현재 사용 가능한 모든 프로파일을 열거합니다.

프로파일은 쉬운 소프트웨어 설치를 위한 모든 nView 바탕화면 관리자 디스플레이 설정에 대한 기록을 포함하고 있습니다. 목록에서 프로파일을 선택한 후에 이를 로드할 수 있습니다.

nView 바탕화면 관리자를 사용하면 관리자는 프로파일에 디스플레이 설정에 대한 모든 기록을 저장할 수 있으며, 특정 회사, 작업그룹 또는 사용자에 대한 새 프로파일을 계속 추가할 수 있습니다. 관리자는 프로파일을 만들거나 저장 또는 삭제할 수 있습니다.

참고:  nView 바탕화면 관리자는 서로 다른 업종에 대한 몇 개의 일반적인 프로파일도 포함하고 있습니다.


선택된 프로파일을 nView 바탕화면 관리자에 로드하려면 클릭하십시오. 프로파일을 로드한 경우에는 현재의 바탕화면 관리자 설정이 로드된 프로파일의 설정으로 교체됩니다.


NVIDIA nView 바탕화면 관리자 설치 마법사를 실행하려면 클릭하십시오.

마법사는 창 관리, 바탕화면 관리, "투명도" 효과 등을 포함하여 가장 일반적으로 사용되는 nView 바탕화면 관리자 디스플레이 설정 셋업을 도와줍니다. 마법사를 사용하면 Windows 로드 시 nView 바탕화면 관리자를 자동으로 시작할지 여부를 지정할 수 있습니다.


현재의 모든 nView 바탕화면 관리자 설정을 포함하는 새로운 프로파일을 만들어 추가하려면 클릭하십시오.

일단 프로파일을 저장한 후에는 언제든지 이 프로파일을 다시 로드할 수 있습니다.


현재 nView 바탕화면 관리자 설정을 선택된 프로파일에 저장하려면 클릭하십시오. 일단 프로파일을 저장한 후에는 언제든지 이 프로파일을 다시 로드할 수 있습니다.


선택된 프로파일을 삭제하려면 클릭하십시오.


창을 디스플레이에 스팬(걸쳐 표시)할 수 있습니다.

이 옵션을 비활성화하면 창은 디스플레이에 스팬하지 않습니다.한 응용프로그램 내의 하위 창을 디스플레이에 스팬(걸쳐 표시)할 수 있습니다.

이 옵션을 선택하지 않으면 상위 창이 디스플레이에 스팬되더라도 하위 창은 모니터에 스팬되지 않습니다.

참고:  이 옵션을 사용하려면 먼저 "디스플레이에 창 스패닝 활성화" 옵션을 활성화해야 합니다.


모든 응용프로그램 창의 제목 표시줄에 nView 바탕화면 관리자 창 최대화 단추를 추가합니다.

이 제목 표시줄 단추를 사용하면 다중 디스플레이 구성에서 최대화 상태와 복구 상태 간에 토글할 수 있습니다.


이 옵션을 통해 대화상자의 위치를 지정할 수 있습니다.

•	n번 모니터에 대화상자 표시(n은 번호)는 특정 모니터에 대화상자를 위치시킵니다.

•	커서에 대화상자 표시는 커서가 위치한 모니터에 대화상자를 위치시킵니다.

•	응용프로그램 모니터에 대화상자 표시는 상위 응용프로그램의 모니터에 대화상자를 위치시킵니다.


대화상자를 지정 디스플레이에 표시합니다.


커서가 위치한 디스플레이에 대화상자 위치를 조정합니다.


대화상자를 상위 응용프로그램의 디스플레이에 표시합니다.


대화상자를 표시하려는 디스플레이를 선택하려면 화살표를 클릭하십시오.


nView 옵션...옵션을 응용프로그램의 시스템 메뉴에 추가합니다.

1.	시스템 메뉴에 액세스하려면, 응용프로그램 창의 제목 표시줄에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭합니다.

