[-]
HalftoneName=
SeparateName=
CalibrateName=(None)
UseCMS=0
DataTypeHi=-1
DataTypeLo=-1
ToRCSHi=0
ToRCSLo=0
FrRCSHi=0
FrRCSLo=28
MfromR=45
YfromG=0
CfromB=20
UCR=25
BGName=Black - 2 Light
BlackLimit=100
TotalInk=380
SatBoost=15
DotGain=20
DoCalOnConvert=1
Hilight=0
Shadow=255
Dot=2
FreqC=47.4
FreqM=47.4
FreqY=50.
FreqK=53.
AngleC=108.4
AngleM=161.6
AngleY=90.
AngleK=45.
DoHalftoning=1
TrimMarks=0
RegMarks=0
Labels=0
StepScale=0
Negative=0
EmulsionDown=0
