Copyright: Creative Technology, Ltd.


目次

BlasterControlの概要

BlasterControlについて

どのようにして...

ﾓﾆﾀｰの設定

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの変更

表示ｻｲｽﾞの調整

表示位置の調整

ﾎｯﾄｷｰのｱｻｲﾝ

ﾄﾗﾌﾞﾙ･ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ

不正なﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ設定の削除

ﾊﾞｸﾞ･ﾚﾎﾟｰﾄの作成


BlasterControlについて

BlasterControlをｲﾝｽﾄｰﾙすると､ｸﾞﾗﾌｨｯｸ･ｶｰﾄﾞの様々な機能をｺﾝﾄﾛｰﾙする以下のBlasterControlｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾊﾟﾈﾙが追加されます｡

•	ﾎｯﾄｷｰ
よく使用する解像度にﾎｯﾄｷｰをｱｻｲﾝ出来ます｡

•	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの詳細
ｶﾗｰ･ﾃﾞﾌﾟｽやﾌｫﾝﾄ･ｻｲｽﾞ､ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ･ｴﾘｱの変更が出来ます｡

•	ﾓﾆﾀｰ設定
ﾘﾌﾚｯｼｭ･ﾚｰﾄの変更や､表示位置/表示ｻｲｽﾞの調整が出来ます｡


ﾓﾆﾀｰの設定

ﾘﾌﾚｯｼｭ･ﾚｰﾄを変更するには :

1.	ここ [image] をｸﾘｯｸして[画面のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示し､[ﾓﾆﾀｰ設定]ﾀﾌﾞを選択します｡

2.	ｺﾝﾎﾞ･ﾎﾞｯｸｽより新しいﾘﾌﾚｯｼｭ･ﾚｰﾄを選択します｡

3.	[OK]または[更新]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸして変更を有効にします｡

ﾋﾝﾄ	画面がちらついたまま正常に表示されない場合は<ESC>ｷｰを押すか､数秒待つと元の設定に戻ります｡

注意	ﾘﾌﾚｯｼｭ･ﾚｰﾄを変更する際は､使用中のﾓﾆﾀｰがその周波数をｻﾎﾟｰﾄしているか確認してから行って下さい｡ｻﾎﾟｰﾄされていない周波数で表示すると､ﾓﾆﾀｰを破損する恐れがあります｡


ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの変更

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの種類を変更するには :

1.	ここ [image] をｸﾘｯｸして[画面のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示し､[ﾓﾆﾀｰ設定]ﾀﾌﾞを選択します｡

2.	[ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの種類...]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡
[ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの変更]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されます｡

3.	製造元ﾘｽﾄよりﾓﾆﾀｰの製造元名を選択します｡

4.	ﾓﾃﾞﾙ･ﾘｽﾄよりﾓﾆﾀｰのﾓﾃﾞﾙ名を選択します(ﾓﾃﾞﾙ名が表示されていない場合は製造元に確認して下さい)｡

5.	[OK]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸして変更を保存します｡

ﾋﾝﾄ	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの変更はWindowsを再起動しないと有効になりません｡Windowsを再起動するには､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･ﾏﾈｰｼﾞｬのｱｲｺﾝ･ﾒﾆｭｰより[Windowsの終了]を選択して終了し､再度Windowsを起動して下さい｡


表示ｻｲｽﾞの調整

表示ｻｲｽﾞを調整するには :

1.	ここ [image] をｸﾘｯｸして[画面のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示し､[ﾓﾆﾀｰ設定]ﾀﾌﾞを選択します｡

2.	ｻｲｽﾞ･ﾎﾞﾀﾝで画面の表示ｻｲｽﾞを変更します｡


表示位置の調整

表示位置を調整するには :

1.	ここ [image] をｸﾘｯｸして[画面のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示し､[ﾓﾆﾀｰ設定]ﾀﾌﾞを選択します｡

