Compaq Windows NT Workstation SSD

Compaq Windows NT Workstation SSDには、Compaq Professional Workstationで提供される個々の機能を活用できるようにするためのデバイス ドライバとユーティリティが入っています。

Compaq Windows NT Workstation SSD Ver 2.05Aには、表1に示すソフトウェア コンポーネントが含まれています。Compaq Windows NT 4.0 Workstation SSDは、ワークステーションに付属のSmartStart for Workstations CDに含まれています。

Compaq Windows NT Workstation SSDは、SoftPaqと呼ばれる圧縮されたファイルとして入手することもできます。SoftPaqは自己解凍型の実行ファイルで、ハードディスクに直接ファイルを解凍します。

Compaq Windows NT Workstation SSDは、SoftPaqとしてCompaqサポート ソフトウェアCDまたはオンライン ソースから入手することができます。オンラインからの入手方法については、オンライン ソースからのCompaq Windows NT Workstation SSDの入手方法を参照してください。

表1. Compaq Windows NT Workstation SSD Ver 2.05A

Compaq Windows NT Workstation SSDのインストールファイルおよびサポートファイル	・ メイン セットアップ インストール ファイル ・ Compaq Windows NT Workstation SSDヘルプ ファイル ・ Compaqシステム マネジメント ドライバ
ストレージ ドライバ	・ Compaq SCSIコントローラ ドライバ ・ SCSIミニポート クラスDLL ・ Adaptec AIC-78xx PCI SCSIコントローラ ドライバ ・ Symbios Wide Ultra2 PCI SCSIコントローラ ドライバ ・ ATAPI/IDEコントローラ ドライバ ・ SMARTアレイ/SMART-2アレイ/Smartアレイ221コントローラ ドライバ ・ Compaq ProLiantストレージ システム ドライバ
ネットワーク ドライバ	・ 3 Dlabs Oxygen GVX1グラフィックス コントローラ ドライバ ・ NICミニポート クラスDLL ・ Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラ ドライバおよびDLL ・ Compaq Ethernet、Fast Ethernet、およびGigabitコントローラ ドライバ
オーディオ ドライバおよびグラフィックス ドライバ	・ ESS 1868/1869 AudioDriveコントローラ ドライバ ・ Compaq PowerStorm 300グラフィックス コントローラ ドライバ ・ Compaq PowerStorm 600グラフィックス コントローラ ドライバ ・ Diamond Multimedia Fire GL 4000グラフィックス コントローラ ドライバ ・ ELSA GLoria-L 3Dグラフィックス コントローラ ドライバ ・ ELSA GLoria-XL 3Dグラフィックス コントローラ ドライバ ・ ELSA GLoria Synergy/Synergy+ 3Dグラフィックス コントローラ ドライバ ・ ELSA Synergy IIグラフィックス コントローラ ドライバ ・ Matrox Millennium II PCI/Millennium G200 PCI/Millennium G200 AGPグラフィックス コントローラ ドライバ ・ Matrox MGA Millenniumグラフィックス コントローラ ドライバ
ユーティリティ	・ Compaqアドバンスト ネットワーク コントロール ユーティリティ ・ Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティのインストール サポート
注:  セットアップ プログラムはヘルプファイルをハードディスクにコピーしますが、このためにはシステム上に2.5MB以上の空き容量が必要です。十分な空き容量がない場合、エラー メッセージが表示されます。

インストール手順については、Compaq Windows NT Workstation SSDセットアップ プログラムの使い方の項を参照してください。

重要:  このヘルプ ファイル内のドライバのインストール方法では、コンピュータ セットアップ ユーティリティを使用してハードウェアが正しくインストールされ、コンフィギュレーションされていることを前提としています。ハードウェアのインストールについては、ワークステーションに付属のリファレンスガイドを参照してください。

サポートされるハードウェア

Compaq Windows NT 4.0 Workstation SSD 2.05Aは、以下のCompaq Professional Workstationでサポートされます。

