列出所有目前可用的設定檔。

設定檔包含所有「nView 桌面管理員」顯示設定值的記錄，以便於設定。 可從清單中選擇並載入設定檔。

使用「nView 桌面管理員」，一名管理員可將其所有顯示器設定值之記錄儲存在一個設定檔中，然後繼續新增特定公司、工作群組或使用者的新設定檔。 管理員可以建立、儲存或刪除設定檔。

備註： 「nView 桌面管理員」中包括不同行業的幾種一般設定檔。


按一下以將選定的設定檔載入「nView 桌面管理員」。 載入設定檔之後，所有目前的「nView 桌面管理員」設定值都會被載入的設定檔的設定值所取代。


按一下以執行「NVIDIA nView 桌面管理員安裝精靈」。

精靈可以協助設定最常用的「nView 桌面管理員」顯示設定值，包括視窗管理、桌面管理以及「透明度」效果。 可以使用此精靈在載入 Windows 時啟動或停用「nView 桌面管理員」的自動啟動。


按一下以建立和新增一個包含所有目前「nView 桌面管理員」設定值的新設定檔。 在儲存此設定檔之後，可以隨時重新載入。


按一下以將目前的「nView 桌面管理」設定值儲存至選定的設定檔。 在儲存此設定檔之後，可以隨時重新載入。


按一下以刪除選定的設定檔。


容許視窗擴展至多台（跨越顯示）顯示器。

如果停用此選項，視窗就不會跨越多台顯示器。容許應用程式中的子視窗擴展至（跨越顯示）多台顯示器。

如果沒有核選此選項，即使母視窗可以跨越多台顯示器，但仍然無法擴展子視窗。

備註： 若要存取此選項，必須先啟用「啟用視窗跨越顯示器」選項。


在所有應用程式視窗中，將「nView 桌面管理員」視窗最大化按鈕新增至標題列中。

用此標題列按鈕在多重顯示器組態的最大化與還原狀態之間循環切換。


此選項可用來指定對話方塊的位置。

•	在顯示器 n（n 為顯示器編號）上顯示對話方塊可將對話方塊重新定位在特定的監視器之上。

•	在游標位置顯示對話方塊可將對話方塊重新定位在游標所在的監視器之上。

•	在應用程式的監視器上顯示對話方塊可將對話方塊重新定位在母應用程式的監視器之上。


在指定的顯示器之上顯示對話方塊。


將對話方塊重新定位在游標所在的顯示器之上。


在母應用程式的顯示器之上顯示對話方塊。


按一下方向鍵以選取要在其上顯示對話方塊的顯示器。


將 nView 選項 . . .新增至應用程式的系統功能表中。

1.	若要存取系統功能表，用滑鼠右鍵按一下應用程式視窗的標題列。

2.	然後按一下 nView 選項 . . .以存取與應用程式有關的「nView 桌面管理員」功能。


加速「開啟」、「最大化」與「還原」視窗功能。


在拖曳視窗時啟用視窗透明度功能。 在視窗的標題列上按住滑鼠按鈕時，視窗將會變為透明，容許您快速查看視窗之下的內容。 釋放滑鼠按鈕之後，視窗又會變回不透明的狀態。


設定被移動的視窗的透明度。 選擇的透明度百分比越高，視窗在移動時就將越顯得透明。


如果「縮放」視窗處於現用的狀態，可用滑鼠滾輪來變更「縮放等級」。


按住 Shift 鍵時，用滑鼠滾輪來變更「縮放」視窗中的「縮放」等級。

備註： 如果也核選了「Ctrl」選項，則必須同時按住 Ctrl 與 Shift 鍵，用滑鼠滾輪來變更「縮放等級」。藉由按住 Ctrl 鍵，用滑鼠滾輪來變更「縮放」視窗中的「縮放」等級。

