はじめに

ScreenManager Pro for USBは、USBインタフェーイスによりディスプレイの調整をPCから行うユーティリティーです。その機能はScreenManagerと比較して以下の利点があります。

１ ScreenManagerでは不可能な調整が可能。

２ 調整方法が直感的。

３ 調整に最適な調整パターンの表示。

４ 画面設定（画面データ、色データ）の登録が可能。

注

お買い上げの機種によってはサポートされていない機能もあり、その場合、その機能を選択することはできません


s画面
画面

[オートサイジング]ボタンを選択しサイズ、位置、歪みの自動調整を行います。

更に詳細なサイズ、位置、歪み、傾き、ユニフォミティ、垂直リニアリティ 、コンバージェンス、モアレ補正の調整を行う場合、[アイコン] 、[スライドバー] ボタンを押し、調整画面を表示してください。

このとき、[アイコン]ボタン 、[スライドバー]ボタンのどちらの選択を行うかによって調整画面が異なりますが、調整できる項目は同一です。

調整手順を以下に示します。

１ ユニフォミティを調整します。

２ 傾きを調整します。

３ 垂直リニアリティを調整します。

４ 歪みを以下のように調整します。

 ４．１ [アイコン]ボタンがONの場合

サイズ･歪みの複合機能により画面左右の縦線の歪みを補正すると画面中央の縦線の歪みに影響を及ぼすので、これらのバランスをとりながら調整します。

 ４．２ [スライドバー]ボタンがONの場合

最初に画面中央の縦線が直線に、次に画面左右の縦線が直線になるように調整します。

５ 波形歪みを調整します。

６ サイズとポジションを調整します。

７ コンバージェンスを調整します。

８ モアレを調整します。

注

調整画面が表示されてから調整画面を終了するまで調整中のディスプレイに入力される信号を、画面の解像度を切り変えるなどして変化させないでください。


s調整画面
調整画面

  1 調整の方法は？

  2 どの位置にマウスポインタを移動すれば、各調整が行えるのか？

  3 その他の設定及び終了の方法は？


s調整の方法は１
１ 調整の方法は？

画面の各ポイントにマウスを移動するとマウスポインタの形状が変化し、その形状が示す調整を以下の手順で行います。

１ 左マウスボタンをクリックし、調整項目を選択します。

２ 調整したい方向にマウスを移動、あるいは矢印キーを押します。

３ 再度、マウスの左ボタンをクリックし、調整を終了させます。


s調整の方法は２
２ どの位置にマウスポインタを移動すれば、各調整が行えるのか？

画面に表示されている各アイコンの位置及びその周辺に移動します。

 位置の調整

交差点上。

 サイズの調整

線上以外。

 画面中央の縦線の歪み

中央の線上。

 画面両端の縦線の歪み

画面左右の両端の線上。


s調整の方法は３
３ その他の設定及び終了の方法は？

右マウスボタンをクリックすることで、以下の調整、機能を選択することができます。

 波形歪み調整

 垂直リニアリティー調整

 コンバージェンス調整

 モアレ補正調整

 ユニフォミティ

 調整の終了


S複合調整
サイズ及び歪みの複合機能

画面の上、下、左、右それぞれで、個別にｻｲｽﾞ、歪みの調整行う機能のこと。


S複合調整
調整順序

画面中央の縦線の歪みの調整順序

画面左右の縦線の歪みの調整順序


S複合でない調整
調整順序

画面中央の縦線の歪みの調整順序

画面左右の縦線の歪みの調整順序


オートサイジング

現在の入力信号に最適なサイズ、位置、歪みをマイコンが算出し設定する機能のこと。


波形歪み調整

下図に示す調整を行うことができます。


コンバージェンス

画面上の色は、ディスプレイ内部で電子ビームを一点に集中させることで表現します。

 コンバーｼﾞｪンスがずれていない場合

 水平コンバーｼﾞｪンスがずれている場合

 垂直コンバーｼﾞｪンスがずれている場合


モアレ補正

モアレとは画面上に現れる薄い縞模様のこと。これは蛍光体のピッチと表示されている画像信号の干渉により発生するものでディスプレイの故障ではありません。特に背景がライトグレーのような明るい色や１ドット抜きのパターンの場合目立ちやすくなります。モアレを取り除くことはできませんが、モアレ補正機能を用いて減少させることができます。