・	Compaq Professional Workstation SP700

・	Compaq Professional Workstation AP500

・	Compaq Professional Workstation AP400

・	Compaq Professional Workstation AP200

・	Compaq Professional Workstation 8000

・	Compaq Professional Workstation 6000

・	Compaq Professional Workstation 5100

・	Compaq Professional Workstation 5000

新しいワークステーション製品をサポートするSSDのバージョンについては、Compaq Windows NT Workstation SSDの新機能の項を参照してください。

注:  Compaq Professional WorkstationおよびCompaq ProLiant/ProSigniaサーバをサポートしていたSSDは、ワークステーション用とサーバ用に分割されました。Compaq Professional Workstation用は、Compaq Windows NT 4.0 Workstationサポート ソフトウェアVer 2.00A（またはそれ以降）、Compaq ProLiant/ProSigniaサーバ用は、Compaq Windows NT 4.0サーバ サポートVer 2.10A（またはそれ以降）になります。

サポートされるソフトウェア

Compaq Windows NT Workstation SSD Ver 2.05Aは、Microsoft Windows NT Workstation 4.0（Build 1381）のみでサポートされます。

ヘルプ ファイルの印刷

ヘルプ ファイル全体を印刷するには、次のオプションのいずれかを選択してください。

・	ファイル メニューから[全トピックの印刷]を選択するか、または

・	Alt+F、Eを押します。

ヘルプファイルを項目別に印刷するには、ファイル メニューから[トピックの印刷]オプションを選択してください。

注:  各トピックの下の方に記載されている「参考資料」の中に、コンパックのWhite Paperを参照するものがあります。これらのWhite Paperは、コンパックのホームページ（www.compaq.comまたはwww.compaq.co.jp）で参照できます。


Compaq Windows NT Workstation SSDの新機能

Compaq Windows NT 4.0 Workstation SSD Ver 2.05 Rev. Aの機能

本リリース（Compaq Windows NT 4.0 Workstationサポート ソフトウェアVer 2.05 Rev A）では、以下の新製品がサポートされるようになりました。

・	3Dlabs Oxygen GVX1グラフィックス コントローラ

・	Compaq Workstationサポート

・	ELSA Synergy IIグラフィックス コントローラ

・	PowerStorm 600グラフィックス コントローラ

3Dlabs Oxygen GVX1グラフィックス コントローラ-（GLINTMP.SYS）

・	新しい3Dlabs Oxygen GVX1グラフィックス コントローラ ドライバ バージョン2.14.0911のサポートを追加しました。

ELSA Synergy IIグラフィックス コントローラ-（ESYNIIM.SYS）

・	新しいELSA Synergy IIグラフィックス コントローラ ドライバ バージョン4.07.04.069のサポートを追加しました。

Compaq PowerStorm 300グラフィックス コントローラ-（PBXGDAC.SYS）

・	PowerStorm 300グラフィックス コントローラ ドライバのバージョンを3、00、0310、1651にアップデートしました。

Compaq PowerStorm 600グラフィックス コントローラ-（GLZMPD.SYS）

・	PowerStorm 600グラフィックス コントローラ ドライバ バージョン4.06.01.51のサポートを追加しました。


ELSA GLoria Synergy/Synergy+グラフィックス コントローラ-（EGLPM.SYS）%・	ELSA GLoria Synergy/Synergy+グラフィックス コントローラ ドライバのバージョンを5.36.00.408にアップデートしました。

Matrox Millenium II PCI/Millenium G200 PCI/Millenium G200 AGP/Productiva G100 MMSグラフィックス コントローラ-（MGA64.SYS）%

・	グラフィックス コントローラ ドライバのバージョンを4.12.043にアップデートしました。

Compaq SCSIコントローラ ドライバ-（CPQ32FS2.SYS）%

・	Compaq SCSI-2ドライバのバージョンを3.19から3.23.001.001にアップデートしました。


Compaq Windows NT 4.0 Workstation SSD Ver 2.04の機能

本リリース（Compaq Windows NT 4.0 Workstationサポート ソフトウェアVer 2.04 Rev A）では、以下の新製品がサポートされるようになりました。

