Copyright: Copyright (c) 1996 Creative Technology Ltd.


目次

Vienna SoundFont Studio 2.1の概要

Vienna SoundFont Studio 2.1について

Vienna SoundFont Studio 2.1の操作

ﾒｲﾝ･ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

ﾒﾆｭｰ･ﾊﾞｰ

ﾂｰﾙ･ﾊﾞｰ

MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗ･ﾊﾞｰ

SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙ

ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙ

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ﾊﾟﾈﾙ

ｽﾃｰﾀｽ･ﾊﾞｰ

ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ･ﾎﾞｯｸｽ

SoundFontﾊﾞﾝｸの作成及び編集

SoundFontﾊﾞﾝｸのｵｰﾌﾟﾝ

ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬの使用

ｻﾝﾌﾟﾙのｲﾝﾎﾟｰﾄ

ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙのｴｸｽﾎﾟｰﾄ

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄの作成

ﾌﾟﾘｾｯﾄの作成

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの削除

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの複製

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの名称変更

複数ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの選択

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ及びﾌﾟﾘｾｯﾄの再生

ﾏｳｽでの再生

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞでの再生

外部MIDIﾃﾞﾊﾞｲｽの使用

再生ﾓｰﾄﾞの変更

ｻｳﾝﾄﾞのｶｽﾀﾏｲｽﾞ

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀとMIDIｺﾝﾄﾛｰﾗについて

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの編集

MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗの変更

ﾙｰﾌﾟ･ｻｳﾝﾄﾞの作成

ﾚﾝｼﾞの設定

標準ﾚﾝｼﾞの設定

ﾌﾙ･ﾚﾝｼﾞの設定

ﾏｳｽでのﾚﾝｼﾞの設定

外部MIDIﾃﾞﾊﾞｲｽでのﾚﾝｼﾞの設定

Vienna SoundFont Studio 2.1のｶｽﾀﾏｲｽﾞ

配色の設定

MIDIｼﾝｾｻｲｻﾞの設定

その他ｵﾌﾟｼｮﾝの設定

ﾄﾗﾌﾞﾙ･ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ

印刷時に問題が発生する場合

ROMｻﾝﾌﾟﾙを追加出来ない場合

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを作成/名称変更出来ない場合

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾞｰﾝを作成出来ない場合

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを削除出来ない場合

ｻﾝﾌﾟﾙをﾙｰﾌﾟ･ﾀﾞｲｱﾛｸﾞに展開出来ない場合

AWEﾄﾞﾗｲﾊﾞを初期化出来ない場合

SoundFontﾊﾞﾝｸをｵｰﾌﾟﾝ出来ない場合

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを貼り付けられない場合

ｻﾝﾌﾟﾙを再生出来ない場合

音色を再生出来ない場合

SoundFontﾊﾞﾝｸを保存出来ない場合

未知のｴﾗｰが発生した場合

ｼｽﾃﾑのﾒﾓﾘが不足した場合

その他のｴﾗｰが発生した場合


Vienna SoundFont Studio 2.1について

Vienna SoundFont Studio 2.1はSoundFont 2.0ﾌｫｰﾏｯﾄをｻﾎﾟｰﾄしたSoundFontｴﾃﾞｨﾀです｡楽器やｻｳﾝﾄﾞ･ｴﾌｪｸﾄ等の様々なｻｳﾝﾄﾞを作成､編集､再生出来ます｡

使用可能なROMｻﾝﾌﾟﾙを選択してSoundFontﾊﾞﾝｸのｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄやﾌﾟﾘｾｯﾄを作成出来ます｡新しいｻｳﾝﾄﾞを作るために自分でｻﾝﾌﾟﾙを作成することも可能です｡また､ﾊﾞﾝｸ間でSoundFontﾊﾞﾝｸのSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄをﾃｷｽﾄのｺﾋﾟｰ&ﾍﾟｰｽﾄのように操作出来ます｡

SoundFontﾊﾞﾝｸのｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ﾊﾟﾈﾙよりｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄやﾌﾟﾘｾｯﾄのﾊﾟﾗﾒｰﾀを編集し､ﾘｱﾙなｻｳﾝﾄﾞを作成出来ます｡また､Viennaｷｰﾎﾞｰﾄﾞを使用するとﾌﾟﾘｾｯﾄやｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄの状態を確認出来ます｡

重要

 まず始めにSoundFontのﾍﾙﾌﾟを参照してSoundFontを理解することをお勧めします｡このﾄﾞｷｭﾒﾝﾄに関する用語の解説が記載されています｡


ﾒｲﾝ･ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

Vienna SoundFont Studio 2.1を起動すると次のｳｨﾝﾄﾞｳが表示されます :

関連項目

ﾒﾆｭｰ･ﾊﾞｰ

ﾂｰﾙ･ﾊﾞｰ

MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗ･ﾊﾞｰ

SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙ

ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙ

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ﾊﾟﾈﾙ

ｽﾃｰﾀｽ･ﾊﾞｰ


ﾒﾆｭｰ･ﾊﾞｰ

Vienna 2.1のﾒﾆｭｰ･ﾊﾞｰには以下のﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑがあります :

[ﾌｧｲﾙ]ﾒﾆｭｰ

[編集]ﾒﾆｭｰ

[表示]ﾒﾆｭｰ

[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰ

[MIDIｷｰﾎﾞｰﾄﾞ]ﾒﾆｭｰ

[ﾂｰﾙ]ﾒﾆｭｰ

[ﾍﾙﾌﾟ]ﾒﾆｭｰ

ﾒﾆｭｰを選択するには

ﾒﾆｭｰ･ﾊﾞｰより目的のﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑをｸﾘｯｸします｡
そのﾒﾆｭｰに関連するｺﾏﾝﾄﾞのﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ･ﾒﾆｭｰが表れます｡
または
<Alt>ｷｰを押してからﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑにｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾝで表示されている文字を押します｡
例えば､ "ﾌｧｲﾙ(F)" を選択する場合は<Alt+F>ｷｰを押します｡

ﾋﾝﾄ

 ﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑ名の後に " ... " が表示されているのは､そのﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑを選択するとﾀﾞｲｱﾛｸﾞ･ﾎﾞｯｸｽが表示されるためです｡ﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑの "< >" で囲まれている文字はそのﾒﾆｭｰにｱｸｾｽするためのｼｮｰﾄｶｯﾄ･ｷｰです｡ﾒﾆｭｰに <Ctrl+N> と表示されている場合､<Ctrl>ｷｰを押しながら<N>ｷｰを押します｡


[ﾌｧｲﾙ]ﾒﾆｭｰ

ﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑ	機能
新規作成 <Ctrl+N>	新しいSoundFontﾊﾞﾝｸを作成します｡
開く... <Ctrl+O>	既存のSoundFontﾊﾞﾝｸを開くﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡ また､SoundFont 1.0ﾊﾞﾝｸから変換も出来ます｡
上書き保存 <Ctrl+S>	SoundFontﾊﾞﾝｸを現在の名前で保存します(新しいSoundFontﾊﾞﾝｸの場合は名前を付けて保存するﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します)｡
名前を付けて保存...	SoundFontﾊﾞﾝｸに新しい名前を付けて保存するﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬ... <Ctrl+B>	ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬのﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡SoundFontﾊﾞﾝｸをｲﾝﾎﾟｰﾄしたり､編集中のﾊﾞﾝｸにｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄをｺﾋﾟｰ出来ます｡
ﾊﾞﾝｸ情報...	[ﾊﾞﾝｸ情報]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
ﾊﾞﾝｸ統計...	[ﾊﾞﾝｸ統計]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
印刷... <Ctrl+P>	印刷ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡ﾌﾟﾘﾝﾀや印刷のｵﾌﾟｼｮﾝを指定します(ﾊﾞﾝｸ･ﾌｧｲﾙの情報やﾌﾟﾘｾｯﾄ､ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ､ｻﾝﾌﾟﾙのﾘｽﾄが印刷されます)｡
印刷ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ	ﾍﾟｰｼﾞ全体を印刷時のｲﾒｰｼﾞで表示します｡
ﾌﾟﾘﾝﾀの設定...	ﾌﾟﾘﾝﾀ設定のﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡印刷ｵﾌﾟｼｮﾝやﾌﾟﾘﾝﾀの変更なども出来ます｡
1 2 3 4	最近使用したSoundFontﾊﾞﾝｸ(4つまで)を開きます｡
終了	Vienna SoundFont Studio 2.1を終了します(SoundFontﾊﾞﾝｸを保存していない場合は保存ﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されます)｡
関連項目

SoundFontﾊﾞﾝｸのｵｰﾌﾟﾝ

ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬの使用


[編集]ﾒﾆｭｰ

ﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑ	機能
切り取り <Ctrl+X>	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより選択されているSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを切り取りﾊﾞｯﾌｧに移動します｡
ｺﾋﾟｰ <Ctrl+C>	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより選択されているSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄをﾊﾞｯﾌｧにｺﾋﾟｰします｡
貼り付け <Ctrl+V>	ﾊﾞｯﾌｧのSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを選択したｱｲﾃﾑに貼り付けます｡
削除 <Del>	選択したSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを削除します｡
名前の変更 <F2>	ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙやｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ､ﾌﾟﾘｾｯﾄの名前を変更します｡
関連項目

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの複製

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの削除

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの名称変更


[表示]ﾒﾆｭｰ

ﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑ	機能
ﾂｰﾙ･ﾊﾞｰ	ﾂｰﾙ･ﾊﾞｰの表示/非表示を切り替えます｡ﾃﾞﾌｫﾙﾄで表示されています｡
ｽﾃｰﾀｽ･ﾊﾞｰ	ｽﾃｰﾀｽ･ﾊﾞｰの表示/非表示を切り替えます｡ﾃﾞﾌｫﾙﾄで表示されています｡
MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗ･ﾊﾞｰ	MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗ･ﾊﾞｰの表示/非表示を切り替えます｡ﾃﾞﾌｫﾙﾄで表示されています｡
ﾊﾟﾈﾙの再配置	ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ﾊﾟﾈﾙの6つのｳｨﾝﾄﾞｳを整列します｡
ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ	ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙをｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙに切り替えます｡
ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ	ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙをﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙに切り替えます｡
関連項目

ﾂｰﾙ･ﾊﾞｰ

ｽﾃｰﾀｽ･ﾊﾞｰ

MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗ･ﾊﾞｰ

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ﾊﾟﾈﾙ

ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙ


[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰ

[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰには以下のﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑがあります :

ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙ >

ROMｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙ >

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾌﾟｰﾙ >

ﾒﾛﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾟｰﾙ >

ﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ･ﾌﾟｰﾙ >

ｻﾝﾌﾟﾙ >

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ >

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝ >

ﾌﾟﾘｾｯﾄ >

ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝ >

設定... <Ctrl+F>

" > " はそのｱｲﾃﾑにｻﾌﾞﾒﾆｭｰがあることを示します｡<Ctrl+F>ｷｰは設定ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示するためのｼｮｰﾄｶｯﾄ･ｷｰです｡


[ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙ]ﾒﾆｭｰ
[ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙ]ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ

ﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑ	機能
ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙのｲﾝﾎﾟｰﾄ...	ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙにﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙをｲﾝﾎﾟｰﾄするﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙのｴｸｽﾎﾟｰﾄ...	ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙのﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙをｴｸｽﾎﾟｰﾄするﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
関連項目

ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙのｲﾝﾎﾟｰﾄ

ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙのｴｸｽﾎﾟｰﾄ


[ROMｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙ]ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ

ﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑ	機能
ROMｻﾝﾌﾟﾙの追加...	ROMｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙにROMｻﾝﾌﾟﾙを追加するﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
関連項目

ROMｻﾝﾌﾟﾙの追加


[ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾌﾟｰﾙ]ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ

ﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑ	機能
新規ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ	ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾌﾟｰﾙに新しいｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを作成します｡
ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄの貼り付け	ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾌﾟｰﾙにｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを貼り付けます(ﾊﾞｯﾌｧにｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄが存在する場合のみ)｡
関連項目

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄの作成


[ﾒﾛﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾟｰﾙ]ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ

ﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑ	機能
新規ﾒﾛﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾟﾘｾｯﾄ	ﾒﾛﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾟｰﾙに新しいﾒﾛﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾟﾘｾｯﾄを作成します｡
ﾌﾟﾘｾｯﾄの貼り付け	ﾒﾛﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾟｰﾙにﾒﾛﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾟﾘｾｯﾄを貼り付けます(ﾊﾞｯﾌｧにｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄが存在する場合のみ)｡
関連項目

ﾒﾛﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾟﾘｾｯﾄの作成


[ﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ･ﾌﾟｰﾙ]ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ

ﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑ	機能
新規ﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ･ﾌﾟﾘｾｯﾄ	ﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ･ﾌﾟｰﾙに新しいﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ･ﾌﾟﾘｾｯﾄを作成します｡
ﾌﾟﾘｾｯﾄの貼り付け	ﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ･ﾌﾟｰﾙにﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ･ﾌﾟﾘｾｯﾄを貼り付けます(ﾊﾞｯﾌｧにｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄが存在する場合のみ)｡
関連項目

ﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ･ﾌﾟﾘｾｯﾄの作成


[ｻﾝﾌﾟﾙ]ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ

ﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑ	機能
削除	ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝでｻﾝﾌﾟﾙが使用されていない場合､ｻﾝﾌﾟﾙ･ｾｸｼｮﾝから選択したｻﾝﾌﾟﾙを削除します｡
名前の変更	ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙのｻﾝﾌﾟﾙ名を変更するﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します(ROMｻﾝﾌﾟﾙの名前は変更出来ません)｡
ﾙｰﾌﾟ...	ｻﾝﾌﾟﾙのﾙｰﾌﾟ･ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ...	ｻﾝﾌﾟﾙのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ･ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
ｴｸｽﾎﾟｰﾄ...	ｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙのｻﾝﾌﾟﾙをｴｸｽﾎﾟｰﾄするﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
関連項目

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの削除

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの名称変更

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄの定義

ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙのｴｸｽﾎﾟｰﾄ


[ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ]ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ

ﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑ	機能
新規ｿﾞｰﾝ...	選択しているｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄへｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを追加するﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾞｰﾝ	選択しているｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄにｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを追加します｡
切り取り	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより選択されているｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを切り取りﾊﾞｯﾌｧに移動します｡
ｺﾋﾟｰ	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより選択されているｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄをﾊﾞｯﾌｧにｺﾋﾟｰします｡
ｿﾞｰﾝの貼り付け	選択しているｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄにｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを貼り付けます(ﾊﾞｯﾌｧにｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄが存在する場合のみ)｡
削除	ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝでｻﾝﾌﾟﾙが使用されていない場合､ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾌﾟｰﾙより選択したｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを削除します｡
名前の変更	選択したｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ名を変更するﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
関連項目

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄへのｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝの追加

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの複製

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの削除

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの名称変更


[ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝ]ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ

ﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑ	機能
切り取り	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより選択されているｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを切り取りﾊﾞｯﾌｧに移動します｡
ｺﾋﾟｰ	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより選択されているｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝをﾊﾞｯﾌｧにｺﾋﾟｰします｡
貼り付け	選択しているｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄにｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを貼り付けます(ﾊﾞｯﾌｧにｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄが存在する場合のみ)｡
削除	選択しているｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄより選択したｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを削除します｡
再ｱｻｲﾝ...	ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝに参照されているｻﾝﾌﾟﾙを変更する再ｱｻｲﾝﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
ﾙｰﾌﾟ...	ｻﾝﾌﾟﾙのﾙｰﾌﾟ･ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ...	ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ･ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
関連項目

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの複製

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの削除

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのｻﾝﾌﾟﾙの変更

ﾛｰｶﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄの定義

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨの変更


[ﾌﾟﾘｾｯﾄ]ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ

ﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑ	機能
新規ｿﾞｰﾝ...	選択しているﾌﾟﾘｾｯﾄへﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝを追加するﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾞｰﾝ	選択しているﾌﾟﾘｾｯﾄにｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝを追加するﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
切り取り	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより選択されているﾌﾟﾘｾｯﾄを切り取りﾊﾞｯﾌｧに移動します｡
ｺﾋﾟｰ	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより選択されているﾌﾟﾘｾｯﾄをﾊﾞｯﾌｧにｺﾋﾟｰします｡
ｿﾞｰﾝの貼り付け	選択しているﾌﾟﾘｾｯﾄにﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝを貼り付けます(ﾊﾞｯﾌｧにｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄが存在する場合のみ)｡
削除	ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｾｸｼｮﾝより選択したﾌﾟﾘｾｯﾄを削除します｡
名前の変更	選択したﾌﾟﾘｾｯﾄ名を変更するﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
関連項目

ﾌﾟﾘｾｯﾄへのﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝの貼り付け

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの複製

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの削除

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの名称変更


[ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝ]ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ

ﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑ	機能
切り取り	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより選択されているﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝを切り取りﾊﾞｯﾌｧに移動します｡
ｺﾋﾟｰ	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより選択されているﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝをﾊﾞｯﾌｧにｺﾋﾟｰします｡
貼り付け	選択しているﾌﾟﾘｾｯﾄにﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝを貼り付けます(ﾊﾞｯﾌｧにｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄが存在する場合のみ)｡
削除	選択しているﾌﾟﾘｾｯﾄより選択したﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝを削除します｡
再ｱｻｲﾝ...	ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝに参照されているｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを変更する再ｱｻｲﾝﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
関連項目

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの複製

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの削除

ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝのｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄの変更


[MIDIｷｰﾎﾞｰﾄﾞ]ﾒﾆｭｰ

ﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑ	機能
すべての音を止める	Viennaｷｰﾎﾞｰﾄﾞより再生されているすべての音を止めます｡
すべてのｺﾝﾄﾛｰﾗをﾘｾｯﾄ	MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗ･ﾊﾞｰのすべてのMIDIｺﾝﾄﾛｰﾗをﾃﾞﾌｫﾙﾄ値にﾘｾｯﾄします｡
MIDI入力ﾃﾞﾊﾞｲｽの選択...	外部MIDIﾃﾞﾊﾞｲｽを使用する際のMIDI入力ﾃﾞﾊﾞｲｽを選択するﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
関連項目

外部MIDIﾃﾞﾊﾞｲｽの使用


[ﾂｰﾙ]ﾒﾆｭｰ

ﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑ	機能
Waveｴﾃﾞｨﾀ... <Ctrl+W>	ｻﾝﾌﾟﾙを編集するCreative WaveStudioを起動します｡
ﾐｷｻｰ... <Ctrl+M>	ｻｳﾝﾄﾞ･ｿｰｽをｺﾝﾄﾛｰﾙするCreative Mixerを起動します｡
ｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾊﾟﾈﾙ... <Ctrl+T>	MIDIｴﾌｪｸﾄをｺﾝﾄﾛｰﾙするAWE Controlを起動します｡


[ﾍﾙﾌﾟ]ﾒﾆｭｰ

ﾒﾆｭｰ･ｱｲﾃﾑ	機能
ﾄﾋﾟｯｸの検索	Vienna SoundFont Studio 2.1のｵﾝﾗｲﾝ･ﾍﾙﾌﾟを表示します｡
Viennaについて...	Vienna SoundFont Studio 2.1のﾊﾞｰｼﾞｮﾝやｺﾋﾟｰﾗｲﾄを表示するﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡


ﾂｰﾙ･ﾊﾞｰ

ﾂｰﾙ･ﾊﾞｰはVienna 2.1でよく使用するｺﾏﾝﾄﾞにｸﾘｯｸ1つでｱｸｾｽ出来ます｡ﾂｰﾙ･ﾊﾞｰは[表示]ﾒﾆｭｰより表示/非表示の切り替えが可能です｡ﾂｰﾙ･ﾊﾞｰのﾎﾞﾀﾝ上にﾏｳｽ･ﾎﾟｲﾝﾀを置くとﾊﾞﾙｰﾝ･ﾍﾙﾌﾟが表示されます｡

ﾎﾞﾀﾝ	名前と機能
	新規作成 新しいSoundFontﾊﾞﾝｸを作成します｡
	ﾌｧｲﾙを開く 既存のSoundFontﾊﾞﾝｸを開きます｡
	上書き保存 SoundFontﾊﾞﾝｸを現在の名前で保存します(新しいSoundFontﾊﾞﾝｸの場合は[名前を付けて保存]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します)｡
	ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬ SoundFontﾊﾞﾝｸのｲﾝﾎﾟｰﾄやｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄをｺﾋﾟｰ出来るﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬのﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
	切り取り SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより選択されているSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを切り取りﾊﾞｯﾌｧに移動します｡
	ｺﾋﾟｰ SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより選択されているSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄをﾊﾞｯﾌｧにｺﾋﾟｰします｡
	貼り付け ﾊﾞｯﾌｧのSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを選択したｱｲﾃﾑに貼り付けます｡
	ﾙｰﾌﾟ設定 ｻﾝﾌﾟﾙのﾙｰﾌﾟ･ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
	ﾊﾟﾈﾙ再配置 ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ﾊﾟﾈﾙの6つのｳｨﾝﾄﾞｳを整列します｡
	ﾊﾞﾝｸ統計 ﾊﾞﾝｸ統計のﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
	ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ表示 ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙをｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙに切り替えます｡
	ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙをﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙに切り替えます｡
	MIDI入力ﾃﾞﾊﾞｲｽ 外部MIDIﾃﾞﾊﾞｲｽを使用する際のMIDI入力ﾃﾞﾊﾞｲｽを選択するﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
	ﾍﾙﾌﾟ Vienna SoundFont Studio 2.1のｵﾝﾗｲﾝ･ﾍﾙﾌﾟを起動します｡
	印刷 ﾌﾟﾘﾝﾀや印刷のｵﾌﾟｼｮﾝを指定する印刷のﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡します(ﾊﾞﾝｸ･ﾌｧｲﾙの情報やﾌﾟﾘｾｯﾄ､ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ､ｻﾝﾌﾟﾙのﾘｽﾄが印刷されます)｡
	全画面表示切替 Vienna 2.1のｳｨﾝﾄﾞｳを全画面表示に切り替えます｡ 再度ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると表示を元に戻します｡
	全ﾂﾘｰ表示切替 ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ﾊﾟﾈﾙを隠してSundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙを最大化して表示します｡ 再度ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると表示を元に戻します｡
関連項目

SoundFontﾊﾞﾝｸのｵｰﾌﾟﾝ

ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬの使用

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの複製

ﾙｰﾌﾟ･ｻｳﾝﾄﾞの作成

ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙ

外部MIDIﾃﾞﾊﾞｲｽの使用


MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗ･ﾊﾞｰ

ｱｲﾃﾑ	機能
MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗ	MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗを選択します｡
MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗ値	MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗの値を表示します｡直接値を変更することも可能です｡
MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗ値ｽﾗｲﾀﾞｰ	MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗの値をｽﾗｲﾀﾞｰで変更します｡
MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗには以下の種類があります :

ｱｲﾃﾑ	機能
ﾎﾞﾘｭｰﾑ	ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄとﾌﾟﾘｾｯﾄのﾎﾞﾘｭｰﾑをｺﾝﾄﾛｰﾙします｡
ﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝ	ﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ﾎｲｰﾙをｼﾐｭﾚｰﾄします(さまざまなｻｳﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾗﾒｰﾀをﾘｱﾙ･ﾀｲﾑで変更する際に使用します)｡
ﾊﾟﾝ	ｻｳﾝﾄﾞ･ｿｰｽの左右の位置をｺﾝﾄﾛｰﾙします｡
ｴｸｽﾌﾟﾚｯｼｮﾝ	ﾎﾞﾘｭｰﾑ･ﾚﾍﾞﾙのｱｸｾﾝﾄをｺﾝﾄﾛｰﾙします｡
ｻｽﾃｨｰﾝ	ｻｽﾃｨｰﾝ･ﾍﾟﾀﾞﾙをｼﾐｭﾚｰﾄします｡
ﾘﾊﾞｰﾌﾞ	ﾘﾊﾞｰﾌﾞをｺﾝﾄﾛｰﾙします｡
ｺｰﾗｽ	ｺｰﾗｽをｺﾝﾄﾛｰﾙします｡
ｷｰ	ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ｶﾗｰ･ﾊﾞｰをｸﾘｯｸして再生する際のｷｰを指定します(MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗではありませんがﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙが表示されている際に有効です)｡
関連項目

MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗの変更


SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙ

SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙはVienna 2.1のﾒｲﾝ･ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽに表示されているSoundFontﾊﾞﾝｸの構造です｡3つのﾒｲﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ : ｻﾝﾌﾟﾙ･ｾｸｼｮﾝ､ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾌﾟｰﾙ､ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｾｸｼｮﾝより構成されています｡これらのｸﾞﾙｰﾌﾟを使用して以下の手順でSoundFontﾊﾞﾝｸを作成します :

1	ｻｳﾝﾄﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙをｲﾝﾎﾟｰﾄします

2	ｻﾝﾌﾟﾙを使用してｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを作成します

3	ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを使用してﾌﾟﾘｾｯﾄを作成します

注意

 SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙのｱｲﾃﾑを右ｸﾘｯｸするだけでほとんどの操作が行えます｡ｱｲﾃﾑ上でﾏｳｽの右ﾎﾞﾀﾝを右ｸﾘｯｸすると､ｺﾋﾟｰや切り取り､貼り付け､削除などのｼｮｰﾄｶｯﾄ･ﾒﾆｭｰが表示されます｡

 ﾂｰﾙ･ﾊﾞｰの[全ﾂﾘｰ表示切替]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸするとSoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙが画面一杯に表示されます｡元の表示に戻すにはもう一度このﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

関連項目

ｻﾝﾌﾟﾙのｲﾝﾎﾟｰﾄ

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄの作成

ﾌﾟﾘｾｯﾄの作成

ｻﾝﾌﾟﾙ･ｾｸｼｮﾝ

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾌﾟｰﾙ

ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｾｸｼｮﾝ


ｻﾝﾌﾟﾙ･ｾｸｼｮﾝ

このｾｸｼｮﾝには以下の2つのｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙがあります:

ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙ

SoundFontﾊﾞﾝｸにｲﾝﾎﾟｰﾄされているﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙで構成されます｡ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙはﾓﾉﾗﾙでもｽﾃﾚｵでも構いません｡

ROMｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙ

SoundFontﾊﾞﾝｸにｲﾝﾎﾟｰﾄされているROMｻﾝﾌﾟﾙで構成されます｡ROMｻﾝﾌﾟﾙはﾓﾉﾗﾙでもｽﾃﾚｵでも構いません｡


ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾌﾟｰﾙ

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾌﾟｰﾙはSoundFontﾊﾞﾝｸに含まれるすべてのｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄで構成されます｡各ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄは１つ以上のｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを含み､ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝは1度に参照出来るROMｻﾝﾌﾟﾙまたはﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙを1つだけ含みます｡


ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｾｸｼｮﾝ

このｾｸｼｮﾝは2つのﾌﾟﾘｾｯﾄ･ﾌﾟｰﾙ : ﾒﾛﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾟｰﾙとﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ･ﾌﾟｰﾙで構成されます｡ﾌﾟｰﾙの各ﾌﾟﾘｾｯﾄは1つ以上のﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝを含み､各ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝは1度に参照出来るｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを1つだけ含みます｡

ﾒﾛﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾟｰﾙ

SoundFontﾊﾞﾝｸに含まれるすべてのﾒﾛﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾟﾘｾｯﾄで構成されます｡

ﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ･ﾌﾟｰﾙ

SoundFontﾊﾞﾝｸに含まれるすべてのﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ･ﾌﾟﾘｾｯﾄで構成されます｡


ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙ

ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙの表示は[表示]ﾒﾆｭｰ及びﾂｰﾙ･ﾊﾞｰのﾎﾞﾀﾝで切り替えることが可能です｡ﾚﾝｼﾞを移動するにはﾊﾟﾈﾙの水平ｽｸﾛｰﾙ･ﾊﾞｰを使用します｡

関連項目

ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙ

ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙ


ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙ

ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙは以下のように構成されています :

関連項目

Viennaｷｰﾎﾞｰﾄﾞ

ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾘｽﾄ


Viennaｷｰﾎﾞｰﾄﾞ

Viennaｷｰﾎﾞｰﾄﾞではｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄやﾌﾟﾘｾｯﾄの作成中に､そのｻｳﾝﾄﾞをﾘｱﾙ･ﾀｲﾑで確認出来ます｡このｷｰﾎﾞｰﾄﾞはﾍﾞﾛｼﾃｨ･ｾﾝｼﾃｨﾌﾞであり､低いｷｰを押した際にWaveTableｼﾝｾｻｲｻﾞに高いﾍﾞﾛｼﾃｨが伝えられ､その結果高いｷｰを押したときよりも音が大きくなります｡

 鍵盤の上の黒い四角形 ■ はｷｰﾎﾞｰﾄﾞのｾﾝﾀｰのC音を示します｡

 赤の三角形 ▼ はﾙｰﾄ･ｷｰを示すﾙｰﾄ･ｷｰ･ﾏｰｶｰです｡
このﾏｰｶｰはSoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝまたはﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝを選択している場合のみ表示されます｡ﾙｰﾄ･ｷｰを押すとｻﾝﾌﾟﾙがｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞされた際の高さの音が聞こえます｡

 白または黒の1対の三角形 ▽(▼) はｷｰ･ﾚﾝｼﾞを示すｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾏｰｶｰです｡
それぞれのﾏｰｶｰがｷｰ･ﾚﾝｼﾞの上限と下限を示します｡上限ﾏｰｶｰはｷｰの1番上､下限ﾏｰｶｰは1番下まで移動出来ます｡また､ﾏｰｶｰの色は鍵盤と同じ色で表示されます｡

注意

 ｷｰを押した際､対応するｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝまたはﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝのｷｰ･ﾚﾝｼﾞとﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞが一致する場合のみｻｳﾝﾄﾞが聞こえます｡一致するｷｰ･ﾚﾝｼﾞとﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞがさらに多い場合､これらのﾚﾝｼﾞに属するｻｳﾝﾄﾞはﾐｯｸｽされて一緒に再生されます｡

関連項目

ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾘｽﾄ

ｷｰのﾈｰﾐﾝｸﾞ


ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾘｽﾄ

ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾘｽﾄにはｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのｱｸﾃｨﾌﾞなｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄのｷｰ･ﾚﾝｼﾞ､またはﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝのｱｸﾃｨﾌﾞなﾌﾟﾘｾｯﾄのｷｰ･ﾚﾝｼﾞが表示されます｡SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりｿﾞｰﾝを選択すると､そのｷｰ･ﾚﾝｼﾞはﾊｲﾗｲﾄ表示されます｡逆にｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾘｽﾄよりｷｰ･ﾚﾝｼﾞを選択するとSoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙのｿﾞｰﾝが選択されます｡

関連項目

ﾚﾝｼﾞ･ﾘｽﾄのｼｮｰﾄｶｯﾄ･ﾒﾆｭｰ

標準ﾚﾝｼﾞの設定

ﾌﾙ･ﾚﾝｼﾞの設定

ﾏｳｽでのﾚﾝｼﾞの設定

外部MIDIﾃﾞﾊﾞｲｽでのﾚﾝｼﾞの設定


ｷｰのﾈｰﾐﾝｸﾞ

Viennaｷｰﾎﾞｰﾄﾞには128のｷｰがあります｡これらｷｰのﾈｰﾐﾝｸﾞには次の2種類があります :

MIDIｷｰ番号表記

Viennaｷｰﾎﾞｰﾄﾞの各ｷｰに0から127までのMIDIｷｰ番号を割り当てたものです｡1番下のｷｰが0､1番上が127です｡

ｵｸﾀｰﾌﾞ･ｷｰ表記

各ｷｰにｷｰ･ﾈｰﾑを割り当てたものです｡Viennaｷｰﾎﾞｰﾄﾞは全部で11ｵｸﾀｰﾌﾞあり､各ｵｸﾀｰﾌﾞは-1から12までの数字で表します｡各ｵｸﾀｰﾌﾞには12のｷｰがあり､CからBの名前が付けられています｡ｷｰﾈｰﾑは "ｷｰの名前+ｵｸﾀｰﾌﾞ番号" で表現します｡ViennaｷｰﾎﾞｰﾄﾞのｾﾝﾀｰのC音(第4ｵｸﾀｰﾌﾞ)は "C4" で表されます｡

また､ｷｰﾎﾞｰﾄﾞの黒鍵は♭(ﾌﾗｯﾄ)を使わずに､すべて♯(ｼｬｰﾌﾟ)で表します｡例えば第6ｵｸﾀｰﾌﾞのE音の左の鍵盤は "D#6" で表されます｡


ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙ

ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙは以下のように構成されています :

関連項目

ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ｶﾗｰ･ﾊﾞｰ

ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾘｽﾄ


ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ｶﾗｰ･ﾊﾞｰ

ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ｶﾗｰ･ﾊﾞｰはｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝまたはﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝのﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞの度合いを表します｡明るい色から暗い色へのｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝで表され徐々に早くなります｡

同じｷｰ･ﾚﾝｼﾞに1つ以上のｻﾝﾌﾟﾙをｱｻｲﾝすることが出来ます｡そして､このｷｰ･ﾚﾝｼﾞのｷｰを再生する場合は一部のｻﾝﾌﾟﾙだけが再生されるようにﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞがｾｯﾄされます｡例えばｻﾝﾌﾟﾙ1とｻﾝﾌﾟﾙ2をｷｰ･ﾚﾝｼﾞ40～60にｱｻｲﾝし､ｻﾝﾌﾟﾙ1のﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞを0～63､ｻﾝﾌﾟﾙ2のﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞを64～127に設定します｡そしてViennaｷｰﾎﾞｰﾄﾞより2つのｻﾝﾌﾟﾙを使用したｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを再生するとします｡

 ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞが0～63に相当するｷｰ50の部分を押すとｻﾝﾌﾟﾙ1が聞こえます｡

 ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞが64～127に相当するｷｰ50の部分を押すとｻﾝﾌﾟﾙ2が聞こえます｡

ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ｾﾝｼﾃｨﾌﾞなMIDIｷｰﾎﾞｰﾄﾞでは以下のようにｼﾐｭﾚｰﾄ出来ます｡

 ｷｰ50を軽く押すとｻﾝﾌﾟﾙ1が聞こえます｡

 ｷｰ50を強く押すとｻﾝﾌﾟﾙ2が聞こえます｡

ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾏｰｶｰ

ｶﾗｰ･ﾊﾞｰの白または黒の1対の三角形 ▽(▼) はﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞを示すﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾏｰｶｰです｡それぞれのﾏｰｶｰがﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞの上限と下限を示します｡上限ﾏｰｶｰはｷｰの1番上､下限ﾏｰｶｰは1番下まで移動出来ます｡

関連項目

ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾘｽﾄ


ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾘｽﾄ

ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾘｽﾄにはｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのｱｸﾃｨﾌﾞなｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄのﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ､またはﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝのｱｸﾃｨﾌﾞなﾌﾟﾘｾｯﾄのﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞが表示されます｡SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりｿﾞｰﾝを選択すると､そのﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞはﾊｲﾗｲﾄ表示されます｡逆にﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾘｽﾄよりﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞを選択するとSoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙのｿﾞｰﾝが選択されます｡

関連項目

ﾚﾝｼﾞ･ﾘｽﾄのｼｮｰﾄｶｯﾄ･ﾒﾆｭｰ

標準ﾚﾝｼﾞの設定

ﾌﾙ･ﾚﾝｼﾞの設定

ﾏｳｽでのﾚﾝｼﾞの設定

外部MIDIﾃﾞﾊﾞｲｽでのﾚﾝｼﾞの設定


ﾚﾝｼﾞ･ﾘｽﾄのｼｮｰﾄｶｯﾄ･ﾒﾆｭｰ

ﾚﾝｼﾞのﾘｽﾄ･ﾎﾞｯｸｽ中のｱｲﾃﾑをﾏｳｽの右ﾎﾞﾀﾝでｸﾘｯｸすると､以下のようなｼｮｰﾄｶｯﾄ･ﾒﾆｭｰが表示されます｡ﾌﾟﾘｾｯﾄを編集している場合､[MIDIｷｰﾎﾞｰﾄﾞでのﾙｰﾄ･ｷｰのｾｯﾄ...]及び[ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ...]ﾒﾆｭｰは表示されません｡

ｱｲﾃﾑ	機能
ﾌﾙ･ﾚﾝｼﾞにｾｯﾄ	選択したﾚﾝｼﾞをﾌﾙ･ﾚﾝｼﾞに設定します｡
標準ﾚﾝｼﾞにｾｯﾄ	選択したﾚﾝｼﾞを[設定]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞで設定されている標準ﾚﾝｼﾞに基づき設定します｡
MIDIｷｰﾎﾞｰﾄﾞでのﾚﾝｼﾞのｾｯﾄ...	外部MIDIﾃﾞﾊﾞｲｽを使用してﾚﾝｼﾞを設定します｡
MIDIｷｰﾎﾞｰﾄﾞでのﾙｰﾄ･ｷｰのｾｯﾄ...	外部MIDIﾃﾞﾊﾞｲｽを使用してﾙｰﾄ･ｷｰを設定します｡
ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ...	ﾙｰﾄ･ｷｰや排他ｸﾗｽを設定する[ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
関連項目

ﾌﾙ･ﾚﾝｼﾞの設定

標準ﾚﾝｼﾞの設定

外部MIDIﾃﾞﾊﾞｲｽでのﾚﾝｼﾞの設定

外部MIDIﾃﾞﾊﾞｲｽでのﾙｰﾄ･ｷｰの設定

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨの変更


ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ﾊﾟﾈﾙ

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ﾊﾟﾈﾙはｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝ及びﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝのｼﾞｪﾈﾚｰﾀ値を表示します｡ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ﾊﾟﾈﾙには6つのﾊﾟﾈﾙがあり､各ﾊﾟﾈﾙはｼﾞｪﾈﾚｰﾀのｸﾞﾙｰﾌﾟで構成されます｡また､各ｸﾞﾙｰﾌﾟを選択してｼﾞｪﾈﾚｰﾀを編集することも可能です｡

ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝまたはｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝが選択されるとｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ﾊﾟﾈﾙの表示色がｸﾞﾚｰより変わり､編集が可能になります｡また､ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの表示色は[設定]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞで変更出来ます｡

ﾊﾟﾈﾙ･ｻｲｽﾞを変更するには

1	ﾏｳｽ･ﾎﾟｲﾝﾀをﾊﾟﾈﾙの枠上に移動します｡

2	ﾏｳｽ･ﾎﾟｲﾝﾀの矢印が変わったらﾊﾟﾈﾙの枠をﾄﾞﾗｯｸﾞして希望するｻｲｽﾞに変更します｡

3	ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ﾊﾟﾈﾙを整列させるには[表示]ﾒﾆｭｰの[ﾊﾟﾈﾙの再配置]を選択するか､ﾂｰﾙ･ﾊﾞｰの[ﾊﾟﾈﾙの再配置]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

関連項目

配色の設定

Vienna 2.1のｼﾞｪﾈﾚｰﾀ


Vienna 2.1のｼﾞｪﾈﾚｰﾀ

Vienna 2.1のｼﾞｪﾈﾚｰﾀには以下の6つのｸﾞﾙｰﾌﾟがあります :

ﾋﾟｯﾁ

ｴﾌｪｸﾄ

ﾎﾞﾘｭｰﾑ･ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟ

ﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟ

ﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝLFO

ﾋﾞﾌﾞﾗｰﾄLFO

一部のｼﾞｪﾈﾚｰﾀにはｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝ用とﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝ用に2種類の単位またはﾚﾝｼﾞを持つものがあります｡

関連項目

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの編集


ﾋﾟｯﾁ

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ	単位	ﾚﾝｼﾞ	機能
ｺｰｽ･ﾁｭｰﾝ	半音	-120～120 または -240～240	ﾋﾟｯﾁを半音単位で変更出来ます｡ 例えば､この値を4上げると音色は4半音上がり､値を4下げると4半音下がります｡
ﾌｧｲﾝ･ﾁｭｰﾝ	ｾﾝﾄ	-99～99 または -198～198	ﾋﾟｯﾁをｾﾝﾄ(1/100半音)単位で変更出来ます｡ 例えば､この値を4上げると音色は4ｾﾝﾄ(4/100半音)上がり､値を4下げると4ｾﾝﾄ下がります｡
ｽｹｰﾙ･ﾁｭｰﾝ (注意 : このｼﾞｪﾈﾚｰﾀはｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを選択している場合のみ有効です)	ｾﾝﾄ	0～100	MIDIｷｰ番号が音色のﾋﾟｯﾁに影響を及ぼす度合いをｾｯﾄします｡ この値が0ならば､1つ高いｷｰを押してもﾋﾟｯﾁは元のままです｡ この値を100にすると､1つ高いｷｰを押すとﾋﾟｯﾁは1半音上がります｡


ｴﾌｪｸﾄ

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ	単位	ﾚﾝｼﾞ	機能
ﾌｨﾙﾀQ	dB	0～18 または -18～18	ﾌｨﾙﾀ･ｶｯﾄｵﾌ周波数のﾚｿﾞﾅﾝｽの度合いをｾｯﾄします｡ この値を大きくするとﾌｨﾙﾀ･ｶｯﾄｵﾌ周波数での強調が増大します｡
ﾌｨﾙﾀ･ｶｯﾄｵﾌ	Hz または 倍	100～8000 または 0.01～100	ﾛｰﾊﾟｽ･ﾌｨﾙﾀのｶｯﾄｵﾌ周波数をｾｯﾄします(ﾌﾟﾘｾｯﾄのﾃｨﾝﾊﾞｰを加減する要因になります)｡ この値を低くすると音色が鈍くなります｡
ﾘﾊﾞｰﾌﾞ	%	0～100 または -100～100	ﾘﾊﾞｰﾌﾞ･ｴﾌｪｸﾄ･ﾌﾟﾛｾｯｻに送られるｵｰﾃﾞｨｵ信号の割合いをｾｯﾄします(このｴﾌｪｸﾄはｻｳﾝﾄﾞに広がりを与えます)｡ この値が0%の場合､信号は一切送られません｡100%の場合はすべての信号が送られ､ｴﾌｪｸﾄが最大になります｡ 例えば､この値が25%の場合､25%の信号がﾌﾟﾛｾｯｻに送られます｡
ｺｰﾗｽ	%	0～100 または -100～100	ｺｰﾗｽ･ｴﾌｪｸﾄ･ﾌﾟﾛｾｯｻに送られるｵｰﾃﾞｨｵ信号の割合いをｾｯﾄします｡ この値が0%の場合､信号は一切送られません｡100%の場合はすべての信号が送られ､ｴﾌｪｸﾄが最大になります｡ 例えば､この値が25%の場合､25%の信号がﾌﾟﾛｾｯｻに送られます｡
ﾊﾟﾝ	%	-50～50 または -100～100	左右の出力に送られるｵｰﾃﾞｨｵ信号の割合をｾｯﾄします｡ 値が-50%の場合､信号は左出力にのみ送られ､50%の場合は右出力にのみ送られます｡また､0%の場合左右の信号ﾚﾍﾞﾙは同じになります｡ 例えば､この値が-25%の場合､左右の出力の割合は左が25%､右が75%になります｡


ﾎﾞﾘｭｰﾑ･ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟ

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ	単位	ﾚﾝｼﾞ	機能
ﾃﾞｨﾚｲ	秒 または 倍	0.001～10 または 0.01～100	ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟのﾉｰﾄ･ｵﾝからｱﾀｯｸ･ﾌｪｲｽﾞ開始までのﾃﾞｨﾚｲ･ﾀｲﾑをｾｯﾄします｡
ｱﾀｯｸ	秒 または 倍	0.001～11.87 または 0.01～100	ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟのﾃﾞｨﾚｲ･ﾌｪｲｽﾞの終わりからｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟの値がﾋﾟｰｸに達するまでの時間をｾｯﾄします｡ 値がﾋﾟｰｸに達するまでの時間は少なくとも0.001秒かかります｡
ﾎｰﾙﾄﾞ	秒 または 倍	0.001～11.68 または 0.01～100	ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟのｱﾀｯｸ･ﾌｪｲｽﾞの終わりからﾃﾞｨｹｲ･ﾌｪｲｽﾞ開始までの時間をｾｯﾄします｡このﾌｪｲｽﾞ中ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟの値はﾋﾟｰｸを保ちます｡
ﾃﾞｨｹｲ	秒 または 倍	0.001～48.28 または 0.01～100	ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟの値がﾋﾟｰｸからｻｽﾃｨｰﾝ･ﾚﾍﾞﾙまで下がる間の時間をｾｯﾄします｡
ｻｽﾃｨｰﾝ	dB	0～96 または -96～96	ｷｰが押されている間のｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟの値をdBでｾｯﾄします｡
ﾘﾘｰｽ	秒 または 倍	0.001～48.28 または 0.01～100	ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟの値がｻｽﾃｨｰﾝ･ﾚﾍﾞﾙからｾﾞﾛに下がるまでの時間をｾｯﾄします｡
ｲﾆｼｬﾙ･ｱｯﾃﾈｰｼｮﾝ	dB	0～96 または -96～96	本来のﾎﾞﾘｭｰﾑからの減衰の度合いをｾｯﾄします｡ この値を0にするとｱｯﾃﾈｰｼｮﾝ無しとなり､そのため音色はﾌﾙ･ﾎﾞﾘｭｰﾑで再生されます｡ 例えば､この値が10の場合､再生される音はﾌﾙ･ﾎﾞﾘｭｰﾑより10dB小さくなります｡
ｷｰ番号ﾎｰﾙﾄﾞ	倍	0.5～2	MIDIｷｰ番号が大きくなるに連れて小さくなるｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟのﾎｰﾙﾄﾞ･ﾀｲﾑの度合いをｾｯﾄします｡ｷｰ番号60のﾎｰﾙﾄﾞ･ﾀｲﾑは普遍です｡
ｷｰ番号ﾃﾞｨｹｲ	倍	0.5～2	MIDIｷｰ番号が大きくなるに連れて小さくなるｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟのﾃﾞｨｹｲ･ﾀｲﾑの度合いをｾｯﾄします｡ｷｰ番号60のﾃﾞｨｹｲ･ﾀｲﾑは普遍です｡


ﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟ

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ	単位	ﾚﾝｼﾞ	機能
ﾃﾞｨﾚｲ	秒 または 倍	0.001～10 または 0.01～100	ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟのﾉｰﾄ･ｵﾝからｱﾀｯｸ･ﾌｪｲｽﾞ開始までのﾃﾞｨﾚｲ･ﾀｲﾑをｾｯﾄします｡
ｱﾀｯｸ	秒 または 倍	0.001～11.87 または 0.01～100	ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟのﾃﾞｨﾚｲ･ﾌｪｲｽﾞの終わりからｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟの値がﾋﾟｰｸに達するまでの時間をｾｯﾄします｡ 値がﾋﾟｰｸに達するまでの時間は少なくとも0.001秒かかります｡
ﾎｰﾙﾄﾞ	秒 または 倍	0.001～10 または 0.01～100	ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟのｱﾀｯｸ･ﾌｪｲｽﾞの終わりからﾃﾞｨｹｲ･ﾌｪｲｽﾞ開始までの時間をｾｯﾄします｡このﾌｪｲｽﾞ中ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟの値はﾋﾟｰｸを保ちます｡
ﾃﾞｨｹｲ	秒 または 倍	0.001～48.48 または 0.01～100	ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟの値がﾋﾟｰｸからｻｽﾃｨｰﾝ･ﾚﾍﾞﾙまで下がる間の時間をｾｯﾄします｡
ｻｽﾃｨｰﾝ	%	0～100 または -100～100	ｷｰが押されている間のｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟの割合をｾｯﾄします｡
ﾘﾘｰｽ	秒 または 倍	0.001～48.28 または 0.01～100	ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟの値がｻｽﾃｨｰﾝ･ﾚﾍﾞﾙからｾﾞﾛに下がるまでの時間をｾｯﾄします｡
ﾋﾟｯﾁ影響	ｾﾝﾄ	-1200～1200 または -2400～2400	ﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟがﾋﾟｯﾁに及ぼす影響の度合いをｾｯﾄします｡ 正の値にするとﾋﾟｯﾁは上がり､不の値にすると下がります｡ 例えば､値を1200にｾｯﾄするとﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟのﾋﾟｰｸ時より1半音ﾋﾟｯﾁが上がります｡
ﾌｨﾙﾀ･ｶｯﾄｵﾌ影響	ｾﾝﾄ	-3600～3600 または -7200～7200	ﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟがﾌｨﾙﾀ･ｶｯﾄｵﾌ周波数に及ぼす影響の度合いをｾｯﾄします｡ 正の値にするとﾌｨﾙﾀ･ｶｯﾄｵﾌ周波数は上がり､不の値にすると下がります｡ 例えば､値を100にｾｯﾄするとﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟのﾋﾟｰｸ時より1ｵｸﾀｰﾌﾞﾌｨﾙﾀ･ｶｯﾄｵﾌ周波数が上がります｡
ｷｰ番号ﾎｰﾙﾄﾞ	倍	0.5～2	MIDIｷｰ番号が大きくなるに連れて小さくなるｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟのﾎｰﾙﾄﾞ･ﾀｲﾑの度合いをｾｯﾄします｡ｷｰ番号60のﾎｰﾙﾄﾞ･ﾀｲﾑは普遍です｡
ｷｰ番号ﾃﾞｨｹｲ	倍	0.5～2	MIDIｷｰ番号が大きくなるに連れて小さくなるｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟのﾃﾞｨｹｲ･ﾀｲﾑの度合いをｾｯﾄします｡ｷｰ番号60のﾃﾞｨｹｲ･ﾀｲﾑは普遍です｡


ﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝLFO

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ	単位	ﾚﾝｼﾞ	機能
ﾃﾞｨﾚｲ	秒 または 倍	0.001～10 または 0.01～100	ﾉｰﾄ･ｵﾝからﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝLFOのﾋﾟｰｸに向かって上がり始めるまでの時間をｾｯﾄします｡
周波数	Hz または 倍	0.001～10.71 または 0.01～100	ﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝLFOの周波数をｾｯﾄします｡
ﾋﾟｯﾁ影響	ｾﾝﾄ	-1200～1200 または -2400～2400	ﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝLFOがﾋﾟｯﾁに及ぼす影響の度合いをｾｯﾄします｡ 正の値にするとﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞLFOがﾋﾟｯﾁを上げ､不の値にするとﾈｶﾞﾃｨﾌﾞLFOがﾋﾟｯﾁを下げます｡ 例えば､値を100にするとﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝLFOのﾋﾟｰｸ時より1半音ﾋﾟｯﾁが上がり､その後に1半音下がって元のﾋﾟｯﾁに戻ります｡
ﾌｨﾙﾀ･ｶｯﾄｵﾌ影響	ｾﾝﾄ	-3600～3600 または -7200～7200	ﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝLFOがﾌｨﾙﾀ･ｶｯﾄｵﾌ周波数に及ぼす影響の度合いをｾｯﾄします｡ 正の値にするとﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞLFOがﾌｨﾙﾀ･ｶｯﾄｵﾌ周波数を上げ､不の値にするとﾈｶﾞﾃｨﾌﾞLFOが周波数を下げます｡ 例えば､値を1200にすると1ｵｸﾀｰﾌﾞ周波数が上がり､その後に1ｵｸﾀｰﾌﾞ下がって元の周波数に戻ります｡
ﾎﾞﾘｭｰﾑ影響	dB	-12～12 または -24～24	ﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝLFOがﾎﾞﾘｭｰﾑに及ぼす影響の度合いをｾｯﾄします｡ 正の値にするとﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞLFOがﾎﾞﾘｭｰﾑを上げ､不の値にするとﾈｶﾞﾃｨﾌﾞLFOがﾎﾞﾘｭｰﾑを下げます｡ 例えば､値を100にすると1dBﾎﾞﾘｭｰﾑが上がり､その後に1dB下がって元のﾎﾞﾘｭｰﾑに戻ります｡


ﾋﾞﾌﾞﾗｰﾄLFO

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ	単位	ﾚﾝｼﾞ	機能
ﾃﾞｨﾚｲ	秒 または 倍	0.001～10 または 0.01～100	ﾉｰﾄ･ｵﾝからﾋﾞﾌﾞﾗｰﾄLFOのﾋﾟｰｸに向かって上がり始めるまでの時間をｾｯﾄします｡
周波数	Hz または 倍	0.001～10.71 または 0.01～100	ﾋﾞﾌﾞﾗｰﾄLFOの周波数をｾｯﾄします｡
ﾋﾟｯﾁ影響	ｾﾝﾄ	-1200～1200 または -2400～2400	ﾋﾞﾌﾞﾗｰﾄLFOがﾋﾟｯﾁに及ぼす影響の度合いをｾｯﾄします｡ 正の値にするとﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞLFOがﾋﾟｯﾁを上げ､不の値にするとﾈｶﾞﾃｨﾌﾞLFOがﾋﾟｯﾁを下げます｡ 例えば､値を100にするとﾋﾞﾌﾞﾗｰﾄLFOのﾋﾟｰｸ時より1半音ﾋﾟｯﾁが上がり､その後に1半音下がって元のﾋﾟｯﾁに戻ります｡


ｽﾃｰﾀｽ･ﾊﾞｰ

ｽﾃｰﾀｽ･ﾊﾞｰには5つのﾌｨｰﾙﾄﾞがあります｡ｽﾃｰﾀｽ･ﾊﾞｰは[表示]ﾒﾆｭｰの[ｽﾃｰﾀｽ･ﾊﾞｰ]で表示/非表示が切り替えられます｡

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ･ﾌｨｰﾙﾄﾞ	内容
ﾍﾙﾌﾟ･ﾃｷｽﾄ	ﾏｳｽでﾎﾟｲﾝﾄしているﾒﾆｭｰ項目などのﾍﾙﾌﾟを表示します｡
ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ･ﾉｰﾄ	Viennaｷｰﾎﾞｰﾄﾞ上で最後にﾊﾝﾄﾞ･ｶｰｿﾙでﾎﾟｲﾝﾄしたｷｰのｵｸﾀｰﾌﾞ･ｷｰまたはMIDIｷｰ番号を表示します｡
ﾚﾝｼﾞ下限ﾉｰﾄ	ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙが表示されている場合､選択しているｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝまたはﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝのﾚﾝｼﾞ下限を表示します｡ ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙが表示されている場合､ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞの下限を表示します｡
ﾚﾝｼﾞ上限ﾉｰﾄ	ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙが表示されている場合､選択しているｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝまたはﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝのﾚﾝｼﾞ上限を表示します｡ ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙが表示されている場合､ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞの上限を表示します｡


ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ･ﾎﾞｯｸｽ

このｾｸｼｮﾝでは以下のﾀﾞｲｱﾛｸﾞ･ﾎﾞｯｸｽについて説明します :

[ﾊﾞﾝｸ情報]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

[ﾊﾞﾝｸ統計]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

[ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

ﾙｰﾌﾟ･ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

[設定]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

[ｻﾝﾌﾟﾙのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

[ｷｰ番号の設定(ﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ)]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ


[ﾊﾞﾝｸ情報]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

このﾀﾞｲｱﾛｸﾞはSoundFontのﾊﾞｰｼﾞｮﾝやｻｳﾝﾄﾞ･ｴﾝｼﾞﾝなど､SoundFontﾊﾞﾝｸの情報を表示します｡

[ﾊﾞﾝｸ情報]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示するには

[ﾌｧｲﾙ]ﾒﾆｭｰより[ﾊﾞﾝｸ情報...]を選択します｡


[ﾊﾞﾝｸ統計]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

このﾀﾞｲｱﾛｸﾞはSoundFontﾊﾞﾝｸ中のSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの統計情報を表示します｡情報にはｻﾝﾌﾟﾙやｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ､ﾌﾟﾘｾｯﾄ等の数が含まれます｡

[ﾊﾞﾝｸ統計]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示するには

[ﾌｧｲﾙ]ﾒﾆｭｰより[ﾊﾞﾝｸ統計...]を選択します｡
または
ﾂｰﾙ･ﾊﾞｰより[ﾊﾞﾝｸ統計]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡


ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

このﾀﾞｲｱﾛｸﾞはｼﾞｪﾈﾚｰﾀによってｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟが表示されるﾀｲﾌﾟと表示されないﾀｲﾌﾟの2種類があります｡6つのｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ﾊﾟﾈﾙのうち､ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟが表示されるのはﾎﾞﾘｭｰﾑ･ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟとﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟのｸﾞﾙｰﾌﾟです｡