2.	nView 옵션...을 클릭하여 각 응용프로그램에 해당하는 nView 바탕화면 관리자 기능을 액세스합니다.


열기, 최대화, 복구 등의 창 기능을 가속화합니다.


창을 끌어갈 때 창을 투명하게 볼 수 있도록 합니다. 창 제목 표시줄에서 마우스 단추를 누르고 있으면 창이 투명해져서 창 아래의 내용을 빠르게 볼 수 있습니다. 마우스 단추를 놓으면 창은 다시 불투명해집니다.


이동 중인 창의 투명도를 설정합니다. 높은 퍼센트를 선택할수록 이동 중에 창이 보다 투명하게 보입니다.


줌 창이 활성화되었을 때 줌 레벨을 변경하려면 마우스 휠을 사용하십시오.


Shift 키를 누른 상태에서 마우스 휠을 사용하여 줌 창에서 줌 레벨을 변경할 수 있습니다.

참고:  "Ctrl" 옵션도 함께 선택되어 있는 경우, 마우스 휠을 사용하여 줌 레벨을 변경하려면 Ctrl 키와 Shift 키를 함께 눌러야 합니다.Ctrl 키를 누른 상태에서 마우스 휠을 사용하여 줌 창에서 줌 레벨을 변경할 수 있습니다.

참고:  "Shift" 옵션도 함께 선택되어 있는 경우, 마우스 휠을 사용하여 줌 레벨을 변경하려면 Ctrl 키와 Shift 키를 함께 눌러야 합니다.줌 창을 시작하면 돋보기 스타일의 줌 창을 만듭니다. 돋보기 줌 창은 창 중앙에 흰색 사각형이 있습니다.

•	줌 레벨을 조정하면 흰색 사각형의 크기가 증가 또는 감소됩니다.

•	흰색의 투명 사각형이 확대할 영역을 포함하도록 확대하고자 하는 화면 영역으로 줌 창을 끌어 온 다음 마우스 단추를 놓으십시오. 이제 흰색 투명 사각형 안의 화면 영역이 전체 줌 창을 채우도록 확대됩니다.


줌 창을 시작하면 마우스 커서 주변 영역이 확대 표시되도록 줌 창을 만듭니다.


선택된 화면 영역을 확대 표시하는 창에 대해 켜기 또는 끄기를 토글하려면 클릭하십시오.


키나 키 조합을 누르면 수행될 수 있는 작동 목록을 표시합니다.이 텍스트 상자 안을 클릭하면 사용자가 키보드에서 누른 키가 텍스트 상자에 나타납니다.

1.	작동 텍스트 상자의 선택된 작동을 수행하려면 사용하고자 하는 키나 키 조합을 선택합니다.

2.	확인을 클릭합니다.


선택된 단축키 작동과 키 누름 조합을 활성 단축키 목록에 추가하려면 클릭하십시오. 단축키가 추가되면 해당 키는 활성 상태가 되어 사용할 수 있습니다.


활성 단축키 목록에서 선택된 단축키를 제거하려면 클릭하십시오. 단축키가 제거되면 해당 키는 더 이상 활성 상태가 아니며 사용할 수 없습니다.


활성 단축키 목록에서 모든 단축키를 제거하려면 클릭하십시오. 단축키가 제거되면 이들 키는 더 이상 활성 상태가 아니며 사용할 수 없습니다.사용자가 지정한 현재 활성 상태인 단축키 목록을 표시합니다.


현재 사용할 수 있는 모든 바탕화면 목록을 표시합니다.

이 목록에서 바탕화면을 선택한 후, 해당 바탕화면을 활성화, 이름 바꾸기, 제거, 또는 바탕화면간 전환할 수 있습니다.

•	목록에 새 바탕화면을 추가하려면 추가 단추를 클릭하십시오.

•	바탕화면으로 전환하려면 목록에서 해당 바탕화면을 두 번 클릭하십시오.


새 바탕화면을 추가하려면 클릭하십시오.

1.	바탕화면 이름 필드가 프롬프트될 때 바탕화면 이름을 입력합니다.