・	Compaq PowerStorm 600グラフィックス コントローラ

・	Compaq Smartアレイ221コントローラ

・	Compaq NC3131 Fast Ethernet NIC

・	Compaq NC3132 Fast Ethernetモジュール

・	Compaq NC3133 Fast Ethernetモジュール

・	Compaq NC6132 Gigabitモジュール

・	Compaq NC6133 Gigabitモジュール

Compaq PowerStorm 600グラフィックス コントローラ-（GLZMPD.SYS）

・	新しいCompaq PowerStorm 600グラフィックス コントローラ ドライバ バージョン04.06.01.44のサポートを追加しました。

重要: Microsoft Windows NT Service Pack 4をインストールしてから、Compaq PowerStorm 600グラフィックス コントローラ ドライバをインストールしてください。

Matrox Productiva G100 MMSグラフィックス コントローラ-（MGA64.SYS）

・	Matrox Productiva G100 MMSグラフィックス コントローラ ドライバのバージョンを4.00（build 4.06.023）にアップデートしました。

・	Matrox Productiva G100マルチ モニタ シリーズ グラフィックス コントローラのサポートを追加しました。

重要: Microsoft Windows NT Service Pack 3（以降）をインストールしてから、Matrox Productiva G100マルチ モニタ シリーズ グラフィックス コントローラ ドライバをインストールしてください。

Matrox Millennium II PCI/Millennium G200 PCI/Millennium G200 AGP/MGA Millenniumグラフィックス コントローラ-（MGA64.SYS）

・	Matrox Millennium Ii PCI/Millennium G200 PCI/Millennium G200 AGP/MGA Millenniumグラフィックス コントローラ ドライバ バージョン4.00（build 3.60.116）のサポートを追加しました。

Compaq PowerStorm 300グラフィックス コントローラ-（PBXGDAC.SYS）

・	Compaq PowerStorm 300グラフィックス コントローラ ドライバのバージョンを2、2、1107、1219から2、2、0211、1434にアップデートしました。

重要: Microsoft Windows NT Service Pack 3（以降）をインストールしてから、Compaq PowerStorm 300グラフィックス コントローラ ドライバをインストールしてください。

Compaq SMARTアレイ/SMART-2アレイ/Smartアレイ221コントローラ ドライバ -（CPQARRAY.SYS）

・	Compaq SMARTアレイ/SMART-2アレイ/Smartアレイ221コントローラ ドライバのバージョンを4.01.03.30から4.01.03.36にアップデートしました。

・	新しいCompaq Smartアレイ221コントローラのサポートを追加しました。

Compaq Ethernet、Fast Ethernet、またはGigabitコントローラ -（N100NT.SYS）

・	Compaq Ethernet、Fast Ethernet、またはGigabitコントローラ ドライバのバージョンを3.08.00.0004から4.29.01.0008にアップデートしました。

・	以下のCompaq Fast EthernetまたはGigabitコントローラのサポートを追加しました。

・	Compaq NC3131 Fast Ethernet NIC

・	Compaq NC3132 Fast Ethernetモジュール

・	Compaq NC3133 Fast Ethernetモジュール

・	Compaq NC6132 Gigabitモジュール

・	Compaq NC6133 Gigabitモジュール

Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティ -（CPQACU.EXE）

・	Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティのバージョンを2.00から2.20にアップデートしました。

・	新しいCompaq Smartアレイ221コントローラのサポートを追加しました。

Compaq Advanced Wake-on-LANドライバ -（CPQAWOL.SYS）

・	新しいCompaq Advanced Wake-on-LANドライバ バージョン1.01のサポートを追加しました。

CompaqリモートROMアップデートおよびセキュリティ設定サービス -（CPQRS.SYS）

・	CompaqリモートROMアップデートおよびセキュリティ設定サービス ドライバのバージョンを1.04から1.05にアップデートしました。

・	Compaq Professional Workstation AP200、AP500、およびSP700においてDMIエージェントがインストールされているとリモート セキュリティが機能しない不具合を修正しました。