備註： 如果也核選了「Shift」選項，則必須同時按住 Ctrl 與 Shift 鍵，用滑鼠滾輪來變更「縮放等級」。啟動「縮放」視窗時，建立一個放大鏡樣式的「縮放」視窗。 「放大鏡縮放」視窗的中央含有一個白色的矩形。

•	調整「縮放等級」可增大或縮小白色矩形的大小。

•	將「縮放」視窗拖曳至要放大顯示的螢幕區域上，以使透明的白色矩形蓋住要放大顯示的區域，然後放開滑鼠按鈕。 在透明的白色矩形區域中的螢幕現在變為放大顯示，以填滿整個「縮放」視窗。


在「縮放」視窗啟動時，建立顯示滑鼠游標四周放大顯示的「縮放」視窗。


按一下以循環開關顯示選定螢幕區域的放大顯示的視窗。


列出壓下某個按鍵或按鍵組合時可執行的動作。按一下此文字方塊內部之後，在鍵盤上所按的按鍵將會出現在文字方塊中。

1.	選取按鍵或按鍵組合，此將用來執行顯示於動作文字方塊中之選定動作。

2.	然後按一下確定。


按一下以將選定的快速鍵動作和按鍵組合新增至「現用的快速鍵」清單中。 新增快速鍵之後，快速鍵將處於現用的狀態並可供使用。


按一下以從「現用的快速鍵」清單中移除選定的快速鍵。 快速鍵移除之後便不再處於現用狀態或是可供使用。


按一下以從「現用的快速鍵」清單中移除所有的快速鍵。 快速鍵移除之後便不再處於現用狀態或是可供使用。列出已被指定且目前處於現用狀態的快速鍵。


列出所有目前可用的桌面。

從此清單中選取一個桌面之後，可以啟動、重新命名、移除或在桌面之間切換。

•	要將桌面新增至清單中，按一下新增按鈕。

•	若要切換桌面，連按兩下清單中的某個桌面。


按一下以新增桌面。

1.	被提示時，在桌面名稱欄位中輸入桌面名稱。

2.	按一下套用和確定。 桌面會被建立並且出現在桌面清單中。


按一下以重新命名選定的桌面。 編輯桌面名稱欄位中的桌面名稱，然後按一下確定。


按一下以刪除桌面。

備註： 刪除某個桌面之後，系統即會將它從桌面清單中移除。 已刪除的桌面中的應用程式將會立即移至預設的桌面清單中。


將圖示新增至 Windows 工作列，以便開啟這些「nView 桌面管理員」控制面板，切換桌面，以及變更通用的顯示設定值。


可在 Windows 檔案總管的資料夾樹形結構中檢視桌面。 可用 Windows 檔案總管的資料夾樹形結構檢視﹕

•	重新命名、刪除或新增桌面。

•	在桌面之間切換，並將應用程式從一個桌面拖曳至另一個桌面。


開啟一個小工具列，可用來在桌面之間快速切換。 必須啟用「在「檔案總管」視窗資料夾樹形結構中顯示桌面」選項，才能使用此工具列。


為正在建立的新設定檔輸入獨一無二的名稱。


為正在建立的新桌面輸入獨一無二的名稱。


顯示目前可以與選定的快速鍵配合使用的桌面或顯示器（監視器）清單。


輸入要執行的應用程式及其位置。 可以按一下瀏覽以搜尋應用程式。


如果核選此選項，系統會在將系統定位時切換至選定的設定檔。

若取消核選此選項，則設定檔不會產生任何的變更。 例如，如果已選定我的定位設定檔且已核選定位的設定檔選項，則系統將在被定位時變更為自訂的定位設定檔。


如果核選此選項，系統會在將系統取消定位時切換至選定的設定檔。

若取消核選此選項，則設定檔不會產生任何的變更。 例如，如果已選定我的取消定位設定檔且已核選取消定位的設定檔選項，則系統將在被取消定位時變更為自訂的取消定位設定檔。


