Copyright: Thursday, November 11, 1999 23:16:41


指定した時間 (秒) スクリプトを実行した後、Windows Windows Script Hostが実行を停止するようにします。これは、Windows Script Host によって実行されるすべてのスクリプトに対するグローバルなプロパティです。

このオプションを選択すると、タイマが設定され、スクリプトの長時間の実行が防止されます。実行の経過時間が指定した値を超えると、wscript.exe は IActiveScript::InterruptThread メソッドを使ってスクリプト エンジンに割り込み、プロセスを停止させます。


スクリプトを実行する時間 (秒) を入力する場所です。

このオプションを変更するには、[スクリプト実行時間を秒単位で指定する] チェック ボックスがオンでなければなりません。


スクリプトを実行するたびに Windows スクリプト ホストのバージョン情報を表示するかどうかを指定します。これは、Windows Script Host によって実行されるすべてのスクリプトに対するグローバルなプロパティです。


Windows Script Host の設定を、次の既定値に再設定します。

[スクリプト実行時間を秒単位で指定する] - オフ

[秒] - 無効 (10 秒に再設定)

[コマンド コンソールでのスクリプト実行時にロゴを表示する] - オン


指定した時間 (秒) 選択したスクリプトを実行した後、Windows Script Host にスクリプトを停止させます。

このオプションを選択すると、タイマが設定され、スクリプトの長時間の実行が防止されます。実行の経過時間が指定した値を超えると、wscript.exe は IActiveScript::InterruptThread メソッドを使ってスクリプト エンジンに割り込み、プロセスを停止させます。


選択したスクリプトが実行される時間 (秒) を入力する場所です。

このオプションを変更するには、[スクリプト実行時間を秒単位で指定する] チェック ボックスがオンでなければなりません。


選択したスクリプトを実行するたびに、Windows Script Host のバージョン情報を表示させます。


Windows Script Host の設定を、次の既定値に再設定します。

[スクリプト実行時間を秒単位で指定する] - オフ

[秒] - 無効 (10 秒に再設定)

[コマンド コンソールでのスクリプト実行時にロゴを表示する] - オン