2.	적용 및 확인을 클릭합니다. 바탕화면이 만들어지고 바탕화면 목록에 표시됩니다.


선택된 바탕화면의 이름을 바꾸려면 클릭하십시오. 바탕화면 이름 필드에서 이름을 편집하고 확인을 클릭하십시오.


바탕화면을 삭제하려면 클릭하십시오.

참고:  바탕화면을 삭제하면 해당 바탕화면은 바탕화면 목록에서 제거됩니다. 이제 삭제된 바탕화면의 응용프로그램들은 기본 바탕화면으로 옮겨집니다.


Windows 작업 표시줄에 아이콘을 추가하여 nView 바탕화면 관리자 제어판을 열고 바탕화면을 전환하며 일반 디스플레이 설정을 변경할 수 있습니다.


Windows 탐색기 폴더 트리에서 바탕화면을 볼 수 있습니다. Windows 탐색기 폴더 트리 보기를 사용하여 다음과 같은 기능을 수행할 수 있습니다.

•	바탕화면을 삭제 또는 추가하거나 이름을 바꿉니다.

•	바탕화면 간 전환이 가능하고 한 바탕화면에서 다른 바탕화면으로 응용프로그램을 끌어다 놓을 수 있습니다.


바탕화면 간 빠른 전환이 가능하도록 작은 도구모음이 열립니다. 이 도구모음을 사용하려면 "탐색기 창 폴더 트리에 바탕화면 표시" 옵션을 활성화해야 합니다.


새로 만든 프로파일에 대한 이름을 입력하십시오.


새로 만든 바탕화면에 대한 이름을 입력하십시오.


선택된 단축키로 현재 사용할 수 있는 바탕화면이나 디스플레이(모니터) 목록을 표시합니다.


실행하고자 하는 응용프로그램과 해당 위치를 입력하십시오. 응용프로그램을 검색하려면 찾아보기를 클릭하여도 됩니다.


옵션이 선택되어 있으면 시스템을 고정시킬 때 시스템은 선택된 프로파일로 전환합니다.

옵션이 선택되어 있지 않으면 프로파일이 변경되지 않습니다. 예를 들어 내 고정 프로파일을 선택하고 고정 프로파일 옵션을 체크한 경우, 고정될 때 시스템은 사용자 정의 고정 프로파일로 전환합니다.


이 옵션이 선택되어 있으면 시스템을 분리할 때 선택된 프로파일이 시스템에 적용됩니다.

옵션이 선택되어 있지 않으면 프로파일이 변경되지 않습니다. 예를 들어 내 분리 프로파일을 선택하고 분리 프로파일 옵션을 체크한 경우, 분리될 때 시스템은 사용자 정의 분리 프로파일로 전환합니다.


이 옵션이 선택되어 있으면 시스템이 쓰기 모드로 들어갈 때 선택된 프로파일이 시스템에 적용됩니다.

옵션이 선택되어 있지 않으면 프로파일이 변경되지 않습니다. 예를 들어, 내 쓰기 프로파일을 선택하고 쓰기 프로파일 옵션을 선택한 경우, 쓰기 모드로 전환할 때 사용자 정의 쓰기 프로파일이 시스템에 적용됩니다.


제조업체의 기본 설정을 사용하려면 기본 프로파일을 선택합니다. 개인 설정을 사용하려면 사용자 정의 프로파일을 선택하십시오.

참고:  고정할 때 사용자 정의 설정을 사용하려면 사용자 정의 고정 프로파일을 우선 작성해야 합니다.


제조업체의 기본 설정을 사용하려면 기본 프로파일을 선택합니다.

개인 설정을 사용하려면 사용자 정의 프로파일을 선택하십시오.

참고:  분리할 때 사용자 정의 설정을 사용하려면 사용자 정의 분리 프로파일을 우선 작성해야 합니다.


제조업체의 기본 설정을 사용하려면 기본 프로파일을 선택합니다.

개인 설정을 사용하려면 사용자 정의 프로파일을 선택하십시오.