 水平モアレ

 垂直モアレ


ユニフォミティ

画面の色や明るさの均一性を言います。この調整を行う前にデガウスを実行してください。


明るさ

[コントラスト]と[ブライトネス]で明るさを調整します。


ｶﾗｰｺﾝﾄﾛｰﾙ
色

色の調整方法を以下に示します。

１ [スタンダード]ボタンを選択します。

２ [色温度]で調整します。

 更に詳細な調整をする場合、[カスタム]ボタンを選択し、[詳細設定]ボタンを押します。


色の詳細設定

１ [テストパターンを表示する]を選択します。

２ [コントラスト]と[ブライトネス]を最大にします。

３ [色のバランス]ボックスから[カットオフ]ボタンを選択しカットオフ調整で黒レベルを調整します。

４ [色のバランス]ボックスから[ゲイン]ボタンを選択しゲイン調整で白レベルを調整します。

５ [サブコントラスト]でグレーの階調が正しく表示されるように調整します。


コントラスト

黒部分の明るさを変えずに白部分の明るさを調整する機能のこと。この調整では赤、緑、青のゲインを同じ割合で変化させるため色調は変化しません。


サブコントラスト

コントラストの可変範囲を変化させる機能のこと。


ブライトネス

黒部分の明るさを変えることにより画面全体の明るさを調整する機能のこと。この調整では赤、緑、青のカットオフを同じ割合で変化させるため色調は変化しません。


色温度

白色の色合いを数量的に表したもので、K：ケルビン(Kelvin)で表します。

炎の温度と同様に、画面は温度が低いと赤っぽく表示され、高いと青っぽく表示されます。一般的に、パソコン用ディスプレイでは色温度が高く、白色が青っぽく表示されます。

5000K

印刷業界でよく使用する色調です。

6500K

暖系で紙色に近い色調です。

9300K

PC用ディスプレイの標準的な色調で、その能力を最大限に引き出す温度です。


色

カラーCRTディスプレイでは赤、緑及び青の3種類の蛍光体を電子銃から発する電子ビームによって発光させることで画像の表示を行います。さらに、電子銃に流す電流の大小により発光強度が変化し、3色の発光のバランスを微妙に制御することにより様々な色の再現をおこなうことが可能となります。


カットオフ調整

画面に黒色を表示するときでも、ディスプレイの内部の電子銃に一定の電流を流すことができます。カットオフ調整はこの電流レベルの調整で、高く設定すると黒色も僅かに発光するようになります。赤、緑、青のカットオフをそれぞれ調整することで黒色の色調を調整します。


ゲイン調整

赤、緑、青それぞれの入力に対する明るさの変化の度合の調整のことで、3色それぞれ調整することで白色の色調を調整します。


カラー補正

グラフィックスボードのビデオ信号出力レベルには個々に若干の違いがあります。そのため、ディスプレイに表示される画面は、同じ設定値であっても、色温度や輝度に相違が見られます。この機能は、使用するグラフィックスボードの出力信号レベルの違いに応じた補正をディスプレイ内部でおこない、色温度や輝度の相違をなくすものです。

たとえば、2系統信号入力で使用している場合や複数台のディスプレイを使用している場合に、それぞれの信号でこの機能を実行します。信号レベルの違いが補正され、どの画面もほぼ同じ色温度および輝度で表示することができます。

注

･ 調整はディスプレイの電源を入れて、30分以上経過してからおこなってください。ブラウン管が十分温まり、内部の電気部品の動作が安定して発色が安定するのに約30分かかります。

･ 補正には20～30秒の時間がかかります。

･ 入力する信号のレベルが0.5Vp-p以下、1.0Vp-p以上の場合、カラー補正は正常に動作しません。

･ 補正後はコントラストでお好みの明るさに調整してください。


垂直ﾘﾆｱﾘﾃｨ
垂直リニアリティ

画面全体に文字や図を映し出したとき、その文字の縦幅が画面の中央と端で異なることをいいます。（理想的にはどの画面位置でも文字の縦幅が同じであれば良い）

画面上部と下部の文字の縦幅が異なる場合

画面上下と中央の文字の縦幅が異なる場合


省電力機能
省電力ディスプレイ

この機能を有効にしておくと、パワー マネージメント用のスクリーン セーバーやWindowsのパワーマネージメントと連動してディスプレイの消費電力を大幅に抑えます。


登録
設定の登録

作成した設定（画面データ、色データ）を登録できます。登録された名前は、[設定] ボックスの一覧に表示されるので、後で簡単に同じ設定を再現できます。


信号検出
検出方法

2台のコンピュータをディスプレイに接続している場合にご利用ください。表示させたいコンピュータの信号をディスプレイ側で優先的に選択、表示するよう設定することができます。１台のコンピュータしかディスプレイに接続していない場合、[D-SUB優先]ボタン、[BNC優先]ボタンのどちらかに設定してください。

