;-------------------------- Parallax Standard DEF_File ----------------------------
;
;   DEF_File: demo.def
;
;    Purpose: 
;
;
;--------------------------------------------------------------------------------
;          Copyright (c)1996 Parallax Software, All rights reserved.
;------------------------------------------------------------------------------*/

NAME         CAPIDemo
DESCRIPTION  'Eroica C-API Demo'
EXETYPE      WINDOWS
STUB         'WINSTUB.EXE'

CODE  PRELOAD DISCARDABLE
DATA  PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE     1024
STACKSIZE    20480

EXPORTS
   MainWndProc   @1