참고:  쓰기 모드에서 사용자 정의 설정을 사용하려면 사용자 정의 쓰기 프로파일을 우선 작성해야 합니다.


사용자 정의 프로파일을 작성하려면 이 옵션을 클릭하십시오.

1.	이 프로파일을 사용할 때 마다 디스플레이 설정, 전원 설정 및 응용프로그램의 표시 순서를 원하는 대로 정렬하십시오.

2.	설정을 완료한 다음 옵션을 다시 클릭하여 사용자 정의 프로파일을 저장하십시오.


nView 바탕화면 관리자의 바탕화면 관리 기능을 로드 또는 언로드 합니다. 부팅할 때 nView 바탕화면 관리자를 자동으로 시작할지 여부도 제어합니다.


여러 바탕화면, 응용프로그램 관리 및 사용자 인터페이스 기능에 대한 고급 nView 바탕화면 관리자 설정(추가 탭 형태)을 표시하거나 숨깁니다.


연결된 디스플레이를 켜거나 끌 수 있는(연결 또는 분리) Windows 디스플레이 등록 정보 설정 창을 액세스하려면 클릭하십시오.


디스플레이 모드 정보(해상도, 디스플레이 배열 등)가 프로파일에 저장될지 프로파일로부터 복구될지 여부를 제어합니다.


작업 표시줄을 단일 디스플레이로 제한할지 여러 디스플레이로 확장할지 여부를 제어합니다.


커서 밑에 있는 창을 활성화하고 해당 창이 맨 앞에 표시되도록 합니다.


기본 창이 불투명할 경우 드롭다운 메뉴를 투명하게 합니다.


작업 표시줄을 투명하게 합니다.


"전체" 투명도 레벨을 표시합니다. 아래/위 방향 화살표를 클릭하여 필요할 때 값을 조정하십시오.

참고:  응용프로그램의 개별 설정을 사용하여 개별 응용프로그램 투명도 레벨을 설정할 수 있습니다.


이 옵션을 활성화하고 줌 창 표시 옵션을 클릭하면 줌 창은 화면의 고정 영역을 확대하여 표시합니다.

1.	줌 창 열기에서 프레임 창을 클릭하여 고정 프레임 창을 표시하십시오.

2.	화면의 다른 영역을 확대하려면 고정 프레임 창을 화면의 다른 위치로 이동시킬 수 있습니다. 줌 창에 확대된 영역이 표시됩니다.

3.	화면의 다른 영역을 확대하려면 2단계를 반복하십시오.


"커서 중앙으로 배치" 또는 "고정 프레임" 줌 창 스타일을 선택할 경우, 확대된 디스플레이에서 커서를 표시합니다.줌 창에서 비디오를 볼 수 있습니다.

참고:  줌 창에서 비디오를 보려면 줌 창이 열린 "다음"에 비디오를 시작하여야 합니다.


최고 재생 속도에서 전체 화면에 맞도록 비디오 창을 줌 할 수 있는 오버레이 설정 창을 열려면 클릭하십시오.


개별적으로 관리되는 목록 상자에 응용프로그램을 추가합니다.

참고:  응용프로그램에 대한 개별 설정을 설정하지 않으면 nView 바탕화면 관리자 등록 정보 창을 닫을 때 응용프로그램이 목록에서 제거됩니다.개별적으로 관리되는 목록 상자에 창 클래스를 추가하려면 클릭하십시오.

참고:  클래스에 대한 기능을 비활성화하지 않으면 이 창을 닫을 때 클래스가 목록에서 제거됩니다.


개별적으로 관리되거나 기능이 비활성화되지 않도록 응용프로그램 또는 클래스를 제거하려면 클릭하십시오.


개별 nView 바탕화면 관리자 창 관리를 설정하고 응용프로그램에 대한 설정을 시작하려면 클릭하십시오.


특정 응용프로그램 또는 창 클래스에 대해 nView 바탕화면 관리자 기능을 비활성화하려면 클릭하십시오.모든 창에 대한 개별 응용프로그램 설정을 켜거나 끄려면 클릭하십시오.


