Copyright: Copyright CANON INC. 1999-2000


BJステータスモニタとは

BJステータスモニタは、プリンタの状態や印刷の進行状況を、Windows画面上に表示します。絵やアイコン、文章のメッセージでプリンタの状態を知ることができます。


BJステータスモニタの特長

BJステータスモニタを利用すると次のようなメリットがあります。

●プリンタの状態を画面上で確認できます。

プリンタの状態がリアルタイムに画面上に表示され、印刷文書(印刷ジョブ)ごとの進行状況を確認できます。

●エラーの内容と対処方法が表示されます。

プリンタにエラーが発生したとき、どのような対処方法をしたらよいか即座に確認できます。

●BJカートリッジの種類がひとめでわかります。

プリンタの取り付けられているBJカートリッジの種類を絵で表示します。インクが残り少なくなると、アイコンやメッセージで知らせます(インク残量警告)。

注：

プリンタ本体がインク残量検知を行う設定になっていないと、インク残量警告は表示されません。インク残量検知の設定については、プリンタの取扱説明書を参照してください。

プリンタの機種によっては、インク残量検知機能がありません。この場合は、インク残量警告は表示されません。


タイトルバー

BJステータスモニタのウィンドウのタイトルバーには、プリンタの機種名と使用しているポート名が表示されます。

注：

プリンタ名を変更している場合は、その名称が表示されます。


[オプション] メニュー

BJステータスモニタの表示のさせかたを選択できます。メニュー上の項目を選択すると、チェックがついたり、消えたりします。チェックがついていればオン状態、チェックがついていなければオフ状態です。

[印刷中に表示]

印刷中に必ずBJステータスモニタ表示させたい場合はオンにします。表示させたくない場合はオフにします。

[常に手前に表示]

BJステータスモニタをいつも一番手前に表示させたい場合はオンにします。他のアプリケーションソフトの後ろに隠れてもかまわない場合はオフにします。

[Windowsと同時に起動]

Windowsを起動するとBJステータスモニタが自動的に起動する設定にしたい場合はオンにします。起動しなくてもよい場合はオフにします。


[ヘルプ] メニュー

BJステータスモニタの説明やバージョンなどの情報を参照できます。

[トピックの検索]

BJステータスモニタのヘルプを見たいときに選択します。

[バージョン情報]

BJステータスモニタのバージョンと著作権を知りたいときに選択します。


[プリンタ情報] シート

このシートでは、プリンタとBJカートリッジの状態を絵とメッセージによって確認できます。

印刷中は印刷文書に関する情報や進行状況を表示します。

エラーが発生すると、その内容と対処方法を表示しますので、指示に従ってください。

プリンタ情報欄

プリンタがどのような状態にあるかを、プリンタやBJカートリッジの絵、メッセージで表示します。

ガイド欄

プリンタの状態や必要な操作を絵で表示します。背景の色には青、黄色、赤の3種類があり、プリンタが通常の状態か、警告やエラーが発生している状態かを判断できます。

↑BJ F600の例です。

青:	プリンタはオンラインで、警告もエラーも発生していない状態です。
黄:	警告(オペレータコールエラー)が発生しているか、何らかの操作をプリンタで行っている途中の状態であることを示しています。メッセージ欄の説明を読んで必要な対処を行ってください。
赤:	エラーが発生しています。説明を読んで必要な対処を行ってください。メッセージ欄の説明を読んで必要な対処を行ってください。
取り付け情報欄

プリンタの絵の下には、現在取り付けられているカートリッジの絵が表示されます。バッテリで動作するプリンタの場合はバッテリの絵も表示されます。

↑BJ F600の例です。

インク残量警告やインクなしエラーが発生すると、そのBJカートリッジまたはインクタンクの絵の上にアイコンを表示して知らせます。バッテリで動作するプリンタの場合は、バッテリの残量も同様に知らせます。

	インクまたはバッテリが残り少なくなっています。
	インクまたはバッテリがなくなりました。
メッセージ欄

絵の右側にある欄には文章が表示されます。プリンタの状態や必要な操作を説明します。

注：

表示されるプリンタやカートリッジの絵は、プリンタの機種によって違います。

プリンタの機種によっては、インク残量検知機能がありません。この場合は、インク残量警告、インクなしエラーのアイコンは表示されません。

[印刷ジョブ]

現在印刷中の文書についての情報と印刷状況を表示します。

[所有者]

印刷中の文書の所有者名が表示されます。

[ドキュメント名]

印刷中の文書の名称が表示されます。

[印刷ページ]

印刷中のページ数/総ページ数が表示されます。

[印刷ジョブの数]

印刷待ちを含めて、印刷を実行した文書の総数を表示します。これらの詳細を知りたいときは、[ジョブ一覧] タブをクリックしてください。

[印刷続行] ボタン

メッセージに従って、印刷を続けるときにクリックします。

[印刷中止] ボタン

メッセージに従って、印刷を中止するときにクリックします。


[ジョブ一覧] シート

このシートでは、印刷を実行した文書についての情報を確認できます。

各項目の境界にマウスポインタを置いてドラッグすると、表示幅を広げたり縮めたりできます。

[ドキュメント名]

文書名と状態を表すアイコンを表示します。アイコンの意味は [状態] を参照してください。

[状態]

文書の状態を表示します。以下にその種類と対応するアイコンを記載します。

	印刷待ち	印刷の順番を待っている状態です。
	印刷中	印刷をしている最中です。
	スプール中	印刷データをスプールしている最中です。
	削除中	印刷データを削除している最中です。
	印刷済	印刷が完了しました。
	削除済	印刷データの削除が完了しました。
	印刷中止	印刷を中止している状態です。
	印刷再起動中	印刷済みの文書を再度印刷しようとしています。
	オフライン	プリンタがオフラインになっています。
	エラー発生	プリンタに何らかのエラーが発生しています。
[所有者]

文書の所有者名が表示されます。

[サイズ]

文書のサイズをバイト数で表示します。