また､ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟが表示されるのはｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを編集している場合のみです｡ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝを編集している場合､これらの値はｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝの値に対する相対値なので表示されません｡つまり､ｻﾝﾌﾟﾙに対する直接的なｴﾌｪｸﾄが出来ません｡このﾀﾞｲｱﾛｸﾞでｼﾞｪﾈﾚｰﾀの編集が行えます｡

ﾀﾞｲｱﾛｸﾞには以下のｱｲﾃﾑがあります :

ｱｲﾃﾑ	機能
[閉じる]ﾎﾞﾀﾝ	このﾀﾞｲｱﾛｸﾞを終了します｡
[ﾃﾞﾌｫﾙﾄ]ﾎﾞﾀﾝ	ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの値をﾃﾞﾌｫﾙﾄに戻します｡
[元に戻す]ﾎﾞﾀﾝ	ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの値を変更前の値に戻します｡
[ｵﾘｼﾞﾅﾙのｼﾞｪﾈﾚｰﾀ値を加える]ｵﾌﾟｼｮﾝ	このｵﾌﾟｼｮﾝをﾁｪｯｸしてｽﾋﾟﾝ･ﾎﾞｯｸｽやｽﾗｲﾀﾞｰで値を増加させた場合､ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ﾊﾟﾈﾙにはそのｼﾞｪﾈﾚｰﾀのｵﾘｼﾞﾅﾙ値に､増加させた値を加えたものが適用されます｡ このﾁｪｯｸをｵﾌにすると変更した値はそのまま適用されます｡
関連項目

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの編集


[ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

このﾀﾞｲｱﾛｸﾞは編集中のSoundFontﾊﾞﾝｸのｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨを表示します｡ｱｲﾃﾑには以下のものがあります :

ﾙｰﾄ･ｷｰ

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを再生した場合に､ｻﾝﾌﾟﾙとｷｰが一致するﾙｰﾄ･ｷｰを指定します｡

排他ｸﾗｽ

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝの排他ｸﾗｽ番号を指定します｡

この番号は2つ以上のｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝで共有されます｡あるｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのｻﾝﾌﾟﾙを再生した場合､同じ排他ｸﾗｽ番号を持つｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ・ｿﾞｰﾝ中のｻﾝﾌﾟﾙの再生は中止されます｡

ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ0～63で構成されるｿﾞｰﾝ1とｷｰ･ﾚﾝｼﾞ64～127で構成されるｿﾞｰﾝ2があり､各ｿﾞｰﾝが同じ排他ｸﾗｽを持つｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを想定します｡ｷｰ40を押し続けたままｷｰ60を押すとｿﾞｰﾝ1の再生は停止します｡

以下に実際の排他ｸﾗｽの使用例を示します :

本物のﾄﾞﾗﾑ･ｾｯﾄでは､ｵｰﾌﾟﾝ･ﾊｲﾊｯﾄとｸﾛｰｽﾞﾄﾞ･ﾊｲﾊｯﾄの音が同時に聞こえることはありません｡この法則をｼﾐｭﾚｰﾄするには両方のｻｳﾝﾄﾞに同じ排他ｸﾗｽ番号を割り当てます｡そうすれば､ｵｰﾌﾟﾝ･ﾊｲﾊｯﾄのｻｳﾝﾄﾞを再生中にｸﾛｰｽﾞﾄﾞ･ﾊｲﾊｯﾄのｻｳﾝﾄﾞが再生を開始したとしてもｵｰﾌﾟﾝ･ﾊｲﾊｯﾄの再生は中止され､矛盾を生じません｡

関連項目

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨの変更


ﾙｰﾌﾟ･ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

ﾙｰﾌﾟ･ﾀﾞｲｱﾛｸﾞはﾙｰﾌﾟ･ｻｳﾝﾄﾞを作成する際にｻﾝﾌﾟﾙの波形にﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄを設定するﾀﾞｲｱﾛｸﾞです｡

ｱｲﾃﾑ	機能
ｻﾝﾌﾟﾙの長さ	ｻﾝﾌﾟﾙの長さを表示します｡
ｻﾝﾌﾟﾙの波形	ｻﾝﾌﾟﾙ波形の全長を表示します｡ 緑のﾗｲﾝはﾙｰﾌﾟのｽﾀｰﾄ･ﾎﾟｲﾝﾄで､青のﾗｲﾝはﾙｰﾌﾟのｴﾝﾄﾞ･ﾎﾟｲﾝﾄです｡
[閉じる]ﾎﾞﾀﾝ	ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを終了します｡
[ﾘｾｯﾄ]ﾎﾞﾀﾝ	ﾙｰﾌﾟ開始及びﾙｰﾌﾟ終了ﾎﾟｲﾝﾄを元に戻します｡
[このｻﾝﾌﾟﾙのﾙｰﾌﾟを有効にする]ｵﾌﾟｼｮﾝ	このｵﾌﾟｼｮﾝをﾁｪｯｸすると､ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのｻﾝﾌﾟﾙはﾙｰﾌﾟされます｡ｵﾙｶﾞﾝなどのｷｰが押されている間､音が持続するｻｽﾃｨｰﾝ･ｻｳﾝﾄﾞを作成する場合にﾁｪｯｸします｡また､ｻﾝﾌﾟﾙ波形のﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄの変更が出来ます｡ このｵﾌﾟｼｮﾝをｵﾌにすると､ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのｻﾝﾌﾟﾙはﾙｰﾌﾟされません｡ﾋﾟｱﾉなどのｷｰを押し続けても音が持続しない減衰音を作成する場合にﾁｪｯｸをｵﾌにします｡また､ｻﾝﾌﾟﾙ波形のﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄは変更出来ません｡ また､ｻﾝﾌﾟﾙにｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄを定義している場合､このｵﾌﾟｼｮﾝは無効になります｡
[ﾙｰﾌﾟ設定]ﾎﾞﾀﾝ	このﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸするとﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄを設定する拡張ﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されます｡
拡張ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示すると以下のｱｲﾃﾑが表示されます :

ｱｲﾃﾑ	機能
[設定を隠す]ﾎﾞﾀﾝ	このﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると拡張ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを隠します｡
ﾛｰｶﾙ/ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ｴﾝﾄﾞ	ﾙｰﾌﾟのｴﾝﾄﾞ･ﾎﾟｲﾝﾄを指定します｡
ﾛｰｶﾙ/ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ｽﾀｰﾄ	ﾙｰﾌﾟのｽﾀｰﾄ･ﾎﾟｲﾝﾄを指定します｡
ｷｰ番号	[ﾙｰﾌﾟして再生]/[ﾙｰﾌﾟせず再生]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸした際に再生されるｻﾝﾌﾟﾙのｷｰを指定します｡
[ﾙｰﾌﾟして再生]ﾎﾞﾀﾝ	ｻﾝﾌﾟﾙ本来(ｼﾞｪﾈﾚｰﾀに影響されない)のｻｳﾝﾄﾞをﾙｰﾌﾟして再生します｡
[ﾙｰﾌﾟせず再生]ﾎﾞﾀﾝ	ｻﾝﾌﾟﾙ本来(ｼﾞｪﾈﾚｰﾀに影響されない)のｻｳﾝﾄﾞをﾙｰﾌﾟせずに再生します｡
[停止]ﾎﾞﾀﾝ	ｻﾝﾌﾟﾙの再生を停止します｡
[ﾙｰﾌﾟ範囲の後にﾘﾘｰｽする]ｵﾌﾟｼｮﾝ	このｵﾌﾟｼｮﾝをﾁｪｯｸしていない場合､ﾘﾘｰｽ･ﾌｪｲｽﾞはﾙｰﾌﾟ範囲内に含まれます｡ このｵﾌﾟｼｮﾝをﾁｪｯｸすると､ﾘﾘｰｽ･ﾌｪｲｽﾞは現在のｻﾝﾌﾟﾙ･ﾎﾟｼﾞｼｮﾝからｽﾀｰﾄし､ﾙｰﾌﾟ･ｴﾝﾄﾞ･ﾎﾟｲﾝﾄからｻﾝﾌﾟﾙの終わりに向かいます｡ また､ｻﾝﾌﾟﾙにｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄを定義している場合､このｵﾌﾟｼｮﾝは無効になります｡
ﾛｰｶﾙ/ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ｴﾝﾄﾞの波形	ﾙｰﾌﾟ･ｴﾝﾄﾞ･ﾎﾟｲﾝﾄの波形を表示します｡
ﾛｰｶﾙ/ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ｽﾀｰﾄの波形	ﾙｰﾌﾟ･ｽﾀｰﾄ･ﾎﾟｲﾝﾄの波形を表示します｡
拡張ﾀﾞｲｱﾛｸﾞの下部にはﾙｰﾌﾟ･ｴﾝﾄﾞとﾙｰﾌﾟ･ｽﾀｰﾄの波形が連続して表示されてるｳｨﾝﾄﾞｳがあります｡このｳｨﾝﾄﾞｳで､ﾙｰﾌﾟ･ｴﾝﾄﾞからﾙｰﾌﾟ･ｽﾀｰﾄへｽﾑｰｽﾞに移行するようにﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄを設定出来ます｡従ってﾙｰﾌﾟ･ｻｳﾝﾄﾞのｸﾘｯｸ音を減らすことが出来ます｡サンプル波形のﾙｰﾌﾟ範囲を変更すると､このｳｨﾝﾄﾞｳは直ちに変更されます｡

注意

 ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝでﾛｰｶﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄを定義した場合､ﾀﾞｲｱﾛｸﾞにはﾛｰｶﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ｴﾝﾄﾞとﾛｰｶﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ｽﾀｰﾄが表示されます｡ｻﾝﾌﾟﾙにｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄを定義した場合､ﾀﾞｲｱﾛｸﾞにはｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ｴﾝﾄﾞとｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ｽﾀｰﾄが表示されます｡

 ｻﾝﾌﾟﾙをﾙｰﾌﾟせずに再生すると､ｻﾝﾌﾟﾙの終わりで音は終了しますが､ﾙｰﾌﾟさせて再生する場合は､[停止]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸしない限り音は停止しません｡

 ｻﾝﾌﾟﾙ波形のｳｨﾝﾄﾞｳの水平ｽｸﾛｰﾙ･ﾊﾞｰで波形の他の部分を参照出来ます｡また､各波形ｳｨﾝﾄﾞｳの垂直ｽｸﾛｰﾙ･ﾊﾞｰで表示波形をｽﾞｰﾑ･ｲﾝ/ｽﾞｰﾑ･ｱｳﾄすることが出来ます｡波形のｽﾞｰﾑはﾏｳｽでも操作でき､ﾏｳｽ･ﾎﾟｲﾝﾀがｽﾞｰﾑ･ｶｰｿﾙの際に左ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸするとｽﾞｰﾑ･ｲﾝ､右ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸするとｽﾞｰﾑ･ｱｳﾄします｡

関連項目

ﾙｰﾌﾟ･ｻｳﾝﾄﾞの作成


[設定]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

Vienna 2.1の設定ﾀﾞｲｱﾛｸﾞの4ﾊﾟﾈﾙには以下のｱｲﾃﾑがあります :

[ﾚﾝｼﾞ]ﾊﾟﾈﾙ

ｸﾞﾙｰﾌﾟ	機能
標準ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ	標準ｷｰ･ﾚﾝｼﾞの上限と下限を指定します｡
標準ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ	標準ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞの上限と下限を指定します｡
[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾊﾟﾈﾙ

ﾁｪｯｸ･ﾎﾞｯｸｽ	機能
[ｵｸﾀｰﾌﾞｷｰ表示の代りにMIDIｷｰ番号を表示する]ｵﾌﾟｼｮﾝ	このﾁｪｯｸをｵﾝにすると､ｽﾃｰﾀｽ･ﾊﾞｰのｵｸﾀｰﾌﾞ･ｷｰをMIDIｷｰ番号(0～127)で表示します｡ｵﾌにするとｵｸﾀｰﾌﾞ･ｷｰ(C-1～G9)で表示します｡
[保存時に不要なｻﾝﾌﾟﾙ/ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを破棄する]ｵﾌﾟｼｮﾝ	このﾁｪｯｸをｵﾝにすると､SoundFontﾊﾞﾝｸを保存する際に不要なSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを削除します｡ 例えば､ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを持たないｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄは保存時に削除されます｡
[削除時の確認を常に有効にする]ｵﾌﾟｼｮﾝ	このﾁｪｯｸをｵﾝにすると､SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを削除する際､常に確認ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡
[ｱｸﾃｨﾌﾞでない場合はｻｳﾝﾄﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙのﾒﾓﾘを解放する]ｵﾌﾟｼｮﾝ	このﾁｪｯｸをｵﾝにすると､Vienna 2.1がｱｸﾃｨﾌﾞでない場合にｻｳﾝﾄﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙのﾒﾓﾘを解放して他のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝがﾒﾓﾘを使用出来るようにします｡
[保存する際は常にﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ･ﾌｧｲﾙを作成する]ｵﾌﾟｼｮﾝ	このﾁｪｯｸをｵﾝにすると､SoundFontﾊﾞﾝｸを同じ名前で保存する際に常にﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ･ﾌｧｲﾙ(*.BAK)を作成します｡
[ｲﾝﾎﾟｰﾄする際に複製されたﾃﾞｰﾀを照合する]ｵﾌﾟｼｮﾝ	このﾁｪｯｸをｵﾝにすると､ｻﾝﾌﾟﾙをｲﾝﾎﾟｰﾄする際に同じﾃﾞｰﾀがｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙに存在しないかをﾁｪｯｸします｡
[配色]ﾊﾟﾈﾙ

[配色の設定...]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸするとｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ﾊﾟﾈﾙのｼﾞｪﾈﾚｰﾀとﾙｰﾌﾟ･ﾀﾞｲｱﾛｸﾞの波形の表示色を変更出来ます｡

[ﾃﾞﾊﾞｲｽ]ﾊﾟﾈﾙ

選択可能なMIDIｼﾝｾｻｲｻﾞのﾘｽﾄと､選択されているｼﾝｾｻｲｻﾞのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨを表示します｡

関連項目

標準ﾚﾝｼﾞの設定

配色の設定

MIDIｼﾝｾｻｲｻﾞの設定

その他ｵﾌﾟｼｮﾝの設定


[ｻﾝﾌﾟﾙのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

このﾀﾞｲｱﾛｸﾞは編集中のSoundFontﾊﾞﾝｸのｻﾝﾌﾟﾙのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ､ｻﾝﾌﾟﾙ名やｻﾝﾌﾟﾙ･ﾀｲﾌﾟ､ｻｲｽﾞやｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾚｰﾄ等を表示します｡

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ｷｰ

ｻﾝﾌﾟﾙが録音された際の､本来のｷｰを指定します｡ﾃﾞﾌｫﾙﾄではｷｰ60になっています｡

ｻﾝﾌﾟﾙのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨを参照するには

SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより目的のｻﾝﾌﾟﾙを右ｸﾘｯｸし､ﾒﾆｭｰより[ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ...]を選択します｡
または
目的のｻﾝﾌﾟﾙを選択して[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰの[ｻﾝﾌﾟﾙ]をﾎﾟｲﾝﾄし､[ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ...]を選択します｡


[ｷｰ番号の設定(ﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ)]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ

このﾀﾞｲｱﾛｸﾞは､新規ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを作成する際､[各ｻﾝﾌﾟﾙに個々のｷｰを割り当てる]ｵﾌﾟｼｮﾝを選択した際に表示されます｡

ｱｲﾃﾑ	機能
使用ｻﾝﾌﾟﾙ	ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝで使用されるｻﾝﾌﾟﾙ名を表示します｡
MIDIｷｰ	ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝでのMIDIｷｰ番号を指定します｡この番号には[設定]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞで指定した標準ｷｰ･ﾚﾝｼﾞが適用されます｡


SoundFontﾊﾞﾝｸのｵｰﾌﾟﾝ

Vienna 2.1は既存のSoundFont 1.0ﾊﾞﾝｸ(*.SBK)をSoundFont 2.0ﾊﾞﾝｸ(*.SF2)に変換して開くことが出来ます｡

SoundFontﾊﾞﾝｸをｵｰﾌﾟﾝずるには

1	[ﾌｧｲﾙ]ﾒﾆｭｰより[開く...]を選択します｡
または
ﾂｰﾙ･ﾊﾞｰより[開く]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

2	[ﾌｧｲﾙの種類]ﾘｽﾄよりﾌｧｲﾙの種類を選択します｡

3	ﾌｧｲﾙ･ﾘｽﾄよりSoundFontﾊﾞﾝｸを選択します｡
または
SoundFontﾊﾞﾝｸのﾌｧｲﾙ名を入力します｡

4	[開く]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

5	SoundFont 1.0ﾊﾞﾝｸをｵｰﾌﾟﾝする場合､SoundFontﾊﾞﾝｸを1.0から2.0に変換する旨のﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されますので[はい]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

6	[SF2ﾊﾞﾝｸへの変換]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞでSoundFont 2.0ﾊﾞﾝｸの名前と保存場所を指定し､[変換]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡
変換結果のﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されます｡

7	[OK]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡
変換が成功するとSoundFont 2.0ﾊﾞﾝｸをVienna 2.1で編集することが出来ます｡

注意

 ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬでｲﾝﾎﾟｰﾄしているSoundFontﾊﾞﾝｸをｵｰﾌﾟﾝすることは出来ません｡


ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬの使用

ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬを使用すると､既存のSoundFontﾊﾞﾝｸよりSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄをｲﾝﾎﾟｰﾄして使用することが可能です｡

ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬを使用するには

1	[ﾌｧｲﾙ]ﾒﾆｭｰより[ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬ...]を選択します｡
または
ﾂｰﾙ･ﾊﾞｰより[ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬ]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

2	[ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞより[ｲﾝﾎﾟｰﾄ...]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡
[ﾊﾞﾝｸのｲﾝﾎﾟｰﾄ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されます｡

3	ﾌｧｲﾙ･ﾘｽﾄよりｲﾝﾎﾟｰﾄするSoundFontﾊﾞﾝｸを選択します｡
または
ｲﾝﾎﾟｰﾄするSoundFontﾊﾞﾝｸのﾌｧｲﾙ名を入力します｡

4	[ｲﾝﾎﾟｰﾄ]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡
ｲﾝﾎﾟｰﾄしたﾊﾞﾝｸの構造が表示されます｡

ﾂﾘｰよりSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを選択して編集中のﾊﾞﾝｸにｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄやﾌﾟﾘｾｯﾄをｺﾋﾟｰ&ﾍﾟｰｽﾄまたはﾄﾞﾗｯｸﾞ&ﾄﾞﾛｯﾌﾟすることが出来ます｡

注意

 Vienna 2.1でｵｰﾌﾟﾝされているSoundFontﾊﾞﾝｸをｲﾝﾎﾟｰﾄすることは出来ません｡

関連項目

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄのｺﾋﾟｰ&ﾍﾟｰｽﾄ

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄのﾄﾞﾗｯｸﾞ&ﾄﾞﾛｯﾌﾟ


SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄのｺﾋﾟｰ&ﾍﾟｰｽﾄ

ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬより他のSoundFontﾊﾞﾝｸをｲﾝﾎﾟｰﾄした後､SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを編集中のﾊﾞﾝｸにｺﾋﾟｰ&ﾍﾟｰｽﾄすることが出来ます｡