개별 설정(녹색 체크 표시)이나 기능이 비활성(느낌표 또는 빨간색 X) 상태인 응용프로그램 및 창 클래스를 표시합니다.

바탕화면에 대한 배경 무늬 및(또는) 아이콘을 설정하려면 클릭하십시오.


바탕화면에 대해 현재 선택된 배경 무늬 및(또는) 아이콘을 표시하려면 클릭하십시오.


바탕화면에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭할 때 nView 바탕화면 관리자 옵션이 표시되는지 여부를 지정합니다.


nView 바탕화면 관리자가 기능을 비활성화해야 할 경우 작업 표시줄에 풍선 메시지를 표시합니다.


창의 제목 표시줄에 창을 최소화할 수 있는 단추를 표시합니다.


창 제목 표시줄에 nView 바탕화면 관리자 옵션 메뉴를 액세스할 수 있는 단추를 표시합니다.


nView 바탕화면 관리자 메뉴 옵션을 사용자 정의하려면 클릭하십시오.

새 바탕화면으로 전환할 때 바탕화면 이름을 화면에 잠깐 표시합니다.


키스톤 효과를 보정하기 위해 화면을 조정할 수 있는 유틸리티를 활성화합니다.


바탕화면에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭하면 바탕화면 메뉴에 NVKeystone 옵션을 표시합니다.

디스플레이를 최적으로 조정할 수 있도록 테스트 패턴을 표시합니다.

여러 디스플레이를 자동으로 정렬하고 작은 픽셀 갭을 제거합니다.


nView 바탕화면 관리자는 일시 정지 상태나 최대 절전 상태에서 다시 시작할 때 자동으로 모니터 연결 여부를 확인합니다.

디스플레이가 연결되어 있지 않은 경우, 이 디스플레이를 제거하도록 디스플레이 설정이 자동으로 변경됩니다.


바탕화면 아이콘과 작업 표시줄을 특정 디스플레이로 이동시키려면 클릭하십시오.


nView 바탕화면 관리자는 응용프로그램의 개별 설정(응용프로그램 창에서 액세스 가능)이나 아래의 "자동으로 색 지정.." 옵션에 따라 응용프로그램 창의 테두리 색을 지정합니다. 이제 컬러키가 적용된 단축키로 컬러키가 적용된 창을 조작할 수 있습니다.


nView 바탕화면 관리자는 각 응용프로그램 설정에서 사용되지 않은 활성화된 색을 바탕화면에 열려있는 창에 자동으로 지정합니다. 사용 가능한 색이 있는 경우, 색상 풀에서 자동으로 선택됩니다.

참고:  모든 색이 사용된 경우, 새 창에 색이 지정되지 않습니다.


이것은 컬러키(색상입니다. 색을 활성화하거나 비활성화, 또는 편집하려면 두 번 클릭하십시오.


투명 창, 작업 표시줄 및 메뉴에 대해 nView 바탕화면 관리자가 사용한 전체 투명도 레벨.

응용프로그램에 대해 특정 투명도 레벨을 설정하려면 응용프로그램의 개별 설정을 사용하십시오.


"커서 중앙으로" 줌 창 스타일 옵션이 활성화되어 있고 줌 창이 최대화되어 있는 경우, 커서를 줌 창으로 가져가면 줌 창이 자동으로 다음 화면으로 이동합니다.


돋보기 또는 고정 프레임 줌 창 스타일의 응용프로그램에 대해 응용프로그램의 표준 마우스 편집 방식을 사용하여 마우스를 사용할 수 있습니다.


바탕화면 전환기는 표준 Alt 탭 응용프로그램 전환기에 추가되었습니다.

기본으로, 이 "바탕화면 전환" 추가 기능은 단축키 창에서 변경 가능한 Alt-~의 키 조합으로 액세스할 수 있습니다.


잠긴 프로파일이 로드되었습니다. 잠긴 프로파일 내에 저장된 설정은 수정할 수 없습니다. 설정을 수정하려면 잠금 해제된 프로파일을 로드하십시오.