如果核選此選項，系統將會在系統進入「寫入」模式時切換至選定的設定檔。

若取消核選此選項，則設定檔不會產生任何的變更。 例如，如果已選定我的寫入設定檔且已核選「寫入設定檔」選項，則系統將在切換至「寫入」模式時變更為自訂的寫入設定檔。


選取預設設定檔以使用原廠預設的設定值。 選取自訂設定檔以使用您個人的設定值。

備註： 必須先建立一個自訂的定位設定檔，才能在定位時使用自訂的設定值。


選取預設設定檔以使用原廠預設的設定值。

選取自訂設定檔以使用您個人的設定值。

備註： 必須先建立一個自訂的取消定位設定檔，才能在取消定位時使用自訂的設定值。


選取預設設定檔以使用原廠預設的設定值。

選取自訂設定檔以使用您個人的設定值。

備註： 必須先建立一個自訂的寫入設定檔，才能在「寫入」模式中使用自訂的設定值。


按下此選項以建立自訂設定檔。

1.	以您希望每一次進入此設定檔時，顯示器設定值、電源設定值以及應用程式出現的方式來排列。

2.	完成設定值時，再按一下選項以儲存自訂的設定檔。


載入或卸載「nView 桌面管理員」桌面管理。 也可控制「nView 桌面管理員」是否會在開機時自動啟動。


顯示或隱藏用於多重桌面、應用程式管理以及使用者介面功能的進階「nView 桌面管理員」設定值（顯示額外的標籤）。


按一下以存取「Windows 顯示器內容設定值」面板，從此處開啟或關閉（附加或去除）連接的顯示器。


控制是否將顯示模式資訊（解析度、監視器排列等）儲存為設定檔與/或由設定檔恢復。


控制是否將工作列限於單一監視器或是擴展至多重監視器之上。


使游標下的視窗成為現用的視窗並且移至視窗順序的最前方。


使下拉式功能表在主視窗不透明時呈現透明。


使工作列呈現透明狀態。


顯示「廣域」透明度等級。 按一下向上/向下鍵，根據需要來調整數值。

備註： 可以使用應用程式的個別設定值分別設定應用程式的透明度等級。


啟用此選項時，按一下顯示縮放視窗選項，「縮放」視窗會顯示一個螢幕固定取得的放大視圖。

1.	從開啟的「縮放」視窗中，按一下圖框視窗以顯示「固定圖框」視窗。

2.	若要放大螢幕上的不同區域，可以將「固定圖框」視窗移到螢幕上的另一個位置。 放大的區域會顯示在「縮放視窗」之中。

3.	如有必要，請重覆步驟 2，以便放大螢幕上的不同區域。


如果已選定「依游標置中」或「固定圖框」縮放視窗，會在放大的顯示中顯示游標。


容許影像顯示在「縮放」視窗中。

備註： 必須在開啟「縮放」視窗之後再播放影像，以便在「縮放視窗」中觀賞影片。


按一下開啟的「重疊設定值」面板，可在此縮放影像視窗以符合全速播放時整個螢幕的大小。


將應用程式新增至個別管理的清單方塊中。

備註： 如果不為應用程式設定個別設定值，則應用程式將在「nView 桌面管理員」內容面板關閉之後從清單中移除。


按一下以將視窗類新增至個別管理的清單方塊中。

備註： 如果不停用類別功能，類別將在此面板關閉之後從清單中移除。


按一下以將應用程式或類別移除，以免被個別管理或功能被停用。


按一下以設定個別的「nView 桌面管理員」視窗管理並啟動某個應用程式的設定值。


按一下以停用某個特定應用程式或視窗類別的「nView 桌面管理員」功能。按一下以開啟/關閉所有視窗的個別應用程式設定值。


顯示有個別的設定值（綠色核選符號）或功能被關閉（驚嘆號或紅色 X）的應用程式和視窗類別。


按一下以設定桌面的桌布和/或圖示。


按一下以顯示桌面目前的桌布和/或圖示選取範圍。


指定在以滑鼠右鍵按一下桌面時，是否要顯示「nView 桌面管理員」選項。