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄをｺﾋﾟｰ&ﾍﾟｰｽﾄするには

1	[ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞの[ｲﾝﾎﾟｰﾄしたﾊﾞﾝｸの構造]ﾘｽﾄよりｲﾝﾎﾟｰﾄするSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを選択します｡

2	[ｺﾋﾟｰ]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

3	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを貼り付けたい場所で右ｸﾘｯｸし､ﾒﾆｭｰより[貼り付け]を選択します｡
または
ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを貼り付けたい場所を選択し､[編集]ﾒﾆｭｰの[貼り付け]を選択します｡

注意

 互換性のないｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを貼り付けようとした場合､ｴﾗｰを示すﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示します｡この場合､正しいｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを選択しなければなりません｡通常､ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾌﾟｰﾙにﾌﾟﾘｾｯﾄを貼り付けたり､ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ﾌﾟｰﾙにｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを貼り付けることは出来ません｡

 ROMｻﾝﾌﾟﾙ及びｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝ､ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝはこの方法でｲﾝﾎﾟｰﾄ出来ません｡

 ｽﾃﾚｵのｻﾝﾌﾟﾙはﾍﾟｱでｲﾝﾎﾟｰﾄされます｡ｽﾃﾚｵ･ｻﾝﾌﾟﾙの片方のﾁｬﾝﾈﾙを選択した場合､自動的に他方のﾁｬﾝﾈﾙもｲﾝﾎﾟｰﾄされます｡


SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄのﾄﾞﾗｯｸﾞ&ﾄﾞﾛｯﾌﾟ

ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬで他のSoundFontﾊﾞﾝｸをｲﾝﾎﾟｰﾄした後､SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを編集中のﾊﾞﾝｸにﾄﾞﾗｯｸﾞ&ﾄﾞﾛｯﾌﾟすることが出来ます

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄをﾄﾞﾗｯｸﾞ&ﾄﾞﾛｯﾌﾟするには

1	[ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞの[ｲﾝﾎﾟｰﾄしたﾊﾞﾝｸの構造]ﾘｽﾄよりｲﾝﾎﾟｰﾄするSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを選択します｡

2	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより選択したｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを貼り付けたい場所までﾄﾞﾗｯｸﾞします｡

3	貼り付け可能な場所までｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄをﾄﾞﾗｯｸﾞするとﾏｳｽ･ﾎﾟｲﾝﾀが変化します｡ここでﾏｳｽ･ﾎﾞﾀﾝを離します｡

注意

 ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙをROMｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙに貼り付けることは出来ません｡通常､ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾌﾟｰﾙにﾌﾟﾘｾｯﾄを貼り付けたり､ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ﾌﾟｰﾙにｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを貼り付けることは出来ません｡

 ROMｻﾝﾌﾟﾙ及びｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝ､ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝはこの方法でｲﾝﾎﾟｰﾄ出来ません｡


ｻﾝﾌﾟﾙのｲﾝﾎﾟｰﾄ

ｻﾝﾌﾟﾙのｲﾝﾎﾟｰﾄはSoundFontﾊﾞﾝｸを作成する際のﾌｧｰｽﾄ･ｽﾃｯﾌﾟです｡

ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙはWaveﾌｧｲﾙで保存されており､SoundFontﾊﾞﾝｸにこのﾌｧｲﾙをｲﾝﾎﾟｰﾄします｡Vienna 2.1は8ﾋﾞｯﾄまたは16ﾋﾞｯﾄ･ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞのﾓﾉﾗﾙまたはｽﾃﾚｵのPCMﾌｫｰﾏｯﾄのﾌｧｲﾙをｻﾎﾟｰﾄしています｡ｽﾃﾚｵのｻｳﾝﾄﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙをｲﾝﾎﾟｰﾄした場合､Vienna 2.1はこのｻﾝﾌﾟﾙを左ﾁｬﾝﾈﾙと右ﾁｬﾝﾈﾙに分け､それぞれﾓﾉﾗﾙ･ｻﾝﾌﾟﾙとして保持します｡この2つのｻﾝﾌﾟﾙをｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝで重ね合せた場合､これらのｻﾝﾌﾟﾙは同期して再生され､WaveTableｼﾝｾｻｲｻﾞによって同じﾋﾟｯﾁで再生されます｡また､Vienna 2.1ではWaveﾌｧｲﾙの編集は行わず､外部のWaveｴﾃﾞｨﾀを使用します｡[ﾂｰﾙ]ﾒﾆｭｰの[Waveｴﾃﾞｨﾀ]をｸﾘｯｸするとCreative WaveStudioが起動されます｡

ROMｻﾝﾌﾟﾙはｵｰﾃﾞｨｵ･ｶｰﾄﾞのROMに保存されています｡そのためすぐに使用することができ､ｻﾝﾌﾟﾙ･ﾒﾓﾘを消費しません｡

Waveｴﾃﾞｨﾀを起動するには

[ﾂｰﾙ･ﾒﾆｭｰ]より[Waveｴﾃﾞｨﾀ...]を選択します｡

関連項目

ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙのｲﾝﾎﾟｰﾄ

ROMｻﾝﾌﾟﾙの追加


ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙのｲﾝﾎﾟｰﾄ

SoundFontﾊﾞﾝｸにﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙをｲﾝﾎﾟｰﾄするには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙを右ｸﾘｯｸし､ﾒﾆｭｰより[ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙのｲﾝﾎﾟｰﾄ...]を選択します｡
または
[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰの[ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙ]をﾎﾟｲﾝﾄし､[ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙのｲﾝﾎﾟｰﾄ...]を選択します｡

2	[ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙのｲﾝﾎﾟｰﾄ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞよりｲﾝﾎﾟｰﾄしたいｻﾝﾌﾟﾙ(*.WAV)を選択します｡
または
ｲﾝﾎﾟｰﾄしたいｻﾝﾌﾟﾙ名を入力します｡

3	[ｲﾝﾎﾟｰﾄ]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡
ｲﾝﾎﾟｰﾄしたｻﾝﾌﾟﾙがSoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙに表示されます｡

注意

 同名のｻﾝﾌﾟﾙが存在する場合､新しいｻﾝﾌﾟﾙの名前が変更されます｡

関連項目

複数ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの選択


ROMｻﾝﾌﾟﾙの追加

SoundFontﾊﾞﾝｸにROMｻﾝﾌﾟﾙを追加するには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりROMｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙを右ｸﾘｯｸし､ﾒﾆｭｰより[ROMｻﾝﾌﾟﾙの追加...]を選択します｡
または
[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰの[ROMｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙ]をﾎﾟｲﾝﾄし､[ROMｻﾝﾌﾟﾙの追加...]を選択します｡

2	[ROMｻﾝﾌﾟﾙの追加]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞよりｲﾝﾎﾟｰﾄしたいROMｻﾝﾌﾟﾙを選択します｡
ｲﾝﾎﾟｰﾄしたｻﾝﾌﾟﾙがSoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙに表示されます｡

関連項目

複数ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの選択


ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙのｴｸｽﾎﾟｰﾄ

ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙをｴｸｽﾎﾟｰﾄするには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりｴｸｽﾎﾟｰﾄしたいﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙを右ｸﾘｯｸし､ﾒﾆｭｰより[ｴｸｽﾎﾟｰﾄ...]を選択します｡
または
ｴｸｽﾎﾟｰﾄしたいﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙを選択して[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰの[ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙ]をﾎﾟｲﾝﾄし､[ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙのｴｸｽﾎﾟｰﾄ...]を選択します｡

2	[ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙのｴｸｽﾎﾟｰﾄ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞよりｴｸｽﾎﾟｰﾄするWaveﾌｧｲﾙの名前と場所を指定します｡

3	[ｴｸｽﾎﾟｰﾄ]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙをｴｸｽﾎﾟｰﾄするには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙを右ｸﾘｯｸし､ﾒﾆｭｰより[ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙのｴｸｽﾎﾟｰﾄ...]を選択します｡
または
ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙを選択して[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰの[ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙ]をﾎﾟｲﾝﾄし､[ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙのｴｸｽﾎﾟｰﾄ...]を選択します｡

2	ｴｸｽﾎﾟｰﾄするﾌｧｲﾙ名を自動的に割り当てるには[ｻﾝﾌﾟﾙのｴｸｽﾎﾟｰﾄ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞの[ｴｸｽﾎﾟｰﾄするﾌｧｲﾙ名を自動的に割り当てる]ｵﾌﾟｼｮﾝをﾁｪｯｸします｡

3	ｴｸｽﾎﾟｰﾄするｻﾝﾌﾟﾙを選択し､[ｴｸｽﾎﾟｰﾄ...]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

4	[ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙのｴｸｽﾎﾟｰﾄ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞよりｴｸｽﾎﾟｰﾄするWaveﾌｧｲﾙの名前と場所を指定します｡
ｴｸｽﾎﾟｰﾄするﾌｧｲﾙ名を自動的に割り当てる場合はﾌｧｲﾙの保存場所のみを指定します｡

5	[ｴｸｽﾎﾟｰﾄ]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

6	複数のﾌｧｲﾙを手動で保存する場合はｽﾃｯﾌﾟ4から繰り返します｡

7	ｴｸｽﾎﾟｰﾄが終了したら[閉じる]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

注意

 ROMｻﾝﾌﾟﾙはｴｸｽﾎﾟｰﾄ出来ません｡

 ｽﾃﾚｵのﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙはｽﾃﾚｵでｴｸｽﾎﾟｰﾄ出来ます｡両ﾁｬﾝﾈﾙを選択してｴｸｽﾎﾟｰﾄするとｽﾃﾚｵWaveﾌｧｲﾙにｴｸｽﾎﾟｰﾄ出来ます｡片ﾁｬﾝﾈﾙのみをｴｸｽﾎﾟｰﾄする際はﾓﾉﾗﾙWaveﾌｧｲﾙにｴｸｽﾎﾟｰﾄされますが､この場合ﾌｧｲﾙ名で左右どちらのﾁｬﾝﾈﾙかは区別出来ませんので､独自のﾌｧｲﾙ名で区別して下さい｡

関連項目

複数ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの選択


ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄの作成

新しいｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを作成するには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾌﾟｰﾙを右ｸﾘｯｸし､ﾒﾆｭｰより[新規ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ]を選択します｡
または
[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰの[ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾌﾟｰﾙ]をﾎﾟｲﾝﾄし､[新規ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ]を選択します｡

2	[新規ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞより新しく作成するｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄの名前を指定し､[OK]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

3	[新規ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞより追加するｻﾝﾌﾟﾙを選択し､[追加]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

4	[各ｻﾝﾌﾟﾙに個々のｷｰ番号を割り当てる]ｵﾌﾟｼｮﾝを選択した場合､[ｷｰ番号の設定(ﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ)]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されます｡
このﾀﾞｲｱﾛｸﾞより使用するｻﾝﾌﾟﾙのMIDIｷｰ番号を指定します｡

これで､この新規ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを使用してﾌﾟﾘｾｯﾄを作成することが可能です｡また､このｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄにさらにｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを追加することも可能です｡

関連項目

ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬの使用

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄへのｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝの追加

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの名称変更


ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄへのｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝの追加

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄにｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを追加するには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを右ｸﾘｯｸし､ﾒﾆｭｰより[新規ｿﾞｰﾝ...]を選択します｡
または
ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを選択して[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰの[ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ]をﾎﾟｲﾝﾄし､[新規ｿﾞｰﾝ...]を選択します｡

2	[新規ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞより追加するｻﾝﾌﾟﾙを選択し､[追加]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

3	[各ｻﾝﾌﾟﾙに個々のｷｰ番号を割り当てる]ｵﾌﾟｼｮﾝを選択した場合､[ｷｰ番号の設定(ﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ)]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されます｡
このﾀﾞｲｱﾛｸﾞより使用するｻﾝﾌﾟﾙのMIDIｷｰ番号を指定します｡

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄにｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを追加するには

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを追加するにはｽﾃｯﾌﾟ1で[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾞｰﾝ]を選択します｡ただし､1つのｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄにはｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾞｰﾝを1つしか指定出来ないことに注意して下さい｡

関連項目

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの複製

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのｻﾝﾌﾟﾙの変更

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨの変更


ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのｻﾝﾌﾟﾙの変更

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのｻﾝﾌﾟﾙを再ｱｻｲﾝするには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを右ｸﾘｯｸし､ﾒﾆｭｰより[再ｱｻｲﾝ...]を選択します｡
または
ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを選択して[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰの[ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝ]をﾎﾟｲﾝﾄし､[再ｱｻｲﾝ...]を選択します｡

2	[ｻﾝﾌﾟﾙの再ｱｻｲﾝ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞよりｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝに新しく追加するｻﾝﾌﾟﾙを選択し､[OK]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡


ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨの変更

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨを変更するには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを右ｸﾘｯｸし､ﾒﾆｭｰより[ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ...]を選択します｡
または
ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを選択して[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰの[ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝ]をﾎﾟｲﾝﾄし､[ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ...]を選択します｡
または
ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙまたはﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙよりﾚﾝｼﾞを右ｸﾘｯｸし､ﾒﾆｭｰより[ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ...]を選択します(複数のﾚﾝｼﾞを選択してﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨを変更することも可能です)｡

2	[ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞよりﾙｰﾄ･ｷｰ､排他ｸﾗｽを変更します｡

関連項目

外部MIDIﾃﾞﾊﾞｲｽでのﾙｰﾄ･ｷｰの設定


外部MIDIﾃﾞﾊﾞｲｽでのﾙｰﾄ･ｷｰの設定

外部MIDIｷｰﾎﾞｰﾄﾞでﾙｰﾄ･ｷｰを設定するには

1	ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙまたはﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙよりﾚﾝｼﾞを右ｸﾘｯｸし､ﾒﾆｭｰより[MIDIｷｰﾎﾞｰﾄﾞでのﾙｰﾄ･ｷｰのｾｯﾄ...]を選択します｡

2	[ﾙｰﾄ･ｷｰのｾｯﾄ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞより外部MIDIｷｰﾎﾞｰﾄﾞのﾙｰﾄにするｷｰを押します｡


ﾌﾟﾘｾｯﾄの作成

このｾｸｼｮﾝには以下の項目があります :

ﾒﾛﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾟﾘｾｯﾄの作成

ﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ･ﾌﾟﾘｾｯﾄの作成

ﾌﾟﾘｾｯﾄへのﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝの追加

ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝのｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄの変更


ﾒﾛﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾟﾘｾｯﾄの作成

新しいﾒﾛﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾟﾘｾｯﾄを作成するには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりﾒﾛﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾟｰﾙを右ｸﾘｯｸし､ﾒﾆｭｰより[新規ﾒﾛﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾟﾘｾｯﾄ]を選択します｡
または
[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰの[ﾒﾛﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾟｰﾙ]をﾎﾟｲﾝﾄし､[新規ﾒﾛﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾟﾘｾｯﾄ]を選択します｡

2	[新規ﾒﾛﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾟﾘｾｯﾄ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞよりﾊﾞﾝｸ番号とﾌﾟﾘｾｯﾄ番号を0～127の範囲で指定します｡

3	ﾀﾞｲｱﾛｸﾞよりﾌﾟﾘｾｯﾄ名を半角20文字以内で入力し､[OK]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

4	[新規ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞより追加するｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを選択し､[追加]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡
追加したﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝがSoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙに表示されます｡

関連項目

ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬの使用

ﾌﾟﾘｾｯﾄへのﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝの追加

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの名称変更


ﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ･ﾌﾟﾘｾｯﾄの作成

新しいﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ･ﾌﾟﾘｾｯﾄを作成するには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ･ﾌﾟｰﾙを右ｸﾘｯｸし､ﾒﾆｭｰより[新規ﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ･ﾌﾟﾘｾｯﾄ]を選択します｡
または
[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰの[ﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ･ﾌﾟｰﾙ]をﾎﾟｲﾝﾄし､[新規ﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ･ﾌﾟﾘｾｯﾄ]を選択します｡

2	[新規ﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ･ﾌﾟﾘｾｯﾄ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞよりﾌﾟﾘｾｯﾄ番号を0～127の範囲で指定します｡

3	ﾀﾞｲｱﾛｸﾞよりﾌﾟﾘｾｯﾄ名を半角20文字以内で入力し､[OK]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

4	[新規ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞより追加するｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを選択し､[追加]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡
追加したﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝがSoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙに表示されます｡

関連項目

ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬの使用

ﾌﾟﾘｾｯﾄへのﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝの追加

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの名称変更


ﾌﾟﾘｾｯﾄへのﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝの追加

ﾌﾟﾘｾｯﾄにﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝを追加するには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりﾌﾟﾘｾｯﾄを右ｸﾘｯｸし､ﾒﾆｭｰより[新規ｿﾞｰﾝ...]を選択します｡
または
ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを選択して[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰの[ﾌﾟﾘｾｯﾄ]をﾎﾟｲﾝﾄし､[新規ｿﾞｰﾝ...]を選択します｡

2	[新規ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞより追加するｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを選択し､[追加]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡
追加したﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝがSoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙに表示されます｡

ﾌﾟﾘｾｯﾄにｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝを追加するには

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝを追加するにはｽﾃｯﾌﾟ1で[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾞｰﾝ]を選択します｡ただし､1つのﾌﾟﾘｾｯﾄにはｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾞｰﾝを1つしか指定出来ないことに注意して下さい｡

関連項目

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの複製

ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝのｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄの変更


ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝのｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄの変更

ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝのｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを再ｱｻｲﾝするには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝを右ｸﾘｯｸし､ﾒﾆｭｰより[再ｱｻｲﾝ...]を選択します｡
または
ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝを選択して[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰの[ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝ]をﾎﾟｲﾝﾄし､[再ｱｻｲﾝ...]を選択します｡

2	[ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄの再ｱｻｲﾝ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞよりﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝに新しく追加するｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを選択し､[OK]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡


SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの削除

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを削除するには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより削除したいSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを右ｸﾘｯｸし､ﾒﾆｭｰより[削除]を選択します｡

2	確認ﾀﾞｲｱﾛｸﾞより[OK]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡
[設定]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞの[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾊﾟﾈﾙで[削除時の確認を常に有効にする]ｵﾌﾟｼｮﾝをﾁｪｯｸしていない場合､このﾀﾞｲｱﾛｸﾞは表示されません｡

または

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより削除したいSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを選択します｡

2	[編集]ﾒﾆｭｰより[削除]を選択します｡
または
[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰ下段の該当するｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの種類をﾎﾟｲﾝﾄし､[削除]を選択します｡