기본 바탕화면은 제거할 수 없습니다. 또한 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 바탕화면을 제거할 수 없습니다.


바탕화면을 33개 이상 추가할 수 없습니다. 또한 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 바탕화면을 추가할 수 없습니다.


이 단추를 누르면 가장 일반적인 nView 옵션을 설정할 수 있는 마법사가 시작됩니다, 마법사를 실행하기 전에 nView가 반드시 활성화되어 있어야 합니다.


2개 이상의 모니터가 연결되어 있거나 격자 기능이 활성화되어 있을 때만 창 스패닝을 비활성화할 수 있습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


창 스패닝이 활성화, 2개 이상의 모니터가 연결, 또는 격자 기능이 활성화되어 있을 때만 하위 창 스패닝을 비활성화할 수 있습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


작업 표시줄 수정은 '작업 표시줄을 항상 맨 위에 표시' 옵션이 꺼져 있을 때, 작업 표시줄이 잠겨져 있지 않을 때, '끌어올 때 창 컨텐츠 표시'가 켜져 있을 때, Windows 2000 스타일 작업 표시줄(Windows 2000 운영체제 또는 클래식 스타일을 적용한 Windows XP)을 실행하지 않는 경우에만 할 수 있습니다


2개 이상의 모니터가 연결되어 있거나 격자 기능이 활성화되어 있을 때만 대화상자 위치 조정을 활성화할 수 있습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 옵션은 대화상자 위치 조정 기능이 활성화되어 있고 2개 이상의 모니터가 연결되어 있거나 격자 기능이 활성화되어 있는 경우에만 변경할 수 있습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 옵션은 대화상자 위치 조정 기능이 활성화되어 있고 2개 이상의 모니터가 연결되어 있거나 격자 기능이 활성화되어 있는 경우에만 변경할 수 있습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 옵션은 대화상자 위치 조정 기능이 활성화되어 있고 2개 이상의 모니터가 연결되어 있거나 격자 기능이 활성화되어 있는 경우에만 변경할 수 있습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 옵션은 대화상자 위치 조정 기능이 활성화, 대화상자를 모니터로 이동할 것을 선택, 2개 이상의 모니터가 연결되어 있거나 격자 기능이 활성화되어 있는 경우에만 변경할 수 있습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


응용프로그램 및(또는) 클래스를 제거하기 전에 우선 선택해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우, 응용프로그램 및(또는) 클래스를 제거할 수 없습니다.


응용프로그램의 개별 설정을 편집하기 전에 응용프로그램을 선택해야 합니다. 클래스(클래스 또는 응용프로그램과 클래스)의 개별 설정을 변경할 수 없습니다 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


응용프로그램 및(또는) 클래스에 대한 기능을 비활성화려면 응용프로그램 및(또는) 클래스를 반드시 선택해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


격자 기능을 편집하기 전에 반드시 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 변경하기 전에 우선 컬러 키잉을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 변경하기 전에 우선 컬러 키잉을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 변경하기 전에 우선 마우스 휠 줌 레벨 컨트롤을 활성화해야 합니다.잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 변경하기 전에 우선 마우스 휠 줌 레벨 컨트롤을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤은 돋보기 줌 모드에서 사용할 수 없습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤은 '커서 중앙으로 줌 모드'에서만 사용할 수 있습니다.잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤은 '커서 중앙으로 줌 모드'에서 사용할 수 없습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤은 커서 아래 창을 자동으로 활성화 기능을 작동한 경우에만 사용할 수 있습니다잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤은 제스처가 활성화되었을 때 사용할 수 있습니다.잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤은 제스처가 활성화되었을 때 사용할 수 있습니다.잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤은 마우스 던지기 동작이 활성화되었을 때 사용할 수 있습니다.잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤은 마우스 키스톤이 활성화되었을 때 사용할 수 있습니다.잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤은 DirectX8 이상 버전이 설치되어 있고 각 디스플레이 마다 16bpp 이상 실행하고 있으며 키스톤이 드라이버 패키지에 포함되어 있고 Windows ME 이상 버전의 운영체제를 실행하는 경우에만 사용할 수 있습니다.잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤은 2개 이상의 모니터를 사용하고 스팬 모드를 실행하지 않는 경우에만 사용할 수 있습니다.잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤은 둘 이상의 모니터를 연결하였을 때 사용할 수 있습니다.잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