如果「nView 桌面管理員」必須停用某個功能，會在工作列上顯示氣泡訊息。


在視窗標題列上顯示一個按鈕，以將視窗被最小化為標題列。


在視窗標題列上顯示一個按鈕以便存取「nView 桌面管理員」選項功能表。


按一下以自訂「nView 桌面管理員」功能表選項。切換至一個新的桌面時，在螢幕上暫時顯示桌面名稱。


啟用一個公用程式以便於調整螢幕以補償楔形失真的效果。


用滑鼠右鍵按一下桌面時，在桌面功能表中顯示 NVKeystone 選項。在顯示器上顯示測試圖樣，容許您將顯示器調整為最佳的效能。


自動對齊多重顯示器並且移除小像素間隙。


「nView 桌面管理員」會自動檢查顯示器從暫停或休眠狀態繼續之後是否仍然連接。

如果顯示器被切斷，顯示設定值會自動變更以移除切斷的顯示器。


按一下以將桌面圖示和工作列移至一台特定的顯示器。


「nView 桌面管理員」會根據應用程式的「個別設定值」（可從「應用程式」面板中存取）或是下方的「自動指定顏色」選項來為應用程式視窗的邊框塗色。 然後便可用色彩監控的快速鍵來操控色彩監控的視窗。


「nView 桌面管理員」會使用應用程式的「個別設定值」中未使用的已啟用的色彩，自動為桌面上開啟的視窗塗色。 會自動從色彩庫中挑選可用的顏色。

備註： 如果所有的顏色皆已被使用，新視窗就不會塗色。


這是一個色彩鍵控的顏色。 連按兩下這個顏色以啟用、停用或編輯顏色。


「nView 桌面管理員」用於透明視窗、工作列和功能表的廣域透明度。

若要設定一個應用程式的特定透明度，請使用應用程式的個別設定值。


如果啟用此選項且將「依游標置中」縮放視窗樣式和「縮放」視窗最大化，如果將游標移到「縮放」視窗之中，則「縮放」視窗會自動移到下一個螢幕。


可以使用應用程式的標準滑鼠編輯方式，在「放大鏡」或「固定圖框」縮放視窗樣式之下使用滑鼠與應用程式。


並會將一個桌面切換器新增至標準的 Alt-tab 應用程式切換功能。

根據預設值，可從「快速鍵」面板變更的 Alt-~ 組合按鍵存取這個額外的「切換桌面」功能。


已載入了鎖定的設定檔。 鎖定的設定檔不容許您修改儲存在設定檔中的設定值。 若要修改設定值，請載入一個取消鎖定的設定檔。


無法移除預設的桌面。 如果已載入了鎖定的設定檔，也無法移除桌面。


無法新增超過 32 個桌面。 如果已載入了鎖定的設定檔，也無法新增桌面。


此按鈕會使精靈啟動，容許您設定最常用的 nView 選項。必須先將 nView 啟用，才能執行此精靈。


除非啟用了不只一個監視器或格點，否則無法停用視窗跨越功能。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


除非啟用了視窗跨越功能而且啟用了不只一個監視器或格點，否則無法停用子視窗跨越功能。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


除非關閉了工具列總在最上層顯示的選項、工具列並未鎖定、開啟了拖曳時顯示視窗內容，並且未執行 Windows 2000 樣式的工具列（不是 Windows 2000 作業系統就是具有類別樣式的 Windows XP），否則無法啟用工具列修改。


除非啟用了不只一個監視器或格點，否則無法啟用重新定位對話方塊功能。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


除非啟用了重新定位對話方塊功能而且啟用了不只一個監視器或格點，否則無法變更此選項。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