3	上記のｽﾃｯﾌﾟ2と同じです｡

注意

 現在使用中でないSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄのみを削除出来ます｡

 ｽﾃﾚｵのｻﾝﾌﾟﾙはﾍﾟｱで削除されます｡また､左右両方のｻﾝﾌﾟﾙが使用中でない場合のみ削除出来ます｡


SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの複製

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄをｺﾋﾟｰ&ﾍﾟｰｽﾄで複製するには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより複製したいSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを右ｸﾘｯｸし､ﾒﾆｭｰより[ｺﾋﾟｰ]を選択します｡
ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝとﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝのみがこの方法で複製出来ます｡

2	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを貼り付けたい場所で右ｸﾘｯｸし､ﾒﾆｭｰより[貼り付け]を選択します｡

または

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより複製したいSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを選択します｡

2	[編集]ﾒﾆｭｰの[ｺﾋﾟｰ]を選択します｡

3	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを貼り付けたい場所を選択します｡

4	[編集]ﾒﾆｭｰの[貼り付け]を選択します｡

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄをﾄﾞﾗｯｸﾞ&ﾄﾞﾛｯﾌﾟで複製するには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより選択したｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを貼り付けたい場所までﾄﾞﾗｯｸﾞします｡

2	貼り付け可能な場所までｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄをﾄﾞﾗｯｸするとﾏｳｽ･ﾎﾟｲﾝﾀが変化します｡ここでﾏｳｽ･ﾎﾞﾀﾝを放します｡

注意

 ｻﾝﾌﾟﾙはこの方法で複製出来ません｡

関連項目

ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬの使用


SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの名称変更

ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙ/ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄの名前を変更するには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより名前を変更したいSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを右ｸﾘｯｸし､ﾒﾆｭｰより[名前の変更]を選択します｡
または
名前を変更したいSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを選択し<F2>ｷｰを押します｡

2	[名前の入力]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞより新しい名前を指定し､[OK]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

ﾌﾟﾘｾｯﾄの名前を変更するには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより名前を変更したいSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを右ｸﾘｯｸし､ﾒﾆｭｰより[名前の変更]を選択します｡
または
名前を変更したいSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを選択し､<F2>ｷｰを押します｡

2	[ﾌﾟﾘｾｯﾄ名の変更]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞよりﾊﾞﾝｸ番号(ﾒﾛﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾟﾘｾｯﾄの場合)とﾌﾟﾘｾｯﾄ番号を0～127の範囲で指定します｡

3	ﾌﾟﾘｾｯﾄ名を半角20文字以内で入力し､[OK]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

注意

 ROMｻﾝﾌﾟﾙ及びｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝ､ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝはこの方法で名称変更出来ません｡


複数ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの選択

ｻﾝﾌﾟﾙのｲﾝﾎﾟｰﾄやｿﾞｰﾝを編集する際に複数のｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを選択する場合は<Ctrl>ｷｰや<Shift>ｷｰを使うと簡単に複数ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを選択出来ます｡

複数のｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを選択するには

複数ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄをﾗﾝﾀﾞﾑに選択するには<Ctrl>ｷｰを押しながらｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄをｸﾘｯｸします｡

複数ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを連続して選択するには<Shift>ｷｰを押しながらｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの先頭と末尾をｸﾘｯｸします｡


ﾏｳｽでの再生

Viennaｷｰﾎﾞｰﾄﾞをﾏｳｽで再生するには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより再生したいSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを選択します｡
または
ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙまたはﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙより再生したいｿﾞｰﾝを選択します｡

2	Viennaｷｰﾎﾞｰﾄﾞの鍵盤をｸﾘｯｸします｡

3	鍵盤が押されている間再生され､放すとﾘﾘｰｽされます｡

ｻｽﾃｨｰﾝ音を再生するには

1	上記ｽﾃｯﾌﾟ1の後､Viennaｷｰﾎﾞｰﾄﾞの鍵盤を右ｸﾘｯｸします｡
鍵盤が押しっぱなしになり､再生音が持続します｡

2	再生を停止するにはもう一度ｸﾘｯｸします｡

関連項目

再生ﾓｰﾄﾞの変更


ｷｰﾎﾞｰﾄﾞでの再生

Viennaｷｰﾎﾞｰﾄﾞをｺﾝﾋﾟｭｰﾀのｷｰﾎﾞｰﾄﾞで再生するには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより再生したいSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを選択します｡
または
ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙまたはﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙより再生したいｿﾞｰﾝを選択します｡

2	Viennaｷｰﾎﾞｰﾄﾞをﾏｳｽでｸﾘｯｸしてｱｸﾃｨﾌﾞにします｡

3	Viennaｷｰﾎﾞｰﾄﾞとｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｷｰﾎﾞｰﾄﾞは以下のように対応しています｡対応するｷｰを押してViennaｷｰﾎﾞｰﾄﾞを再生します(日本語IMEはｵﾌにして下さい) :

Viennaｷｰﾎﾞｰﾄﾞには11ｵｸﾀｰﾌﾞあります｡ｷｰﾎﾞｰﾄﾞでｵｸﾀｰﾌﾞを切り替えるには以下のｷｰを押します :

関連項目

再生ﾓｰﾄﾞの変更


外部MIDIﾃﾞﾊﾞｲｽの使用

外部MIDI入力ﾃﾞﾊﾞｲｽを使用してﾌﾟﾘｾｯﾄやｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄのﾃｽﾄが行えます｡しかし､Vienna 2.1を起動する前にｻｳﾝﾄﾞ･ｶｰﾄﾞに外部MIDI入力ﾃﾞﾊﾞｲｽを接続し､正常に動作するようにｾｯﾃｨﾝｸﾞしておかなければなりません｡

外部MIDIﾃﾞﾊﾞｲｽを使用するには

1	[MIDIｷｰﾎﾞｰﾄﾞ]ﾒﾆｭｰより[MIDI入力ﾃﾞﾊﾞｲｽの選択...]を選択します｡

2	[MIDI入力ﾃﾞﾊﾞｲｽの選択]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞより使用可能なMIDI入力ﾃﾞﾊﾞｲｽを選択します｡

3	[OK]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡
外部のMIDI入力ﾃﾞﾊﾞｲｽが使用可能になります｡

関連項目

再生ﾓｰﾄﾞの変更


再生ﾓｰﾄﾞの変更

ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙまたはﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙよりｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝないしはﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝを選択して再生する場合､選択したｿﾞｰﾝに対応するｻﾝﾌﾟﾙしか再生されません｡ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄやﾌﾟﾘｾｯﾄのすべてのｿﾞｰﾝを再生したい場合､SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄまたはﾌﾟﾘｾｯﾄを選択するか､ｿﾛ･ﾓｰﾄﾞを解除してｿﾞｰﾝを選択し再生します｡

再生ﾓｰﾄﾞを変更するには

1	ｿﾛ･ﾓｰﾄﾞにするには<Ctrl+L>ｷｰを押します｡

2	ｿﾛ･ﾓｰﾄﾞを解除するには再度<Ctrl+L>ｷｰを押します｡


ｼﾞｪﾈﾚｰﾀとMIDIｺﾝﾄﾛｰﾗについて

Vienna 2.1を使用してｻｳﾝﾄﾞを簡単にｶｽﾀﾏｲｽﾞすることが出来ます｡この操作性はｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ﾊﾟﾈﾙの6つのｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ｸﾞﾙｰﾌﾟで実現しており､MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗ･ﾊﾞｰのMIDIｺﾝﾄﾛｰﾗより優れています｡

MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗとｼﾞｪﾈﾚｰﾀには同じ名前のｺﾝﾄﾛｰﾗが存在しますが､ｻｳﾝﾄﾞのﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝを作り出す手段は異なっています｡

このｾｸｼｮﾝでは以下の項目について説明します :

MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗとは?

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀとは?


MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗとは?

MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗとはｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄやﾌﾟﾘｾｯﾄのｻｳﾝﾄﾞを変更することの出来るｻｳﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾗﾒｰﾀです｡異なるMIDIｺﾝﾄﾛｰﾗをｼﾐｭﾚｰﾄし､ﾌﾟﾘｾｯﾄをﾆｰｽﾞに合ったものにする際に便利です｡

MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗの情報はSoundFontﾊﾞﾝｸには保存されません｡MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗの値を変更してもSoundFontﾊﾞﾝｸの編集には影響しません｡ｱｸﾃｨﾌﾞなﾌﾟﾘｾｯﾄを再生する場合にのみ効果があり､MIDIﾃﾞﾊﾞｲｽでﾌﾟﾘｾｯﾄを再生する場合､実際の状態をｼﾐｭﾚｰﾄします｡

音色を再生する際､MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗはSoundFontﾊﾞﾝｸのｼﾞｪﾈﾚｰﾀを変更します｡例えば､ﾎﾞﾘｭｰﾑ･ｺﾝﾄﾛｰﾗを変更して再生する場合､ﾎﾞﾘｭｰﾑ･ｺﾝﾄﾛｰﾗの値とﾎﾞﾘｭｰﾑ･ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの値は連動します｡この新しいﾎﾞﾘｭｰﾑ値がWaveTableｼﾝｾｻｲｻﾞに伝えられます｡

関連項目

MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗの変更


ｼﾞｪﾈﾚｰﾀとは?

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの多くはﾌﾟﾘｾｯﾄやｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄの特徴を決定する要因になります｡

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀはSoundFontｴﾃﾞｨﾀでしか編集出来ません｡また､ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾚﾍﾞﾙ及びﾌﾟﾘｾｯﾄﾚﾍﾞﾙでのみ編集出来ます｡ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｻｳﾝﾄﾞを変更する場合､ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ﾚﾍﾞﾙまたはｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾚﾍﾞﾙでｼﾞｪﾈﾚｰﾀを編集します｡ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｻｳﾝﾄﾞを変更する場合は､ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾚﾍﾞﾙでｼﾞｪﾈﾚｰﾀを編集します(詳細は"SoundFontのﾍﾙﾌﾟ"を参照して下さい)｡

SoundFontﾊﾞﾝｸを保存すると､ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの情報はﾊﾞﾝｸに保存されます｡ﾌﾟﾘｾｯﾄを再生すると､ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝ及びｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのｼﾞｪﾈﾚｰﾀ値は連動してｻｳﾝﾄﾞ･ｶｰﾄﾞに送られます｡ｵｰﾃﾞｨｵ･ｶｰﾄﾞのWaveTableｼﾝｾｻｲｻﾞは状況に応じて適切なｻﾝﾌﾟﾙを表現します｡

関連項目

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの編集


ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの編集

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀを編集することで､よりﾘｱﾙで表現性に富むｻｳﾝﾄﾞが作成出来ます(詳細は"SoundFontのﾍﾙﾌﾟ"を参照して下さい)｡

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀを編集するには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりｼﾞｪﾈﾚｰﾀを編集したいﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝまたはｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを選択します｡

2	ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ﾊﾟﾈﾙより編集したいｸﾞﾙｰﾌﾟのｼﾞｪﾈﾚｰﾀをｸﾘｯｸします｡
ｼﾞｪﾈﾚｰﾀを編集するﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されます｡

3	ｽﾗｲﾀﾞｰでｼﾞｪﾈﾚｰﾀ値を変更します｡
または
ｽﾋﾟﾝ･ﾎﾞﾀﾝでｼﾞｪﾈﾚｰﾀ値を変更します｡

4	同じｸﾞﾙｰﾌﾟの他のｼﾞｪﾈﾚｰﾀを編集するにはｽﾃｯﾌﾟ2とｽﾃｯﾌﾟ3を繰り返します｡

関連項目

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀとMIDIｺﾝﾄﾛｰﾗについて


MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗの変更

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄやﾌﾟﾘｾｯﾄを作成した後に､MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗを変更してｻｳﾝﾄﾞをﾃｽﾄすることが出来ます｡

MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗを変更するには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙより目的のﾌﾟﾘｾｯﾄまたはｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを選択します｡

2	MIDIｺﾝﾄﾛｰﾗ･ﾊﾞｰより変更するMIDIｺﾝﾄﾛｰﾗを選択します｡

3	ｽﾗｲﾀﾞｰでMIDIｺﾝﾄﾛｰﾗの値を変更します｡
または
ｽﾋﾟﾝ･ﾎﾞﾀﾝでMIDIｺﾝﾄﾛｰﾗの値を変更します｡
ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄまたはﾌﾟﾘｾｯﾄを再生してｻｳﾝﾄﾞを確認出来ます｡

関連項目

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀとMIDIｺﾝﾄﾛｰﾗについて


ﾙｰﾌﾟ･ｻｳﾝﾄﾞの作成

ｻﾝﾌﾟﾙ波形の一部をﾙｰﾌﾟさせて簡単にｻｽﾃｨｰﾝ･ｻｳﾝﾄﾞを作成することが出来ます｡

ﾙｰﾋﾟﾝｸﾞとはｻﾝﾌﾟﾙのｻｳﾝﾄﾞを人為的に長くするﾃｸﾆｯｸです｡このﾃｸﾆｯｸはｻﾝﾌﾟﾙの一定の部分(ﾙｰﾌﾟ･ｽﾀｰﾄとﾙｰﾌﾟ･ｴﾝﾄﾞで囲まれた範囲)を繰り返すことで実現されます｡このｻﾝﾌﾟﾙを再生した場合､ﾉｰﾄ･ｵﾝの後にﾉｰﾄ･ｵﾌが送られないのと同じぐらいにﾙｰﾌﾟが繰り返されます｡

ﾙｰﾌﾟにはｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾙｰﾌﾟとﾛｰｶﾙ･ﾙｰﾌﾟの2種類があります :

 ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ﾚﾍﾞﾙでﾛｰｶﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄがｾｯﾄされている際に､ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ﾚﾍﾞﾙでｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄがｾｯﾄされます｡

 ﾛｰｶﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄはｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄを補います｡ｻﾝﾌﾟﾙのｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄが再定義された場合､このｻﾝﾌﾟﾙを参照するすべてのｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのﾛｰｶﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄは調整されます｡

各ﾎﾟｲﾝﾄの音量はｱﾝﾌﾟﾘﾁｭｰﾄﾞ･ﾚﾍﾞﾙで表されます｡もし､ﾙｰﾌﾟ･ｽﾀｰﾄとﾙｰﾌﾟ･ｴﾝﾄﾞのｱﾝﾌﾟﾘﾁｭｰﾄﾞ･ﾚﾍﾞﾙに差がある場合､このｻﾝﾌﾟﾙをﾙｰﾌﾟすると不快なｸﾘｯｸ音になります｡この現象を回避するにはﾙｰﾌﾟ･ｽﾀｰﾄとﾙｰﾌﾟ･ｴﾝﾄﾞのﾎﾟｲﾝﾄの位置を､ｱﾝﾌﾟﾘﾁｭｰﾄﾞ･ﾚﾍﾞﾙの差が少なく､なるべくｽﾑｰｽﾞにつながるように変更します｡

Waveｻﾝﾌﾟﾙのｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ/ﾛｰｶﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄは少なくとも32ｻﾝﾌﾟﾙに別れていなければなりません｡Waveｻﾝﾌﾟﾙが32に満たない場合､Vienna 2.1は自動的に32ｻﾝﾌﾟﾙまで増やします｡

関連項目

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄの定義

ﾛｰｶﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄの定義


ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄの定義

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄはｻﾝﾌﾟﾙ･ﾚﾍﾞﾙで定義されるﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄです｡すべてのﾛｰｶﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄはｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄを補います｡ ｻﾝﾌﾟﾙにｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾙｰﾋﾟﾝｸﾞ範囲を指定するにはﾙｰﾌﾟ･ｽﾀｰﾄ/ｴﾝﾄﾞ･ﾏｰｶｰを使用します｡

ﾙｰﾌﾟ･ｽﾀｰﾄを定義するには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄを設定したいｻﾝﾌﾟﾙをﾀﾞﾌﾞﾙ･ｸﾘｯｸします｡
または
SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄを設定したいｻﾝﾌﾟﾙを選択して[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰより[ｻﾝﾌﾟﾙ]をﾎﾟｲﾝﾄし､[ﾙｰﾌﾟ]を選択します｡

2	ﾙｰﾌﾟ･ﾀﾞｲｱﾛｸﾞよりﾙｰﾌﾟ･ｽﾀｰﾄ･ﾏｰｶｰ(緑のﾗｲﾝ)をﾎﾟｲﾝﾄします｡

3	ﾏｳｽ･ｶｰｿﾙが変化したらﾙｰﾌﾟ･ｽﾀｰﾄ･ﾏｰｶｰをｸﾘｯｸして希望の位置まで移動します｡

注意

 同じ操作でﾙｰﾌﾟ･ｴﾝﾄﾞ･ﾏｰｶｰ(青のﾗｲﾝ)を移動します｡

 ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄを指定したら[ﾙｰﾌﾟして再生]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸしてﾙｰﾌﾟ･ｻｳﾝﾄﾞを確認出来ます｡

 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄはﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙだけに定義出来ます｡ROMｻﾝﾌﾟﾙには定義出来ません｡

関連項目

ﾛｰｶﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄの定義


ﾛｰｶﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄの定義

ﾛｰｶﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄはｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄを補います｡ｻﾝﾌﾟﾙにﾛｰｶﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄを設定した場合､ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄの値はｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを編集する際に有効になります｡同じｻﾝﾌﾟﾙを使用する他のｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝには､そのｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝ独自のﾛｰｶﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄがあります｡ｻﾝﾌﾟﾙにﾛｰｶﾙ･ﾙｰﾋﾟﾝｸﾞ範囲を指定するにはﾙｰﾌﾟ･ｽﾀｰﾄ/ｴﾝﾄﾞ･ﾏｰｶｰを使用します｡

ﾙｰﾌﾟ･ｽﾀｰﾄを定義するには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄを設定したいｻﾝﾌﾟﾙをﾀﾞﾌﾞﾙ･ｸﾘｯｸします｡
または
SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄを設定したいｻﾝﾌﾟﾙを選択して[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰより[ｻﾝﾌﾟﾙ]をﾎﾟｲﾝﾄし､[ﾙｰﾌﾟ]を選択します｡

2	ﾙｰﾌﾟ･ﾀﾞｲｱﾛｸﾞより[このｻﾝﾌﾟﾙのﾙｰﾌﾟを有効にする]ｵﾌﾟｼｮﾝを選択します｡

3	ﾙｰﾌﾟ･ｽﾀｰﾄ･ﾏｰｶｰ(緑のﾗｲﾝ)をﾎﾟｲﾝﾄします｡

4	ﾏｳｽ･ｶｰｿﾙが変化したらﾙｰﾌﾟ･ｽﾀｰﾄ･ﾏｰｶｰをｸﾘｯｸして希望の位置まで移動します｡

注意

 同じ操作でﾙｰﾌﾟ･ｴﾝﾄﾞ･ﾏｰｶｰ(青のﾗｲﾝ)を移動します｡

 ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄを指定したら[ﾙｰﾌﾟして再生]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸしてﾙｰﾌﾟ･ｻｳﾝﾄﾞを確認出来ます｡