NVIDIA 3D 바탕화면을 활성화합니다. 이 3D 바탕화면은 Windows 바탕화면을 3D 표면으로 대체하여 창을 스킨하고 3D 효과를 사용할 수 있습니다. 3D 바탕화면은 DirectX8 이상 버전이 설치되어 있어야 하고 Windows XP 및 GeForce4 4200 이상 버전의 클래스 카드가 실행되어야 합니다.


NVIDIA 3D 바탕화면 파일을 삭제합니다.


3D 바탕화면 컨트롤을 바탕화면 등록 정보 메뉴에 추가합니다.


바탕화면의 후처리 기능을 작동합니다. 더욱 고급 효과를 사용할 수 있으며 성능이 약간 저하됩니다.


사전 정의된 3D 바탕화면 테마를 로드합니다. 더욱 고급 효과를 사용할 수 있으며 성능이 약간 저하됩니다.


3D 바탕화면 설정을 미리 볼수 있습니다.


3D 바탕화면 테마의 마우스 효과를 활성화 또는 비활성화합니다.


3D 바탕화면 테마에 포함된 애니메이션 효과를 활성화 또는 비활성화합니다.


3D 바탕화면 테마에 포함된 창 음영 효과를 활성화 또는 비활성화합니다.


3D 바탕화면 테마에 포함된 창 조명 효과를 활성화 또는 비활성화합니다.


3D 바탕화면 테마에 포함된 창 스키닝 선택을 활성화 또는 비활성화합니다.


테마를 작성하고 저장할 수 있는 3D 바탕화면 설정을 세부적으로 컨트롤할 수 있는 대화상자를 엽니다.


이 컨트롤을 액세스하려면 3D 바탕화면을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 액세스하려면 3D 바탕화면을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 액세스하려면 3D 바탕화면을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 액세스하려면 3D 바탕화면을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 액세스하려면 3D 바탕화면을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 액세스하려면 3D 바탕화면을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 액세스하려면 3D 바탕화면을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 액세스하려면 3D 바탕화면을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 액세스하려면 3D 바탕화면을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 액세스하려면 3D 바탕화면을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 컨트롤을 액세스하려면 3D 바탕화면을 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


창을 화면 가장자리로 던질 수 있습니다(창을 끌다가 마우스 단추를 놓습니다).


마우스를 진동시킬 때의 작동을 정의할 수 있습니다.


마우스를 원모양으로 움직일 때의 작동을 정의할 수 있습니다.


모니터 사이를 이동할 때 커서가 비사용 화면 영역을 건너뛰게 됩니다.


마우스 가운데 단추를 사용하여 창의 3차원 위치(Z-ordering)를 변경할 수 있습니다.


shift 키를 누르고 있어야만 마우스 움직임을 제스처로 나타낼 수 있습니다.


커서 밑의 창에서 제스처 작동을 수행합니다(보통 작동은 활성창에서 수행됨).


마우스 던지기 동작의 민감도를 조정합니다. 민감도를 높이려면(던지기 동작을 쉽게 하려면), 슬라이더를 오른쪽으로 옮기십시오.


마우스 제스처의 민감도를 조정합니다. 민감도를 높이려면(진동이나 회전을 쉽게 하려면), 슬라이더를 오른쪽으로 옮기십시오.


이 설정을 액세스하려면 제스처를 활성화해야 합니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


응용프로그램 및 클래스 창이 열릴 때 테두리가 깜빡거리도록 표시할 수 있습니다.


개별 응용프로그램에 적합한 nView 확장 기능을 수정할 수 있습니다.