除非啟用了重新定位對話方塊功能而且啟用了不只一個監視器或格點，否則無法變更此選項。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


除非啟用了重新定位對話方塊功能而且啟用了不只一個監視器或格點，否則無法變更此選項。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


除非啟用了重新定位對話方塊功能，選擇將對話方塊移至一個監視器而且啟用了不只一個監視器或格點，否則無法變更此選項。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


必須先取一個應用程式/及或類別，才能將它移除。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法移除應用程式及/或類別。


必須先選取一個應用程式，才能編輯該應用程式之個別設定值。 無法變更一個類別（不是一個類別就是一個應用程式和類別）的個別設定值。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


必須先選取一個應用程式及/或類別，才能停用該應用程式及/或類別的功能。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


必須先啟用格點，才能編輯這些格點。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


必須先啟用色彩鍵控，才能變更此控制選項。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


必須先啟用色彩鍵控，才能變更此控制選項。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


必須先啟用滑鼠滾輪縮放等級控制選項，才能變更此控制選項。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


必須先啟用滑鼠滾輪縮放等級控制選項，才能變更此控制選項。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


此控制選項在放大鏡縮放模式中無法使用。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


此控制選項只能在依游標置中縮放模式中使用。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


此控制選項在依游標置中縮放模式中無法使用。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


此控制選項只在啟用了自動啟動游標所在的視窗功能時才可使用。如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


此控制選項只在啟用了示意時才可使用。如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


此控制選項只在啟用了示意時才可使用。如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


此控制選項只在啟用了滑鼠丟擲時才可使用。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


此控制選項只在啟用了滑鼠楔形鈕時才可使用。如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


此控制選項只在安裝了 DirectX8 或更新的版本，正在每一台顯示器上執行 16bpp 或更多，驅動程式套裝軟體中包含楔形功能，以及正在執行 Windows ME 或更新版本的作業系統時才可使用。如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


此控制選項只在有不只一台可用的監視器而且並未執行「擴展」模式時才可使用。如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


此控制選項只在有不只一台可用的監視器時才可使用。如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


啟用 NVIDIA 3D 桌面。 3D 桌面會以 3D 表面來取代 Windows 桌面，容許您為視窗貼圖並且使用 3D 效果。 3D 桌面需要安裝 DirectX8 或更新的版本，且執行 Windows XP 以及 GeForce4 4200 或更高版本的類別圖形卡。


