Отметьте этот флажок для закрытия сценария после указанного количества секунд.

Используйте этот параметр для ограничения времени работы сценария.


Определяет время в секундах, отведенное для выполнения сценария.

Если не отмечено Останавливать выполнение сценариев после, это поле недоступно.


Отметьте этот флажок для вывода версии сервера сценариев при каждом запуске выбранного сценария.


Нажмите эту кнопку для установки параметрам сервера сценариев Windows значений по умолчанию.


Отметьте этот флажок для закрытия сценария после указанного количества секунд.

Используйте этот параметр для ограничения времени работы сценария.


Определяет время в секундах, отведенное для выполнения сценария.

Если не отмечено Останавливать выполнение сценариев после, это поле недоступно.


Отметьте этот флажок для вывода версии сервера сценариев при каждом запуске выбранного сценария.


Нажмите эту кнопку для установки параметрам сервера сценариев Windows значений по умолчанию.


Просмотр сведений в этом файле справки

1	Для запуска сервера сценариев нажмите эту кнопку [image] .

2	Для получения сведений об элементах вкладки нажмите кнопку [image] вверху окна диалога, а затем укажите на этот элемент и нажмите кнопку мыши.

Совет

Для запуска сервера сценариев можно нажать кнопку Пуск, выбрать пункт Выполнить, набрать WScript.exe, и нажать клавишу ENTER, Можно также нажать правую кнопку мыши на ярлыке сценария и затем выбрать Свойства..