[-]
HalftoneName=
SeparateName=
CalibrateName=(None)
UseCMS=0
DataTypeHi=-1
DataTypeLo=-1
ToRCSHi=0
ToRCSLo=0
FrRCSHi=0
FrRCSLo=0
MfromR=0
YfromG=0
CfromB=0
UCR=0
BGName=(None)
BlackLimit=100
TotalInk=300
SatBoost=0
DotGain=30
DoCalOnConvert=0
Hilight=0
Shadow=255
Dot=0
FreqC=53.
FreqM=53.
FreqY=53.
FreqK=53.
AngleC=15.
AngleM=75.
AngleY=0.
AngleK=45.
DoHalftoning=0
TrimMarks=0
RegMarks=0
Labels=0
StepScale=0
Negative=0
EmulsionDown=0