関連項目

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄの定義


標準ﾚﾝｼﾞの設定

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝ及びﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝに標準のｷｰ･ﾚﾝｼﾞ及び･ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞをｾｯﾄすることが出来ます｡これらのﾚﾝｼﾞを再定義しない限り､新規に追加したｿﾞｰﾝには標準ﾚﾝｼﾞが適用されます｡ｷｰ･ﾚﾝｼﾞはｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙに､ﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞはﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙに表示されています｡

標準ﾚﾝｼﾞを設定するには

1	[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰより[設定]を選択します｡

2	[設定]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞより[ﾚﾝｼﾞ]ﾀﾌﾞを選択します｡

3	各ﾚﾝｼﾞの上限と下限をｽﾋﾟﾝ･ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸして値を指定します｡
値は0～127の範囲で指定します｡下限は上限よりも､上限は下限よりも大きい値でなければなりません｡

4	[OK]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡
標準ﾚﾝｼﾞが設定されます｡以降に新規ｿﾞｰﾝを作成する場合､この標準ﾚﾝｼﾞが適用されます｡

選択したｿﾞｰﾝを標準ﾚﾝｼﾞに設定するには

1	ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙまたはﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙよりﾚﾝｼﾞを右ｸﾘｯｸします｡

2	ﾒﾆｭｰより[標準ﾚﾝｼﾞにｾｯﾄ...]を選択します｡


ﾌﾙ･ﾚﾝｼﾞの設定

選択したｿﾞｰﾝをﾌﾙ･ﾚﾝｼﾞに設定するには

1	ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙまたはﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙよりﾚﾝｼﾞを右ｸﾘｯｸします｡

2	ﾒﾆｭｰより[ﾌﾙ･ﾚﾝｼﾞにｾｯﾄ...]を選択します｡


ﾏｳｽでのﾚﾝｼﾞの設定

ﾏｳｽでﾚﾝｼﾞを設定するには

1	SoundFontﾂﾘｰ･ﾊﾟﾈﾙよりﾚﾝｼﾞを設定したいｿﾞｰﾝを選択します｡
または
ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙまたはﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙよりﾚﾝｼﾞを設定したいｿﾞｰﾝを選択します｡

2	ﾏｳｽ･ﾎﾟｲﾝﾀをﾚﾝｼﾞの上限または下限に移動します｡

3	ﾏｳｽ･ｶｰｿｳﾙが変化したらﾚﾝｼﾞを希望する範囲にﾄﾞﾗｯｸﾞします｡


外部MIDIﾃﾞﾊﾞｲｽでのﾚﾝｼﾞの設定

ﾏｳｽでﾚﾝｼﾞを設定するには

1	ｷｰ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙまたはﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ･ﾊﾟﾈﾙよりﾚﾝｼﾞを設定したいｿﾞｰﾝを右ｸﾘｯｸします｡

2	ﾒﾆｭｰより[MIDIｷｰﾎﾞｰﾄﾞでのﾚﾝｼﾞのｾｯﾄ]を選択します｡

3	[ﾚﾝｼﾞ下限のｾｯﾄ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されたらMIDIｷｰﾎﾞｰﾄﾞよりﾚﾝｼﾞ下限のｷｰを押します｡

4	[ﾚﾝｼﾞ上限のｾｯﾄ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されたらMIDIｷｰﾎﾞｰﾄﾞよりﾚﾝｼﾞ上限のｷｰを押します｡


配色の設定

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀとﾙｰﾌﾟ･ﾀﾞｲｱﾛｸﾞの波形の表示色を変更するには

1	[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰより[設定]を選択します｡

2	[設定]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞより[配色]ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします｡

3	配色を設定するｱｲﾃﾑの[色の設定...]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸし､[色の設定]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞより希望する色を選択します｡

4	[OK]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸしてﾀﾞｲｱﾛｸﾞを終了します｡


MIDIｼﾝｾｻｲｻﾞの設定

MIDIｼﾝｾｻｲｻﾞを変更するには

1	[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰより[設定]を選択します｡

2	[設定]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞより[ﾃﾞﾊﾞｲｽ]ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします｡

3	ﾘｽﾄより希望するMIDIｼﾝｾｻｲｻﾞを選択し､[OK]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡


その他ｵﾌﾟｼｮﾝの設定

Vienna 2.1のｵﾌﾟｼｮﾝを設定するには

1	[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾒﾆｭｰより[設定]を選択します｡

2	[設定]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞより[ｵﾌﾟｼｮﾝ]ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸします｡

3	各ｵﾌﾟｼｮﾝを選択し､[OK]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡


印刷時に問題が発生する場合

SoundFontﾊﾞﾝｸの情報が正常に印刷されない場合､正しいﾌﾟﾘﾝﾀ及びﾌﾟﾘﾝﾀ･ﾄﾞﾗｲﾊﾞが選択されているか確認して下さい｡ﾌﾟﾘﾝﾀ及びﾌﾟﾘﾝﾀ･ﾄﾞﾗｲﾊﾞの設定はWindowsのｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾊﾟﾈﾙで確認出来ます(詳細はWindowsのﾏﾆｭｱﾙを参照して下さい)｡


ROMｻﾝﾌﾟﾙを追加出来ない場合

ROMｻﾝﾌﾟﾙを追加する際に以下のｴﾗｰ･ﾒｯｾｰｼﾞが表示される場合 :

同じROMｻﾝﾌﾟﾙが既に存在します｡
他のROMｻﾝﾌﾟﾙを追加して下さい｡

ROMｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙに既に同じROMｻﾝﾌﾟﾙが存在するためです｡

ROMｻﾝﾌﾟﾙ･ﾌﾟｰﾙに存在しないROMｻﾝﾌﾟﾙを追加して下さい｡


SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを作成/名称変更出来ない場合

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを作成したり､ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの名前を変更する際に以下のｴﾗｰ･ﾒｯｾｰｼﾞが表示される場合 :

不正な名前が入力されました!
1～20文字の名前を入力して下さい｡

ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの名前は1～20文字で指定しなければなりません｡
名前に含まれるｽﾍﾟｰｽ､例えば "Drum1" と "Drum   1" は違うｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ名になります｡
ただし､ｽﾍﾟｰｽのみのｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ名は使用出来ません｡

選択したｻﾝﾌﾟﾙの名前を変更出来ません!
入力したｻﾝﾌﾟﾙ名は既に使用されています｡
他の名前を入力して下さい｡

または

選択したｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄの名前を変更出来ません!
入力したｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ名は既に使用されています｡
他の名前を入力して下さい｡

または

選択したﾌﾟﾘｾｯﾄの名前を変更出来ません!
入力したﾌﾟﾘｾｯﾄ名は既に使用されています｡
他の名前を入力して下さい｡

または

新しいｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを作成出来ません!
入力したｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ名は既に使用されています｡
他の名前を入力して下さい｡

または

新しいﾌﾟﾘｾｯﾄを作成出来ません!
入力したﾌﾟﾘｾｯﾄ名は既に使用されています｡
他の名前を入力して下さい｡

同じ名前のSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄが既に存在するためです｡

存在しないｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ名を指定して下さい｡

新しいﾌﾟﾘｾｯﾄを作成出来ません!
入力したﾊﾞﾝｸ番号とﾌﾟﾘｾｯﾄ番号は既に使用されています｡
他の番号を使用して下さい｡

ﾊﾞﾝｸ番号とﾌﾟﾘｾｯﾄ番号の組み合わせは固有のものでなければなりません｡次の例は以下の理由でｴﾗｰになります :

ﾊﾞﾝｸ番号	ﾌﾟﾘｾｯﾄ番号	ﾌﾟﾘｾｯﾄ名
000	012	Bubble
000	012	Scream
2つのﾌﾟﾘｾｯﾄは個別の名前を持ちますが､ﾊﾞﾝｸ番号とﾌﾟﾘｾｯﾄ番号の組み合わせ(000-012)が同じです｡このためにｴﾗｰになります｡このｴﾗｰを回避するためにはScreamのﾌﾟﾘｾｯﾄ番号を013に変更してﾊﾞﾝｸ番号とﾌﾟﾘｾｯﾄ番号の組み合わせを000-013にします｡


ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾞｰﾝを作成出来ない場合

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾞｰﾝを作成する際に以下のｴﾗｰ･ﾒｯｾｰｼﾞが表示される場合 :

ﾌﾟﾘｾｯﾄにｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾞｰﾝを作成出来ません!
このﾌﾟﾘｾｯﾄには既にｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾞｰﾝがｱﾀｯﾁされています｡
ﾌﾟﾘｾｯﾄには1つのｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾞｰﾝしか含めることが出来ません｡

または

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄにｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾞｰﾝを作成出来ません!
このｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄには既にｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾞｰﾝがｱﾀｯﾁされています｡
ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄには1つのｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾞｰﾝしか含めることが出来ません｡

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄに既にｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾞｰﾝが存在するためです｡

存在するｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾞｰﾝを使用して下さい｡他のｿﾞｰﾝと同じようにｼﾞｪﾈﾚｰﾀを編集出来ます｡


SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを削除出来ない場合

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを削除する際に以下のｴﾗｰ･ﾒｯｾｰｼﾞが表示される場合 :

選択したｻﾝﾌﾟﾙを削除出来ません!
ﾚﾌﾄまたはﾗｲﾄのｻﾝﾌﾟﾙは1つ以上のｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝで現在使用中です｡
両ｻﾝﾌﾟﾙまたは片方のｻﾝﾌﾟﾙが参照されているすべてのｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを削除し､再度実行して下さい｡

削除しようとしたｻﾝﾌﾟﾙがｽﾃﾚｵ･ｻﾝﾌﾟﾙで､このｻﾝﾌﾟﾙの両ﾁｬﾝﾈﾙまたは片方のﾁｬﾝﾈﾙが現在使用中のためです｡Vienna 2.1ではｽﾃﾚｵ･ｻﾝﾌﾟﾙを削除する際は自動的に両方のﾁｬﾝﾈﾙを削除します｡

この両ﾁｬﾝﾈﾙのｻﾝﾌﾟﾙまたは方ﾁｬﾝﾈﾙが参照されているｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを削除してからｻﾝﾌﾟﾙを削除して下さい｡

選択したｻﾝﾌﾟﾙを削除出来ません!
このｻﾝﾌﾟﾙは1つ以上のｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝで現在使用中です｡
ｻﾝﾌﾟﾙを削除するには､このｻﾝﾌﾟﾙを参照しているすべてのｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを削除してから行って下さい｡

削除しようとしたｻﾝﾌﾟﾙが使用中のためです｡

このｻﾝﾌﾟﾙが参照されているｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝを削除してからｻﾝﾌﾟﾙを削除して下さい｡

選択したｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを削除出来ません!
このｻﾝﾌﾟﾙは1つ以上のﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝで現在使用中です｡
ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを削除するには､このｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを参照しているすべてのﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝを削除してから行って下さい｡

削除しようとしたｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄが使用中のためです｡

このｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄが参照されているﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝを削除してからｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを削除して下さい｡


ｻﾝﾌﾟﾙをﾙｰﾌﾟ･ﾀﾞｲｱﾛｸﾞに展開出来ない場合

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝに参照されているROMｻﾝﾌﾟﾙまたはROMｻﾝﾌﾟﾙのﾙｰﾌﾟを設定する際に以下のｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞが表示される場合 :

ﾙｰﾌﾟ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲにｻﾝﾌﾟﾙを展開出来ません!
このSoundFontﾊﾞﾝｸで使用されているROMｻﾝﾌﾟﾙは選択した･ｻｳﾝﾄﾞ･ｶｰﾄﾞと互換性がありません｡

選択したROMｻﾝﾌﾟﾙまたはｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝに参照されているROMｻﾝﾌﾟﾙが異なるﾊﾞｰｼﾞｮﾝのｻｳﾝﾄﾞ･ｶｰﾄﾞのものです｡
このROMｻﾝﾌﾟﾙをﾙｰﾌﾟさせるためには同じﾊﾞｰｼﾞｮﾝのｻｳﾝﾄﾞ･ｶｰﾄﾞが必要です｡


AWEﾄﾞﾗｲﾊﾞを初期化出来ない場合

Vienna 2.1を起動する際に以下のｴﾗｰ･ﾒｯｾｰｼﾞが表示される場合 :

AWEﾏﾈｰｼﾞｬ(AWEMAN32.DLL/AWEMAN.DLL)が見つかりません!
このﾌｧｲﾙがWindowsﾃﾞｨﾚｸﾄﾘに存在するか確認して下さい｡

Vienna 2.1がAWEMAN32.DLL(Windows95用)またはAWEMAN.DLL(Windows3.1用)を発見出来ないためです｡

これらのﾌｧｲﾙがWindowsﾃﾞｨﾚｸﾄﾘに存在するか確認して下さい｡

現在ｲﾝｽﾄｰﾙされているAWEﾏﾈｰｼﾞｬ(AWEMAN32.DLL/AWEMAN.DLL)は古いﾊﾞｰｼﾞｮﾝです!
Viennaにはﾊﾞｰｼﾞｮﾝ1.44以降のAWEﾏﾈｰｼﾞｬが必要です｡

ｼｽﾃﾑにｲﾝｽﾄｰﾙされているAWEﾏﾈｰｼﾞｬが古いﾊﾞｰｼﾞｮﾝのためです｡Vienna 2.1にはﾊﾞｰｼﾞｮﾝ1.44以降のAWEﾏﾈｰｼﾞｬが必要です｡

最新のｵｰﾃﾞｨｵ･ｿﾌﾄｳｪｱをｲﾝｽﾄｰﾙして下さい｡

AWEﾄﾞﾗｲﾊﾞを初期化出来ません!
現在のﾊﾞｰｼﾞｮﾝのAWEﾄﾞﾗｲﾊﾞはViennaでｻﾎﾟｰﾄされていません｡
Viennaを再ｲﾝｽﾄｰﾙして下さい｡

ｼｽﾃﾑにｲﾝｽﾄｰﾙされているAWEﾄﾞﾗｲﾊﾞがVienna 2.1をｻﾎﾟｰﾄしていないﾊﾞｰｼﾞｮﾝのためです｡

Vienna 2.1のﾊﾟｯｹｰｼﾞを再度ｲﾝｽﾄｰﾙして下さい｡

AWEﾄﾞﾗｲﾊﾞを初期化出来ません!
AWEﾄﾞﾗｲﾊﾞがｲﾝｽﾄｰﾙされていません｡
Viennaを再ｲﾝｽﾄｰﾙして下さい｡

Vienna 2.1がAWEﾄﾞﾗｲﾊﾞを検出出来ないためです｡Vienna 2.1を実行するにはAWEﾄﾞﾗｲﾊﾞが必要です｡

Vienna 2.1のﾊﾟｯｹｰｼﾞを再度ｲﾝｽﾄｰﾙして下さい｡


SoundFontﾊﾞﾝｸをｵｰﾌﾟﾝ出来ない場合

SoundFontﾊﾞﾝｸをｵｰﾌﾟﾝする際に以下のｴﾗｰ･ﾒｯｾｰｼﾞが表示される場合 :

ｼｽﾃﾑのﾒﾓﾘが不足しています｡
他のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを終了してｼｽﾃﾑの空きﾒﾓﾘを増やして下さい｡

ｼｽﾃﾑのﾒﾓﾘが不足しているため現在の処理を完了出来ません｡

他のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを終了させ再度実行して下さい｡
それでもｴﾗｰが発生する場合はｼｽﾃﾑの仮想ﾒﾓﾘを増やして下さい(詳細はWindowsのﾏﾆｭｱﾙを参照して下さい)｡

SoundFontﾊﾞﾝｸの配置に失敗しました｡
ﾌｧｲﾙが存在しないか指定したﾊﾟｽが不正です｡

指定したSoundFontﾊﾞﾝｸ･ﾌｧｲﾙのﾃﾞｨﾚｸﾄﾘが存在するか確認して下さい｡

SoundFontﾊﾞﾝｸの読み取りに失敗しました｡
読み取り中にｴﾗｰが発生しました｡

ﾌﾛｯﾋﾟｰなどのSoundFontﾊﾞﾝｸ･ﾌｧｲﾙを読み取り中にﾃﾞｨｽｸをｲｼﾞｪｸﾄした場合などに発生します｡
ﾌｧｲﾙの読み取り中はﾌﾛｯﾋﾟｰなどのりﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾒﾃﾞｨｱをｲｼﾞｪｸﾄしないで下さい｡

選択したﾊﾞﾝｸにはViennaが認識出来ないﾌｫｰﾏｯﾄが含まれています｡
正常なﾌｫｰﾏｯﾄのﾌｧｲﾙを選択して下さい｡

ｵｰﾌﾟﾝしようとしたﾊﾞﾝｸはVienna 2.1がｻﾎﾟｰﾄしていないﾌｧｲﾙ･ﾌｫｰﾏｯﾄのためです｡もしくはﾌｧｲﾙが壊れているか不正なﾃﾞｰﾀが含まれているためです｡
SoundFont 1.0ﾊﾞﾝｸ･ﾌｧｲﾙ(*.SBK)とSoundFont 2.0ﾊﾞﾝｸ･ﾌｧｲﾙ(*.SF2)のみｵｰﾌﾟﾝ出来ます｡


SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを貼り付けられない場合

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを貼り付ける際に以下のｴﾗｰ･ﾒｯｾｰｼﾞが表示される場合 :

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを貼り付けることが出来ません!
不正なROMﾊﾞｰｼﾞｮﾝです!
ｿｰｽとﾀｰｹﾞｯﾄのSoundFontﾊﾞﾝｸは異なるROMｻﾝﾌﾟﾙで作成されています｡

貼り付けようとしているｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄのROMｻﾝﾌﾟﾙのﾊﾞｰｼﾞｮﾝと､現在編集中のSoundFontﾊﾞﾝｸのROMｻﾝﾌﾟﾙのﾊﾞｰｼﾞｮﾝが異なるためです｡
同じﾊﾞｰｼﾞｮﾝのROMｻﾝﾌﾟﾙを使用しているｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄしか貼り付けることが出来ません｡

ﾌﾟﾘｾｯﾄを貼り付けることが出来ません!
不正なROMﾊﾞｰｼﾞｮﾝです!
ｿｰｽとﾀｰｹﾞｯﾄのSoundFontﾊﾞﾝｸは異なるROMｻﾝﾌﾟﾙで作成されています｡

貼り付けようとしているﾌﾟﾘｾｯﾄのROMｻﾝﾌﾟﾙのﾊﾞｰｼﾞｮﾝと､現在編集中のSoundFontﾊﾞﾝｸのROMｻﾝﾌﾟﾙのﾊﾞｰｼﾞｮﾝが異なるためです｡
同じﾊﾞｰｼﾞｮﾝのROMｻﾝﾌﾟﾙを使用しているﾌﾟﾘｾｯﾄしか貼り付けることが出来ません｡