ATAPI/IDE コントローラ ドライバ-（CPQATAPI.SYS）

・	ATAPI/IDEコントローラ ドライバを更新し、Microsoft Windows NT Service Pack 3（以降）がインストールされているワークステーションと、8.4GBを超えるATAP/IDEコントローラがインストールされているワークステーションでのMSATAPIドライバの設定に関する問題を修復しました。この問題は、Windows NT Workstation SSDセットアップ プログラムを実行すると自動的に修復されます。

・	ATAPI/IDEコントローラ ドライバは、Microsoft Windows NT Service Pack 4がインストールされているワークステーションと、8.4GBを超えるATAP/IDEコントローラがインストールされているワークステーションにはインストールできません。

重要: ATAPI/IDE コントローラ ドライバは、Compaq Professional Workstation SP700ではサポートされていません。ATAPI/IDE コントローラがインストールされているProfessional Workstation SP700でCompaq Windows NT 4.0 Workstationサポート ソフトウェアVer 2.00Aまたは2.01Aを使用した場合、Compaq Windows NT 4.0 Workstationサポート ソフトウェアVer 2.04Aセットアップ プログラムを実行して、CPQATAPI.SYSドライバを無効にし、Microsoft Windows NT Service Pack 3（以降）に付属しているMSATAPI.SYSドライバを有効にしてください。


Compaq Windows NT 4.0 Workstation SSD Ver 2.03の機能

Compaq Windows NT 4.0 Workstation SSD Ver 2.03 Rev. Aの機能

本リリース（Compaq Windows NT 4.0 Workstationサポート ソフトウェアVer 2.03 Rev. A）では、以下の新製品がサポートされるようになりました。

・	Matrox Productiva G100マルチ モニタ シリーズ グラフィックス コントローラ

・	Matrox Millennium G200 PCIグラフィックス コントローラ

・	Symbios Wide Ultra2 PCI SCSIコントローラ

Matrox Productiva G100 MMSグラフィックス コントローラ-（MGA64.SYS）

・	新しいMatrox Productiva G100マルチ モニタ シリーズ グラフィックス コントローラ ドライバ バージョン4.00（build 4.0.9）のサポートを追加しました。

重要: Microsoft Windows NT Service Pack 3（以降）をインストールしてから、Matrox Productiva G100マルチ モニタ シリーズ グラフィックス コントローラ ドライバをインストールしてください。

Matrox Millennium II PCI/Millennium G200 PCI/Millennium G200 AGPグラフィックス コントローラ-（MGA64.SYS）

・	Matrox Millennium II PCI/Millennium G200 PCI/Millennium G200 AGPドライバのバージョンを4.00（build 4.0.152）にアップデートしました。

・	Matrox Millennium G200 PCIグラフィックス コントローラのサポートを追加しました。

・	Matrox Millennium II PCI、Millennium G200 AGP、およびMillennium G200 PCIグラフィックス コントローラを同一のシステムに混在させて複数のモニタをサポートできるようにしました。

重要: Matrox Millennium II PCI/Millennium G200 PCI/Millennium G200 AGPドライバは、Matrox MGA Millenniumグラフィックス コントローラをサポートしません。Matrox MGA Millenniumグラフィックス コントローラの最新バージョンをインストールするには、Compaq Windows NT 4.0 Workstationサポート ソフトウェアVer 2.00Aを使用してください。Compaq Windows NT 4.0 Workstationサポート ソフトウェアVer 2.00Aは、コンパックのWebサイト（http://www.compaq.comおよびhttp://www.compaq.co.jp）からダウンロードすることができます。