D-SUB優先、BNC優先

以下の場合に優先入力設定が機能します。

･ ディスプレイの電源を入れたとき

･ 優先入力設定で選択したコネクタへの入力信号が変化したとき

マニュアル

コンピュータの信号を自動検知しません。表示させたいコンピュータの信号が接続されているコネクタをフロントパネルのD-SUB/BNC切り替えボタンで選択してください。


Smear
信号フィルタ１

画像の右側に出る影を解消することができます。適正な画像が得られるモードに変更してください。


Smear2
信号フィルタ２

表示された画像が2重３重に重なって見えたり、画像の右側に明るい線が見えたりする現象を解消することができます。


Beep
ビープ音の有無を設定することができます。


Reset Size
サイズ、位置、歪みの調整値を工場調整値に戻します。


Reset Image
コンバージェンス、傾き、ユニフォミティ、モアレの調整値を工場調整値に戻します。


Reset Color
カラーの調整値を工場調整値に戻します。


Uni Standard
ユニフォミティ調整手順

１ デガウスを実行します。

２ [image] より、最も画面の色や明るさが均一になるボタンを選択します。

３ 上記の調整で色むらが解消されない場合のみ、次の手順に進んでください。

４ [image] で、「トップ」と「ボトム」部分の色むらを調整します。

５ [image] 、 [image] 、 [image] 、 [image] で、画面４隅の色むらを調整します。

６ [image] で、画面の傾きを調整します。


Uni Old
ユニフォミティ調整手順

１ デガウスを実行します。

２ [image] で、画面の均一性を調整します。

３ [image] で、画面の傾きを調整します。


Setup
セットアップ

以下の場合に、［マルチモニタのセットアップ］ボタンを押し、セットアップを行う必要があります。

 マルチモニタがインストールされているコンピュータで、初めてこのソフトを起動した場合。

 接続しているモニタを変更した場合。

 コンピュータにモニタを追加、あるいはコンピュータから接続モニタをはずした場合。


EIZO TAB
[EIZO]タブでの調整

１ ［画面のプロパティ］の［設定］から調整するモニタをダブルクリックします。

２ ［EIZO］タブを選択し調整します。ここで、選択したモニタが調整できない場合、マルチモニタのセットアップを再度行ってください。


TRAY
設定インジケータでの調整

設定インジケータでは、①オートサイジング、BNC/D-Subの入力切り替え　②マルチモニタ使用時のアプリケーション移動　③ホットキーの設定ができます。設定インジケータ上でマウスを右クリックすることで、メニューが表示されます。

また、マルチモニタの場合は、調整したいモニタにタスクトレイを移動して調整します。ただし、ホットキーの設定についてはタスクトレイがどのモニタにあってもすべてのモニタの設定が可能です。


Input
モニタの２系統入力を使用し、マルチモニタを使用するには

ホットキーの設定

１ 設定インジケータ上で右クリックすることで、メニューを表示させます。

２ メニューから［ホットキーの設定］を選択します。

３ ［モニタ］ボックスからモニタ１を選択し、［D-SUB/BNC］ボックスにホットキーを設定します。ホットキーを押すことで画面が切り替わり、それに合わせてカーソルも新たに選択された入力信号の画面に移動します。

マルチモニタでのアプリケーション移動

［アプリケーション移動］を使うと、表示画面と非表示画面とのアプリケーション移動が簡単にできます。


TaskTray
設定インジケータとは

頻繁に利用する機能を、タスクバーに常駐しておくアプリケーションです(下図参照)。調整メニューの［タスクバーに設定インジケータを表示する］チェックボックスをチェックすることで常駐できます。


Move
マルチモニタ使用時のアプリケーション移動

マルチモニタの環境においてアプリケーションをモニタから別のモニタへ簡単に移動することができます。


Hotkey
ホットキーの設定

BNC/D-Sub信号の切り替えとオートサイジング機能をキーボードの任意のキーに設定できます。
マルチモニタの場合は、モニタそれぞれについてホットキーを設定します。設定インジケータがどのモニタの画面上にあっても一度にすべてのモニタの設定が可能です。

また、数台のモニタに同じホットキーを登録すれば、ホットキーを実行した時に、設定したモニタすべてが動作します。例えば、モニタ1とモニタ２のオートサイズホットキーを両方ともF7に設定した場合、F7を押すとモニタ1,2両方にオートサイズが実行されます。