##base _ShutdownBase
##bias 30
##private
RexxDispatch(Code)(A0)
##public
AddShutdownInfoTagList(Hook,Name,TagList)(A0,A1,A2)
RemShutdownInfo(Info)(A0)
Shutdown(Mode)(D0)
##end
