fsupdate が実行済みであることを確認してください。fsupdate は Web からダウンロードできます。


会社概要

F-Secure Corporation (旧 Data Fellows) は、世界有数のデータ セキュリティ製品開発会社です。当社は企業のコンピュータ ネットワーク用のアンチウィルス、データ セキュリティ、暗号化ソフトウェア製品の開発、販売、サポートを行っています。本社はカリフォルニア州のサンノゼ (San Jose) とフィンランドのエスポー (Espoo) にあり、イギリス、フランス、ドイツ、香港、カナダなどの各地に支社を構えています。全世界の 80 カ国以上に提携企業、VAR、および販売代理店を持っています。F-Secure 製品群は 20 以上の言語に翻訳されています。

F-Secure のソフトウェア製品は多数の国際的賞および表彰状を受賞しています。当社は月刊誌 Red Herring の 1998 年 9 月号で世界のテクノロジー企業ベスト 100 に選ばれました。F-Secure ワークステーション スイート 4.0 は 1999 年 7 月号の SECURE Computing 誌で最高級の格付けである 5 つ星を受賞しました。F-Secure アンチウィルスは 1999 年 7 月号の German PC Professionell 誌の Editor's Choice を受賞しました。その他、Hot Product of the Year 1997 (Data Communications 誌)、ベスト アンチウィルス製品 (SVM 誌 1997 年 5 月) に選ばれ、1996 European Information Technology Prize を受賞しました。

F-Secure は 100 カ国以上に何万ものユーザーがいます。ユーザーには世界有数の大企業や著名な通信企業、主要な航空会社、欧州政府、郵便局、防衛庁、国際的金融機関が含まれます。得意先は NASA、US Air Force、US Department of Defense Medical branch、US Naval Warfare Center、San Diego Supercomputer Center、Lawrence-Livermore National Laboratory、IBM、Unisys、Siemens-Nixdorf、EDS、Cisco、Nokia、Sonera (旧Telecom Finland)、UUNet Technologies、Boeing、Bell Atlantic、MCI などです。


F-Secure ファミリー

F-Secure 製品はすべて、セキュリティ管理のコストを最小限に抑える 3 階層のスケーラブルなポリシーベース管理のインフラストラクチャを提供する F-Secure フレームワークに統合されます。

F-Secure ワークステーション スイートは、有害なコードの検出と削除、透過的なファイルおよびネットワーク暗号化、パーソナル ファイアウォール機能などすべてをポリシーベース管理アーキテクチャに統合します。

F-PROT および AVP を含む多重スキャン エンジンを持つ F-Secure アンチウィルスは、すべての主要なデスクトップトップとサーバー プラットフォームのための最も包括的なリアルタイム ウィルス スキャンおよび保護システムです。これはビジネス マーケットをターゲットにする 3 階層ソリューションで、ネットワーク管理および中央集中配備のための豊富な機能が含まれています。

F-Secure コンテンツ スキャナは電子メール、Web のダウンロード、データベース レプリケーションを通じて侵入するウィルスからネットワークを保護します。Microsoft Exchange Server、Lotus Domino、Check Point およびその他の主要ベンダーのファイアウォール製品で使用できます。

F-Secure VPN+ は、大規模ネットワークはもちろんのこと、小規模およびリモート ネットワークのための、ソフトウェアベース、IPSEC 準拠のバーチャル プライベート ネットワーク ソリューションを提供します。F-Secure VPN+ 製品を組み合わせることによってあらゆる規模の企業が費用効果の高い公共ネットワークやインターネットを利用して、特別なハードウェアを必要とせずに安全な VPN を作成することができます。

F-Secure ファイルクリプトは強力なリアルタイム暗号化方式を直接 Windows ファイル システムに統合する最初で唯一の製品です。これはデータを自動的に暗号化してからハードディスクに格納し、最も要求の強い状況で重要な情報を保護します。またファイルクリプトでは、暗号化された自己解凍型のパッケージを電子メールで他のユーザーに送信することができます。

F-Secure SSH は安全でないネットワークに安全なリモート ログイン、ターミナルおよびその他の接続を提供します。これは最も広範に使用される安全なリモート管理ツールです。

F-Secure ネームサーファーはリモート インターネットおよびイントラネット DNS 管理のためのソリューションです。簡単に使用できる WWW ユーザー インタフェースが DNS 管理を自動化し、単純化します。

F-Secure ディストリビューテド ファイアウォールは、広域に分散されたモバイル システムを一元集中管理方式で、個々のマシンを完全に保護することができるソフトウェア ベースのファイアウォール製品です。


用語集

AUTOEXEC.BAT

BIOS

CMOS

COM ファイル

CONFIG.SYS

CounterSign

CPU

CRC

DOS

EXE ファイル

HPFS

LAN

MBR

NFS

NTFS

RAM

アクセス制御

オンアクセス スキャナ

キロバイト (KB)

コールド ブート

チェックサム

バイト

バックグラウンド タスク

バッチ ファイル

ビット

ブート

ブート セクタ

マニュアル スキャナ

マルチパーティション型ウィルス

ミューテーション型ウィルス

メガバイト (MB)