解除安裝 NVIDIA 3D 桌面檔案。


將 3D 桌面的控制選項新增至桌面內容功能表中。


開啟桌面的後處理。 容許在只稍微降低執行效能的情況下使用更高級的效果。


載入預先定義的 3D 桌面主題。 容許在只稍微降低執行效能的情況下使用更高級的效果。


可用來預覽桌面 3D 設定值。


啟用或停用在 3D 桌面主題中的滑鼠效果。


啟用或停用在 3D 桌面主題中的動畫效果。


啟用或停用在 3D 桌面主題中的視窗陰影效果。


啟用或停用在 3D 桌面主題中的視窗照明效果。


啟用或停用在 3D 桌面主題中的貼圖選擇。


開啟一個可詳細控制 3D 桌面設定值的對話方塊，包含建立和儲存主題的功能。


必須啟用 3D 桌面才能存取此控制選項。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


必須啟用 3D 桌面才能存取此控制選項。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


必須啟用 3D 桌面才能存取此控制選項。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


必須啟用 3D 桌面才能存取此控制選項。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


必須啟用 3D 桌面才能存取此控制選項。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


必須啟用 3D 桌面才能存取此控制選項。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


必須啟用 3D 桌面才能存取此控制選項。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


必須啟用 3D 桌面才能存取此控制選項。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


必須啟用 3D 桌面才能存取此控制選項。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


必須啟用 3D 桌面才能存取此控制選項。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


必須啟用 3D 桌面才能存取此控制選項。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


可用於將視窗（拖曳一個視窗然後放開滑鼠）丟擲到螢幕邊緣。


可用於定義搖擺滑鼠時會發生哪些動作。


可用於定義將滑鼠畫圓形般地移動時會發生哪些動作。


從一個監視器移到另一個監視器時，使游標跳過螢幕靜區。


可用於以滑鼠中鍵來變更視窗 Z 軸順序。


移動示意滑鼠時需要壓下 shift 鍵。


在游標之下的視窗上執行示意動作（通常動作會在現用的視窗上執行）。


調整滑鼠丟擲的靈敏度。 若要增加靈敏度（以更易於丟擲），請將滑桿向右移。


調整滑鼠示意的靈敏度。 若要增加靈敏度（以更易於搖擺或旋轉），請將滑桿向右移。


必須啟用示意才能存取此設定值。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


可用於使應用程式和類別視窗在開啟時使其邊框閃爍。


可用於修改與 nView 應用程式有關的擴充功能。


此設定值只能套用於應用程式和類別配對。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


此選項可用於為每一個桌面設定不同的解析度。 請注意，變更解析度可能需要一段時間，而且可能會影響到桌面的切換速度。


此選項可用於只在開啟指令提示視窗的桌面上顯示這些視窗（而不是在預設的所有桌面上顯示）。


可用於變更一般多重桌面選項。


將所有桌面重設為目前的解析度。


強制所有桌面使用目前的桌布。 這樣可以改善桌面的切換速度。


需要 Windows 2000 或更新的版本才能使用 nView 透明度功能。 此外，如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


必須具有管理員權限才能儲存設定檔。


nView 工具列可用於在可固定的工具列中放置設定檔、動作和桌面，以便由單一滑鼠按鍵來存取。


nView 格點可用於在每一台監視器之上定義格點，然後做為子監視器，以便於重新定位對話方塊、視窗跨越功能和最大化操作。


可用於編輯某個監視器的滑鼠丟擲所需使用的格點和錨點。


需要 Windows 2000 或更新的版本才能使用 nView 工具列。 此外，如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


需要 Windows 2000 或更新的版本才能使用 nView 格點。 此外，如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


可用於設定哪一個監視器應用程式會根據預設值開啟。 「上一個」監視器是指用於關閉應用程式的監視器。 「開始」監視器是指包含「開始」按鈕的監視器。 請注意，如果選擇了「上一個」，應用程式狀態（包括 NVMax 或「收合」狀態）也會在開啟應用程式時被還原。


防止視窗在螢幕之外開啟。


強制對話方塊在目標監視器之上置中。


除非啟用了不只一個監視器或格點，否則無法啟用此選項。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


除非啟用了不只一個監視器或格點，否則無法啟用此選項。 如果已載入了鎖定的設定檔，則無法變更此設定值。


桌面色彩設定值，例如亮度、對比度、Gamma 以及影像鮮明度。


與 Direct3D�有關的設定值


與 OpenGL 和 Direct 3D 的執行效能和品質有關的設定值


驅動程式、楔形和邊緣混色使用者設定值


適用於全螢幕影像和硬體影像重疊的設定值


與 OpenGL 有關的設定值


顯示或隱藏設定檔載入或儲存的詳細選項。


儲存和還原桌面開啟的應用程式狀態。


儲存和還原 nView 桌面管理設定值。


儲存和還原顯示模式。


如果選定了模式資訊，儲存和還原工具列位置。


如果選定了模式資訊，儲存和還原機器電源設定檔。


如果設定檔中儲存了應用程式狀態資料，顯示設定檔中儲存的應用程式清單。


載入選定的設定檔並且在進階頁面套用選定的設定值。


儲存選定的設定檔並且在進階頁面選定設定值。


取消動作。


這是設定檔的說明文字，使用者可以在儲存和建立設定檔時變更設定檔說明。