ｻﾝﾌﾟﾙを再生出来ない場合

ｻﾝﾌﾟﾙを再生する際に以下のｴﾗｰ･ﾒｯｾｰｼﾞが表示される場合 :

不正なﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄに遭遇しました｡
新しく1組のﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄを設定して下さい｡

現在設定されているﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄが不正なためです｡

次の点に注意して新しくﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄを設定して下さい :

 ﾙｰﾌﾟ･ｴﾝﾄﾞはﾙｰﾌﾟ･ｽﾀｰﾄより前に設定します｡

 ﾙｰﾌﾟ･ﾎﾟｲﾝﾄはｻﾝﾌﾟﾙ範囲に設定します｡

ｵｰﾃﾞｨｵ･ｶｰﾄﾞに充分なDRAMがありません｡

ｻｳﾝﾄﾞ･ｶｰﾄﾞのDRAMが不足しているためです｡このDRAMはﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙを再生する際にﾃﾞｰﾀを保存しておくﾒﾓﾘです｡このｴﾗｰは大きなｻﾝﾌﾟﾙをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞする際などに発生します｡

DRAMの空き容量を確保して再度実行しなければなりません｡DRAMの空き容量は[ﾂｰﾙ]ﾒﾆｭｰよりAWE Controlを起動して確認出来ます(AWE Controlについての詳細はｵｰﾃﾞｨｵ･ｿﾌﾄｳｪｱに付属するﾄﾞｷｭﾒﾝﾄやﾍﾙﾌﾟを参照して下さい)｡ただし､SYMTHGM.SBKはVienna 2.1にﾛｰﾄﾞ出来ます｡このﾊﾞﾝｸ･ﾌｧｲﾙはROMｻﾝﾌﾟﾙのみを使用しており､DRAMを一切消費しません｡
また､お使いのｻｳﾝﾄﾞ･ｶｰﾄﾞがDRAMｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞをｻﾎﾟｰﾄしている場合､ｻｳﾝﾄﾞ･ﾒﾓﾘを追加してDRAM容量を増やすことも可能です｡


音色を再生出来ない場合

ｻｳﾝﾄﾞを再生する際に以下のｴﾗｰ･ﾒｯｾｰｼﾞが表示される場合 :

ｼｽﾃﾑのﾒﾓﾘが不足しています｡
他のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを終了してｼｽﾃﾑの空きﾒﾓﾘを増やして下さい｡

ｼｽﾃﾑのﾒﾓﾘが不足しているため現在の処理を完了出来ません｡

他のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを終了させ再度実行して下さい｡
それでもｴﾗｰが発生する場合はｼｽﾃﾑの仮想ﾒﾓﾘを増やして下さい(詳細はWindowsのﾏﾆｭｱﾙを参照して下さい)｡

選択したﾌﾟﾘｾｯﾄにはﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝがありません｡

ﾌﾟﾘｾｯﾄにﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝがないためです｡
ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝを追加しないとこのプリセットは再生出来ません｡

選択したｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ/ﾌﾟﾘｾｯﾄにはｻﾝﾌﾟﾙがｱﾀｯﾁされていません｡

このﾒｯｾｰｼﾞは以下の状況で再生しようとした場合に表示されます :

 ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝがないｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを再生する場合｡

 空のｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを参照するﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝを含むﾌﾟﾘｾｯﾄを再生する場合｡

第1のｹｰｽではｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄにｿﾞｰﾝを追加するか､他のｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを再生することが出来ます｡第2のｹｰｽでは対応するｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄにｿﾞｰﾝを追加するか､他のﾌﾟﾘｾｯﾄを再生することが出来ます｡

Viennaのﾃﾝﾎﾟﾗﾘ･ﾌｧｲﾙのｵｰﾌﾟﾝに失敗しました｡
ﾌｧｲﾙが削除されているか壊れています｡

または

Viennaのﾃﾝﾎﾟﾗﾘ･ﾌｧｲﾙの読み取りに失敗しました｡
読み取り中にｴﾗｰが発生しました｡

Vienna 2.1で使用するﾃﾝﾎﾟﾗﾘ･ﾌｧｲﾙが見つからないか壊れているためです｡このﾌｧｲﾙはVienna 2.1が作成するﾃﾝﾎﾟﾗﾘ･ﾌｧｲﾙの一種で､ｵﾘｼﾞﾅﾙのSoundFontﾊﾞﾝｸを複製したものなどがあります｡

Vienna 2.1での作業中はこのﾃﾝﾎﾟﾗﾘ･ﾌｧｲﾙを編集したり削除しないで下さい｡また､ﾌﾛｯﾋﾟｰなどのﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾒﾃﾞｨｱはｲｼﾞｪｸﾄしないで下さい｡

ｵｰﾃﾞｨｵ･ｶｰﾄﾞに充分なDRAMがありません｡

ｻｳﾝﾄﾞ･ｶｰﾄﾞのDRAMが不足しているためです｡このDRAMはﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙを再生する際にﾃﾞｰﾀを保存しておくﾒﾓﾘです｡このｴﾗｰは大きなｻﾝﾌﾟﾙをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞする際などに発生します｡

DRAMの空き容量を確保して再度実行しなければなりません｡DRAMの空き容量は[ﾂｰﾙ]ﾒﾆｭｰよりAWE Controlを起動して確認出来ます(AWE Controlについての詳細はｵｰﾃﾞｨｵ･ｿﾌﾄｳｪｱに付属するﾄﾞｷｭﾒﾝﾄやﾍﾙﾌﾟを参照して下さい)｡ただし､SYMTHGM.SBKはVienna 2.1にﾛｰﾄﾞ出来ます｡このﾊﾞﾝｸ･ﾌｧｲﾙはROMｻﾝﾌﾟﾙのみを使用しており､DRAMを一切消費しません｡
また､お使いのｻｳﾝﾄﾞ･ｶｰﾄﾞがDRAMｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞをｻﾎﾟｰﾄしている場合､ｻｳﾝﾄﾞ･ﾒﾓﾘを追加してDRAM容量を増やすことも可能です｡


SoundFontﾊﾞﾝｸを保存出来ない場合

SoundFontﾊﾞﾝｸを保存する際に以下のｴﾗｰ･ﾒｯｾｰｼﾞが表示される場合 :

ｼｽﾃﾑのﾒﾓﾘが不足しています｡
他のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを終了してｼｽﾃﾑの空きﾒﾓﾘを増やして下さい｡

ｼｽﾃﾑのﾒﾓﾘが不足しているため現在の処理を完了出来ません｡

他のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを終了させ再度実行して下さい｡
それでもｴﾗｰが発生する場合はｼｽﾃﾑの仮想ﾒﾓﾘを増やして下さい(詳細はWindowsのﾏﾆｭｱﾙを参照して下さい)｡

ｼｽﾃﾑに充分なﾃﾞｨｽｸ･ｽﾍﾟｰｽがあるか､またﾌｧｲﾙが読み取り専用でないか確認して下さい｡

ﾃﾞｨｽｸの不要なﾌｧｲﾙを削除して空き容量を増やして下さい｡ただし､Viennaでの作業中はﾃﾝﾎﾟﾗﾘ･ﾌｧｲﾙ(*.TMP)を削除しないで下さい｡
また､保存しようとしているﾌｧｲﾙが読み取り専用でないか確認して下さい｡

SoundFontﾊﾞﾝｸの読み取りに失敗しました｡
読み取り中にｴﾗｰが発生しました｡

または

SoundFontﾊﾞﾝｸの書き込みに失敗しました｡
書き込み中にｴﾗｰが発生しました｡

ﾌﾛｯﾋﾟｰなどのSoundFontﾊﾞﾝｸを読み取り中/書き込み中にﾃﾞｨｽｸをｲｼﾞｪｸﾄした場合などに発生します｡
ﾌｧｲﾙの読み取り中/書き込み中はﾌﾛｯﾋﾟｰなどのりﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾒﾃﾞｨｱをｲｼﾞｪｸﾄしないで下さい｡


未知のｴﾗｰが発生した場合

未知のｴﾗｰが発生した場合はｴﾗｰ･ﾒｯｾｰｼﾞやｱｸｼｮﾝ･ｺｰﾄﾞ､ｴﾗｰ･ｺｰﾄﾞ､ｴﾗｰが発生した状況等を控え､弊社ﾕｰｻﾞ･ｻﾎﾟｰﾄまでご連絡下さい｡


ｼｽﾃﾑのﾒﾓﾘが不足した場合

このｴﾗｰはｼｽﾃﾑのﾒﾓﾘが不足し､現在の処理を完了出来ないために発生します｡
このｴﾗｰを回避するには他のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを終了させ再度実行して下さい｡
それでもｴﾗｰが発生する場合はｼｽﾃﾑの仮想ﾒﾓﾘを増やして下さい(詳細はWindowsのﾏﾆｭｱﾙを参照して下さい)｡

ｼｽﾃﾑのﾒﾓﾘが不足した際に以下のｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞが表示されます :

ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙをｲﾝﾎﾟｰﾄ出来ません!
ｼｽﾃﾑのﾒﾓﾘが不足しています｡
他のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを終了してｼｽﾃﾑの空きﾒﾓﾘを増やして下さい｡

または

ﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙをｴｸｽﾎﾟｰﾄ出来ません!
ｼｽﾃﾑのﾒﾓﾘが不足しています｡
他のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを終了してｼｽﾃﾑの空きﾒﾓﾘを増やして下さい｡

または

選択したｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ/ﾌﾟﾘｾｯﾄのｿﾞｰﾝを切り取ることが出来ません!
ｼｽﾃﾑのﾒﾓﾘが不足しています｡
他のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを終了してｼｽﾃﾑの空きﾒﾓﾘを増やして下さい｡

または

選択したｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ/ﾌﾟﾘｾｯﾄを切り取ることが出来ません!
ｼｽﾃﾑのﾒﾓﾘが不足しています｡
他のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを終了してｼｽﾃﾑの空きﾒﾓﾘを増やして下さい｡

または

選択したｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ/ﾌﾟﾘｾｯﾄのｿﾞｰﾝをｺﾋﾟｰ出来ません!
ｼｽﾃﾑのﾒﾓﾘが不足しています｡
他のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを終了してｼｽﾃﾑの空きﾒﾓﾘを増やして下さい｡

または

選択したｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ/ﾌﾟﾘｾｯﾄをｺﾋﾟｰ出来ません!
ｼｽﾃﾑのﾒﾓﾘが不足しています｡
他のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを終了してｼｽﾃﾑの空きﾒﾓﾘを増やして下さい｡

または

選択したｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ/ﾌﾟﾘｾｯﾄにｿﾞｰﾝを貼り付けることが出来ません!
ｼｽﾃﾑのﾒﾓﾘが不足しています｡
他のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを終了してｼｽﾃﾑの空きﾒﾓﾘを増やして下さい｡

または

選択したｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ/ﾌﾟﾘｾｯﾄを貼り付けることが出来ません!
ｼｽﾃﾑのﾒﾓﾘが不足しています｡
他のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを終了してｼｽﾃﾑの空きﾒﾓﾘを増やして下さい｡

または

新しいｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ/ﾌﾟﾘｾｯﾄを作成出来ません!
ｼｽﾃﾑのﾒﾓﾘが不足しています｡
他のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを終了してｼｽﾃﾑの空きﾒﾓﾘを増やして下さい｡

または

ﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ/ﾒﾛﾃﾞｨｯｸに新しいｿﾞｰﾝを作成出来ません!
ｼｽﾃﾑのﾒﾓﾘが不足しています｡
他のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを終了してｼｽﾃﾑの空きﾒﾓﾘを増やして下さい｡

または

新しいSoundFontﾊﾞﾝｸを作成出来ません!
ｼｽﾃﾑのﾒﾓﾘが不足しています｡
他のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを終了してｼｽﾃﾑの空きﾒﾓﾘを増やして下さい｡


その他のｴﾗｰが発生した場合

Vienna 2.1を使用中に以下のｴﾗｰが発生した場合 :

現在編集しているSoundFontﾊﾞﾝｸからｲﾝﾎﾟｰﾄすることは出来ません｡

現在Vienna 2.1でｵｰﾌﾟﾝしているSoundFontﾊﾞﾝｸをｲﾝﾎﾟｰﾄしようとしたためです｡

現在編集しているﾊﾞﾝｸのSoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄをｺﾋﾟｰする場合は単純にｺﾋﾟｰ&ﾍﾟｰｽﾄするだけです｡

現在ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬでｲﾝﾎﾟｰﾄしているSoundFontﾊﾞﾝｸをｵｰﾌﾟﾝ/編集することは出来ません｡
ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬを終了して再度実行して下さい｡

現在ﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬでｲﾝﾎﾟｰﾄしているSoundFontﾊﾞﾝｸをｵｰﾌﾟﾝしようとしたためです｡

このSoundFontﾊﾞﾝｸをｵｰﾌﾟﾝするにはﾊﾞﾝｸ･ﾏﾈｰｼﾞｬを終了させて下さい｡

選択したｻｳﾝﾄﾞ･ｶｰﾄﾞがｻﾎﾟｰﾄしているROMﾌﾟﾗｸﾞｲﾝは存在しません｡
ROMｻﾝﾌﾟﾙに対する一部のｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝは無効になります｡

ROMﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ(ｻﾝﾌﾟﾙ名やROMｱﾄﾞﾚｽなどで構成されるROM情報)がｻｳﾝﾄﾞ･ｶｰﾄﾞ上に見つからないためです｡このため､このROMｻﾝﾌﾟﾙは無効になり､使用出来ません｡


用語集

ｱﾝﾌﾟﾘﾁｭｰﾄﾞ

ﾊﾞｯﾌｧ

ｾﾝﾄ

dB

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝ

Hz

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝ

ﾉｰﾄ･ｵﾌ

ﾉｰﾄ･ｵﾝ

ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝ

ﾌﾟﾘｾｯﾄ

ROM

ｻﾝﾌﾟﾙ

SoundFontﾊﾞﾝｸ

SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ

ｼﾝｾｻｲｻﾞ


ｱﾝﾌﾟﾘﾁｭｰﾄﾞ

ｱﾝﾌﾟﾘﾁｭｰﾄﾞとは音の波形の振幅で､波形の1番上から1番下までの距離が音の大きさになります｡


ﾊﾞｯﾌｧ

ﾗﾝﾀﾞﾑ･ｱｸｾｽ･ﾒﾓﾘ(RAM)の一種で､ﾃﾞｰﾀを処理する際に一時的にﾃﾞｰﾀを保存するために使用します｡


ｾﾝﾄ

ﾋﾟｯﾁを表す単位の1つです｡1ｵｸﾀｰﾌﾞ=12半音=1200ｾﾝﾄ(1ｾﾝﾄ=1/100半音=1/1200ｵｸﾀｰﾌﾞ)です｡


dB

ﾃﾞｼﾍﾞﾙの省略形で､ｻｳﾝﾄﾞの音の強さを表す単位です｡


ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ

ﾋﾟｯﾁやﾃｨﾝﾊﾞｰ､ｻﾝﾌﾟﾙ･ﾎﾞﾘｭｰﾑのﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝを作成する際にｶｽﾀﾏｲｽﾞ出来るﾊﾟﾗﾒｰﾀです｡


ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝとは､他のｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝで使用出来るｼﾞｪﾈﾚｰﾀ値で構成されます｡このｿﾞｰﾝのｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ値は他のｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝで使用され､そのｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのｼﾞｪﾈﾚｰﾀ値は使用しません｡たくさんのｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝで同じｼﾞｪﾈﾚｰﾀ値を使用する場合などに使用します｡


ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝとは､他のﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝで使用出来るｼﾞｪﾈﾚｰﾀ値で構成されます｡このｿﾞｰﾝのｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ値は他のﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝで使用され､そのﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝのｼﾞｪﾈﾚｰﾀ値は使用しません｡たくさんのﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝで同じｼﾞｪﾈﾚｰﾀ値を使用する場合などに使用します｡


Hz

ﾍﾙﾂの省略形で､Waveﾌｫｰﾑの1秒間のｻｲｸﾙを表す周波数です｡


ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝ

ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝは1度に参照出来るｻﾝﾌﾟﾙ1つと､このｻﾝﾌﾟﾙを表現するための情報から構成されます｡この情報にはｷｰ･ﾚﾝｼﾞやﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ､ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ値が含まれます｡


ﾉｰﾄ･ｵﾌ

ｷｰが放された時のMIDIｽﾃｰﾀｽです｡


ﾉｰﾄ･ｵﾝ

ｷｰが押された時のMIDIｽﾃｰﾀｽです｡


ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝ

ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝは1度に参照出来るｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ1つと､このｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝのｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを表現するための情報から構成されます｡この情報にはｷｰ･ﾚﾝｼﾞやﾍﾞﾛｼﾃｨ･ﾚﾝｼﾞ､ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ値が含まれます｡


ﾌﾟﾘｾｯﾄ

ﾌﾟﾘｾｯﾄにはﾒﾛﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾟﾘｾｯﾄとﾊﾟｰｶｯｼｳﾞ･ﾌﾟﾘｾｯﾄの2種類があり､各ﾌﾟﾘｾｯﾄはﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝから構成され､そのﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝはｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄを参照します｡


ROM

ﾘｰﾄﾞ･ｵﾝﾘｰ･ﾒﾓﾘの頭文字で､読み出し専用ﾒﾓﾘの一種です｡通常は変更出来ないROMｻﾝﾌﾟﾙなどのﾃﾞｰﾀを保存しておくために使用します｡


ｻﾝﾌﾟﾙ

ｿｰｽより録音したｵｰﾃﾞｨｵ･ﾃﾞｰﾀをﾃﾞｼﾞﾀﾙ化したものです｡


SoundFontﾊﾞﾝｸ

SoundFontﾊﾞﾝｸはﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｻｳﾝﾄﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙとｱｰﾃｨｷｭﾚｰｼｮﾝ･ﾃﾞｰﾀから構成されます｡SoundFont 2.0ﾊﾞﾝｸにはﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙ､ROMｻﾝﾌﾟﾙ､ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ､ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝ､ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝ､ﾌﾟﾘｾｯﾄが含まれます｡


SoundFontｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ

SoundFont 2.0ﾊﾞﾝｸのｱｲﾃﾑです｡ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄにはﾕｰｻﾞ･ｻﾝﾌﾟﾙ､ROMｻﾝﾌﾟﾙ､ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ､ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾄ･ｿﾞｰﾝ､ﾌﾟﾘｾｯﾄ･ｿﾞｰﾝそしてﾌﾟﾘｾｯﾄがあります｡


ｼﾝｾｻｲｻﾞ

ｼﾝｾｻｲｻﾞはｵｰﾃﾞｨｵ信号のWaveﾌｫｰﾑを作り出し､ｼﾞｪﾈﾚｰﾀにその信号を送ります｡ﾋﾟｯﾁやﾃｨﾝﾊﾞｰ､ﾎﾞﾘｭｰﾑなどのﾊﾟﾗﾒｰﾀを変更して様々なｻｳﾝﾄﾞの作成が可能です｡