이 설정은 응용프로그램 및 클래스 쌍에만 적용됩니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


이 옵션을 선택하면 바탕화면 별로 다른 해상도를 설정할 수 있습니다. 해상도 변경은 시간이 오래 걸릴 수 있으며 바탕화면 전환 속도에 영향을 미칩니다.


이 옵션을 선택하면 명령 프롬프트 창을 연 바탕화면에서만 명령 프롬프트 창을 볼 수 있습니다(기본 설정은 모든 바탕화면에서 보이도록 함).


일반 다중 바탕화면 옵션을 변경할 수 있습니다.


모든 바탕화면을 현재 해상도로 재설정합니다.


현재 배경 무늬를 모든 바탕화면에 사용하도록 합니다. 바탕화면 전환 속도를 향상시킵니다.


nView 투명도 기능은 Windows 2000 이상 버전에서 사용할 수 있습니다.  또한, 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


프로파일을 저장하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.


nView 도구 모음에서 프로파일, 작동 및 바탕화면을 한번 클릭으로 액세스할 수 있는 고정 가능한 도구 모음에 배열할 수 있습니다.


nView 격자 기능은 각 모니터에 대한 격자를 정의할 수 있도록 하며, 이것은 차후 하위 모니터로 작동하여 대화 상자 위치 조정, 창 스패닝 및 최대화 작업을 할 수 있습니다.


모니터에서 마우스 던지기 동작에 사용되는 격자 및 앵커점을 편집할 수 있습니다.


nView 도구 모음은 Windows 2000 이상 버전에서 사용할 수 있습니다.  또한, 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


nView 격자 기능은 Windows 2000 이상 버전에서 사용할 수 있습니다.  또한, 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


응용프로그램이 기본으로 열릴 모니터를 설정할 수 있습니다. 응용프로그램을 닫은 모니터가 마지막 모니터입니다.  시작 단추가 있는 모니터가 시작 모니터입니다.  마지막 모니터를 선택한 경우, 응용프로그램 상태(NVMax 또는 축소 상태)도 응용프로그램이 열릴 때 복구됩니다.


창이 화면 밖에서 열리는 것을 방지합니다.


대화 상자를 대상 모니터 중앙에 놓이도록 합니다.


2개 이상의 모니터가 연결되어 있거나 격자 기능이 활성화되어 있을 때만 이 옵션을 활성화할 수 있습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


2개 이상의 모니터가 연결되어 있거나 격자 기능이 활성화되어 있을 때만 이 옵션을 활성화할 수 있습니다. 잠긴 프로파일을 로드한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다.


밝기, 대비, 감마와 같은 바탕화면 색 및 이미지 선명도


Direct3D 고유 설정

OpenGL 및 Direct 3D의 성능 및 품질에 대한 설정


드라이버, 키스톤 및 에지 블렌딩 사용자 설정


전체 화면 비디오 및 하드웨어 비디오 오버레이에 적용되는 설정


OpenGL 고유 설정

프로파일 로드 또는 저장에 대한 세부 옵션을 표시하거나 숨깁니다.


바탕화면에 열려 있는 응용프로그램의 상태를 저장하고 복구합니다.


nView 바탕화면 관리 설정을 저장하고 복구합니다.


디스플레이 모드를 저장하고 복구합니다.


모드 정보가 선택된 경우, 도구 모음 위치를 저장하고 복구합니다.


모드 정보가 선택된 경우, 머신 파워 프로파일을 저장하고 복구합니다.


응용프로그램 상태 데이터가 프로파일에 저장되어 있는 경우, 프로파일에 저장된 응용프로그램 목록을 표시합니다.


선택된 프로파일을 로드하고 고급 페이지에서 선택된 설정을 적용합니다.


선택된 프로파일에 고급 페이지에서 선택한 설정을 저장합니다.


작동을 취소합니다.


이것은 프로파일을 설명하는 텍스트이며 사용자가 프로파일을 작성하고 저장할 때 프로파일 설명을 변경할 수 있습니다.