LIBRARY OLEAUT32.DLL
EXPORTS
CreateDispTypeInfo@12
CreateErrorInfo@4
CreateStdDispatch@16
CreateTypeLib@12
DispGetIDsOfNames@16
DispGetParam@20
DispInvoke@32
DllCanUnloadNow@0
DllGetClassObject@12
DosDateTimeToVariantTime@12
GetActiveObject@12
GetErrorInfo@8
LHashValOfNameSys@12
LHashValOfNameSysA@12
LoadRegTypeLib@20
LoadTypeLib@8
OaBuildVersion@0
QueryPathOfRegTypeLib@20
RegisterActiveObject@16
RegisterTypeLib@12
RevokeActiveObject@8
SafeArrayAccessData@8
SafeArrayAllocData@4
SafeArrayAllocDescriptor@8
SafeArrayCopy@8
SafeArrayCreate@12
SafeArrayDestroy@4
SafeArrayDestroyData@4
SafeArrayDestroyDescriptor@4
SafeArrayGetDim@4
SafeArrayGetElement@12
SafeArrayGetElemsize@4
SafeArrayGetLBound@12
SafeArrayGetUBound@12
SafeArrayLock@4
SafeArrayPtrOfIndex@12
SafeArrayPutElement@12
SafeArrayRedim@8
SafeArrayUnaccessData@4
SafeArrayUnlock@4
SetErrorInfo@8
SysAllocString@4
SysAllocStringByteLen@8
SysAllocStringLen@8
SysFreeString@4
SysReAllocString@8
SysReAllocStringLen@12
SysStringByteLen@4
SysStringLen@4
VarBoolFromCy@12
VarBoolFromDate@12
VarBoolFromDisp@12
VarBoolFromI2@8
VarBoolFromI4@8
VarBoolFromR4@8
VarBoolFromR8@12
VarBoolFromStr@16
VarBoolFromUI1@8
VarBstrFromBool@16
VarBstrFromCy@20
VarBstrFromDate@20
VarBstrFromDisp@16
VarBstrFromI2@16
VarBstrFromI4@16
VarBstrFromR4@16
VarBstrFromR8@20
VarBstrFromUI1@16
VarCyFromBool@8
VarCyFromDate@12
VarCyFromDisp@12
VarCyFromI2@8
VarCyFromI4@8
VarCyFromR4@8
VarCyFromR8@12
VarCyFromStr@16
VarCyFromUI1@8
VarDateFromBool@8
VarDateFromCy@12
VarDateFromDisp@12
VarDateFromI2@8
VarDateFromI4@8
VarDateFromR4@8
VarDateFromR8@12
VarDateFromStr@16
VarDateFromUI1@8
VarI2FromBool@8
VarI2FromCy@12
VarI2FromDate@12
VarI2FromDisp@12
VarI2FromI4@8
VarI2FromR4@8
VarI2FromR8@12
VarI2FromStr@16
VarI2FromUI1@8
VarI4FromBool@8
VarI4FromCy@12
VarI4FromDate@12
VarI4FromDisp@12
VarI4FromI2@8
VarI4FromR4@8
VarI4FromR8@12
VarI4FromStr@16
VarI4FromUI1@8
VarR4FromBool@8
VarR4FromCy@12
VarR4FromDate@12
VarR4FromDisp@12
VarR4FromI2@8
VarR4FromI4@8
VarR4FromR8@12
VarR4FromStr@16
VarR4FromUI1@8
VarR8FromBool@8
VarR8FromCy@12
VarR8FromDate@12
VarR8FromDisp@12
VarR8FromI2@8
VarR8FromI4@8
VarR8FromR4@8
VarR8FromStr@16
VarR8FromUI1@8
VarUI1FromBool@8
VarUI1FromCy@12
VarUI1FromDate@12
VarUI1FromDisp@12
VarUI1FromI2@8
VarUI1FromI4@8
VarUI1FromR4@8
VarUI1FromR8@12
VarUI1FromStr@16
VariantChangeType@16
VariantChangeTypeEx@20
VariantClear@4
VariantCopy@8
VariantCopyInd@8
VariantInit@4
VariantTimeToDosDateTime@16