モデム

リアルタイム スキャナ

リセット


AUTOEXEC.BAT

DOS でシステム起動時に自動的に実行されるコマンド ファイル。


BIOS

Basic Input/Output System.ハードウェア特有のタスクを処理するオペレーティング システムの部分。ほとんどの PC では、BIOS は ROM に格納されています。


CMOS

Complementary Metal Oxide Semiconductor (相補型金属酸化膜半導体)。PC のバッテリ駆動式メモリです。このメモリのサイズは通常 32 ～ 50 バイトです。CMOS には、ディスク、日付、周辺機器などの外部の詳細情報が格納されています。バッテリに電力があるかぎり、コンピュータの電源を切ってもメモリの情報は消えません。


COM ファイル

単純な構造の DOS 実行可能プログラム。最大サイズは 64KB です。


CONFIG.SYS

DOS でシステム起動時に自動的に実行される設定ファイル。


CounterSign

さまざまなスキャン エンジンを統合して、すべての可能な圧縮と暗号化方式に複数レベルの保護を提供するフレームワーク。単一インタフェース下の企業レベルでは、実質的に 100% ウィルスから保護します。


CPU

Central Processing Unit (中央処理装置)。コンピュータの「頭脳」です。通常、モニタとは別のケースに入っています。


CRC

Cyclic Redundancy Check (サイクリック リダンダンシイ チェック)。最も普及しているチェックサム方式の 1 つです。CRC は ファイルの内容から算出した 32 ビット の署名を使用します。


DOS

Disk Operating System (ディスク オペレーティング システム)。最も基本的なシステムのタイプです。元々すべてのパーソナル コンピュータで使用されていました。


EXE ファイル

「実行可能」ファイル、またはプログラム ファイル。ドキュメントやデータ ファイルとは異なり、「実行する」ファイルのタイプです。


HPFS

High Performance File System (ハイ パフォーマンス ファイル システム)。OS/2 で使用されているファイル システムです。


LAN

Local Area Network (ローカル エリア ネットワーク)。同一室内、同一ビル内、同一グループ内での小規模なネットワークです。より広域で世界的なインターネットに接続している場合もあります


MBR

Master Boot Record (マスタ ブート レコード)。物理ハードディスクの 0 トラック上にある領域です。メイン ブート プログラムとパーティション テーブルから構成されています。メイン ブート レコードはオペレーティング システムから独立しており、コンピュータのパワーオン セルフ テスト (POST) 実行後必ず最初に実行されます。メイン ブート レコードのサイズは 512 バイトです。メイン ブート プログラムはパーティション テーブルを解析します。パーティション テーブルには、物理ディスクを論理エンティティに分割する方法に関する情報が格納されています。この後、メイン ブート プログラムは、アクティブ パーティションのブート セクタを実行します。


NFS

多くの UNIX システムで使用されるネットワーク ファイル システム。


NTFS

Windows NT のファイル システム。


RAM

Random Access Memory (ランダム アクセス メモリ)。プロセッサによって使用される動的なメモリです。


アクセス制御

ユーザーやプロセスに対してシステムの使用を許可したり、拒否したりする操作。通常、ユーザーの認証、アクセス権の検証、モニタリング、ロギングなどが含まれます。


オンアクセス スキャナ

リアルタイム スキャナ。バックグラウンドで実行される処理で、ウィルスを常に防ぎます。


キロバイト (KB)

1 024 バイト。


コールド ブート

コンピュータの電源を一度オフにしてから、再起動すること。


チェックサム

ファイル特性から算出された数字を識別すること。ファイルに最小の変更を行なった場合でもこの ID が変更されるように設定します。


バイト

メモリ サイズで、英数字 1 文字を格納するのに十分な小単位。各バイトはバイナリ単位である「ビット」の集合で構成されます (例 : 00101101)。ビットには、情報の最小構成要素が格納されます。


バックグラウンド タスク

実行されているが、アクティブなウィンドウには表示されないタスク。


バッチ ファイル

繰り返し実行されるタスクを自動化するための、複数の DOS コマンドが含まれるファイル。


ビット

コンピュータが認識できるメモリ サイズの最小単位。ビットの集合によってバイトが構成され、連続的パターンで配列され、テキスト、数字、その他の詳細情報を表現します。


ブート

コンピュータを再起動すること。


ブート セクタ

ブート レコード。フロッピー ディスクおよび論理ディスクの最初のトラック上にある領域です。ブート セクタ情報を使用して、コンピュータはオペレーティング システム (MS-DOS など) を読み取ります。


マニュアル スキャナ

手動で起動するウィルス スキャナ。


マルチパーティション型ウィルス

複数の要素から構成されるウィルス。感染していないと保証するには、マルチパーティション型ウィルスの全構成要素を取り除く必要があります。


ミューテーション型ウィルス

ホスト ファイルを通過するときにそれ自身が変化 (突然変異) する、駆除が非常に難しいウィルス。


メガバイト (MB)

1 024 キロバイト (1000000 バイト)。


モデム

ハードウェアの電話回線接続装置で、コンピュータまたは LAN をインターネットなどのより広域なネットワークに接続するために使用します。


リアルタイム スキャナ

バックグラウンドで実行されるスキャナ。これにより、パフォーマンスが著しく低下せずに、通常の速度で作業を継続できます。


リセット

システムをウォーム ブートすること。