
*
~1

Tento program má za úkol konfigurovat hudbu na
Váτ poƒítaƒ.
~12

Zvolte si:
~2
V∞stupní za²ízení - zvolíte si zpàsob v∞stupu
~9
Frekvence - volba frekvence hraní, ovlivσuje kvalitu
            hudby, vyττí frekvence vτak zpomaluje 
            samotn∞ program
~2
Hlasitost - ovlivníte hlasitost v∞stupu
~9
Test - otestujete aktivní nastavení
~2
KONEC - ukonƒení a uloºení nastavení
*
~2

Práv╪ probíhá test zvukového v∞stupu. Test ukonƒíte
kliknutím na "Konec testu".
*
~2

Zvolte si v∞stupní za²ízení.
*
~9

Vloºte frekvenci, podle jaké má b∞t hudba hrána.
Povolená hodnota je 5000-30000. Doporuƒená hodnota
je 10000-15000. P²íliτ vysoká frekvence màºe hlavní
program zpomalit na neúnosnou míru. Vyττí frekvence 
vτak znamená dokonalejτí hudbu. Je nutno najít 
optimální nastavení pro dan∞ poƒítaƒ.
*
~9

Vloºte hlasitost s jakou má b∞t hrána hudba.
Povolená hodnota je 0-255. 255 je maximální hlasi-
tost.
*
~2

Klikn╪te na políƒko n╪kterého písmene. P²i zkouτení
pouh∞m stisknutím tohoto písmene namí²íte kurzor
myτi na nejbliºτí objekt (stát,m╪sto,...).
V∞hodné p²i oznaƒování státà s malou rozlohou.
*
~1

Urƒit jako pràm╪r známek - známka z celkového
           zkouτení bude vypoƒítána jako aritmetick∞
           pràm╪r známek z jednotliv∞ch oblastí

Urƒit z celkového poƒtu chyb - známka bude urƒena
           podle procent a nastavené známkovací
           stupnice, procenta budou urƒena z
           celkového poƒtu otázek a celkového poƒtu
           chyb
*
~9

Zvolte si jednu z moºností.
*
~9

Zvolte si jednu z moºností.
*
~2

Známkovací stupnice - stupnice v procentech
~5
Typ hodnocení - zpàsob v∞poƒtu známky p²i celkovém
                zkouτení
~9
Zam╪²ovací klávesa - p²esné namí²ení kurzoru myτi
~2
Hudba - Aktivace/Deaktivace
~12
Zvukové efekty - Aktivace/Deaktivace
~9
Konec - návrat do DOSu
*
~8

U kaºdé známky si zvolíte spodní hranici,p²i dosaºení
této hranice bude jeτt╪ tato známka ud╪lena.
~9

 - levé tlaƒítko zv∞τí hranici o jedno procento
    pravé tlaƒítko zv∞τí hranici o p╪t procent
 - levé tlaƒítko sníºí hranici o jedno procento
    pravé tlaƒítko sníºí hranici o p╪t procent
~12

"DOP" - nastaví doporuƒenou stupnici, druhé stisknutí
        vrátí stupnici p²edchozí
"Potvrzuji" - ukonƒí nastavování stupnice
*