2.	位置ﾎﾞﾀﾝで画面の表示位置を変更します｡


ﾎｯﾄｷｰのｱｻｲﾝ

ﾎｯﾄｷｰをｱｻｲﾝするには :

1.	ここ [image] をｸﾘｯｸして[画面のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを表示し､[ﾎｯﾄｷｰ]ﾀﾌﾞを選択します｡

2.	解像度とｶﾗｰ･ﾃﾞﾌﾟｽの組み合わせをｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ･ｳｨﾝﾄﾞｳより選択します｡

3.	他と重複しないﾎｯﾄｷｰを[ｷｰ･ｱｻｲﾝ]ﾃｷｽﾄ･ﾎﾞｯｸｽで指定します｡
例えば<Ctrl+Alt+V>や<F12>ｷｰを押します｡

4.	[ｱｻｲﾝ]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡
ﾎｯﾄｷｰを押すと画面の解像度/ｶﾗｰ･ﾃﾞﾌﾟｽが切り替ります｡

ﾋﾝﾄ	ﾎｯﾄｷｰは<Ctrl>+<Alt>+他のｷｰの組み合わせ､またはﾌｧﾝｸｼｮﾝ･ｷｰを指定しなければなりません｡また､ﾎｯﾄｷｰは他のﾎｯﾄｷｰと重複して指定することは出来ません｡


不正なﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ設定の削除

不正なﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ設定を削除するには :

1.	DOSﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄより､WindowsﾃﾞｨﾚｸﾄﾘのSETUP.EXEﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実行します｡

2.	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの設定をWindows標準のVGAに変更します｡

3.	ここ [image] をｸﾘｯｸしてBlasterControlﾚｽｷｭｰを起動します｡

4.	製品名と削除する設定を選択します｡例えば1024x768ﾋﾟｸｾﾙの解像度でﾘﾌﾚｯｼｭ･ﾚｰﾄを75Hzにした際､画面がちらついて正常に表示されないなら[削除する設定]ﾘｽﾄより “1024 x 768 ﾋﾟｸｾﾙ” を選択します｡

5.	[設定の削除]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

6.	[閉じる]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸしてBlasterControlﾚｽｷｭｰを終了します｡

7.	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ･ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰを元に戻し､Windowsを再起動します｡


ﾊﾞｸﾞ･ﾚﾎﾟｰﾄの作成

ﾊﾞｸﾞ･ﾚﾎﾟｰﾄを作成するには :

1. 	ここ [image] をｸﾘｯｸしてBlasterControlﾊﾞｸﾞ･ﾚﾎﾟｰﾄを起動します｡

2. 	各項目を入力します｡

3. 	[表示]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸしてﾊﾞｸﾞ･ﾚﾎﾟｰﾄを参照したり､[印刷...]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸしてﾚﾎﾟｰﾄを印刷出来ます｡また､[保存...]をｸﾘｯｸしてﾚﾎﾟｰﾄを保存出来ます｡

ﾋﾝﾄ	ﾚﾎﾟｰﾄにｼｽﾃﾑ･ﾌｧｲﾙ(AUTOEXEC.BATやWIN.INI等)の内容を含めたい場合にはﾀﾞｲｱﾛｸﾞ下部のﾁｪｯｸ･ﾎﾞｯｸｽをｵﾝにします｡


用語集

ｶﾗｰ･ﾃﾞﾌﾟｽ

ﾎｯﾄｷｰ

ﾘﾌﾚｯｼｭ･ﾚｰﾄ


ｶﾗｰ･ﾃﾞﾌﾟｽ

画面の表示色数です｡表示色を増やすと､より多くのﾋﾞﾃﾞｵ･ﾒﾓﾘｰを消費します｡


ﾎｯﾄｷｰ

ｼｽﾃﾑに常駐しﾕｰｻﾞｰのｷｰ入力を監視して解像度/ｶﾗｰ･ﾃﾞﾌﾟｽを変更します｡


ﾘﾌﾚｯｼｭ･ﾚｰﾄ

画面を再表示する際の周波数です｡