Symbios Wide Ultra2 PCI SCSIコントローラ-（SYMC8XX.SYS）

・	新しいSymbios Wide Ultra2 PCI SCSIコントローラ ドライバ バージョン4.08.00のサポートを追加しました。

CompaqリモートROMアップデートおよびセキュリティ設定サービス-（CPQRS.SYS）

・	CompaqリモートROMアップデートおよびセキュリティ設定サービス ドライバのバージョンを1.01から1.04にアップデートしました。

・	AMD ROMフラッシュ ルーチンに機能改善タイマを追加しました。


Compaq Workstation SSD for Windows NT 4.0 Ver 2.02の機能
Compaq Windows NT 4.0 Workstation SSD Ver2.02の機能

Compaq Windows NT 4.0 Workstation SSD Ver 2.02 Rev.Aの機能

本リリース（Compaq Windows NT 4.0 Workstationサポート ソフトウェアVer 2.02 Rev.A）は、以下のドライバをアップデートしたメンテナンス リリースです。

重要: 本リリース以降、Compaq Windows NT Workstation SSDは、ディスケット イメージを含んだ形では配付されません。Compaq Windows NT 4.0 Workstation SSDをSoftPaqとして入手すると、SoftPaqはハードディスクのディレクトリにファイルを解凍します。Compaq Windows NT 4.0 Workstation SSD V 2.02A以降は、ディスケット イメージを含むSoftPaqとしては入手できません。

Compaq ProLiantストレージ システム ドライバ-(PRLNTSS.SYS)

・	Compaq ProLiantストレージ システム ドライバのバージョンを2.03から2.04にアップデートしました。

・	Compaq ProLiantストレージ システム用のCompaq ProLiantストレージ システム ドライバのサポートを追加しました。アップデートされたCompaq ProLiantストレージ システム ドライバは、15台までのドライブをサポートし、ファン・温度・ホットプラグの事象等に対するアラームを検出します。

Compaq PowerStorm 300グラフィックス コントローラ-(PBXGDAC.SYS)

・	Compaq PowerStorm 300グラフィックス コントローラ ドライバのバージョンを2, 2, 0923, 1002から2, 2, 1107, 1219にアップデートしました。

ELSA Gloria Synergy/Synergy+グラフィックス コントローラ-(EGLPM.SYS)

・	ELSA Gloria Synergy/Synergy+グラフィックス コントローラ ドライバのバージョンを5.33.02.310から5.35.00.360にアップデートしました。このアップデートしたドライバでは、Microsoft PowerPointでの問題を修正し、AGPをサポートしています。

Diamond Multimedia Fire GL 4000グラフィックス コントローラ-(FGL4KM.SYS)

Diamond Multimedia Fire GL 4000グラフィックス コントローラ ドライバのバージョンを4.00.1381.2137から4.00.1381.2221にアップデートしました。このアップデートしたドライバでは、以下のアプリケーションでの問題が修正されました。

Microsoft Windows 2000 Professional

・	Microsoft Windows 2000 Professional用の情報ファイルを変更

CompaqリモートROMアップデートおよびセキュリティ設定サービス-(CPQRS.SYS)

・	CompaqリモートROMアップデートおよびセキュリティ設定サービス ドライバのバージョンを1.00から1.01にアップデートしました。

・	Compaq Professional Workstation AP400のROMで、異常に書き込み禁止になったセクタを検出できるよう、ドライバをアップデートしました。アップデートされたドライバは、書き換えようとしたROMが破損されるのを検出し、修正します。


Compaq Windows NT 4.0 Workstation SSD Ver2.01の機能

Compaq Windows NT 4.0 Workstation SSD Ver 2.01 Rev.Aの機能

本リリース(Compaq Windows NT 4.0 Workstation SSD Ver 2.01 Rev.A)では、以下の新製品がサポートされるようになりました。

・	Compaq PowerStorm 300グラフィックス コントローラ

・	Matrox Millennium G200グラフィックス コントローラ

Compaq PowerStorm 300グラフィックス コントローラ － (PBXGDAC.SYS)

・	新製品のCompaq PowerStorm 300グラフィックス コントローラ ドライバVer 2, 2, 0923, 1002のサポートが追加されました。

Matrox Millennium/Millennium II/Millennium G200グラフィックス コントローラ － (MGA64.SYS)

・	新製品のMatrox Millennium G200グラフィックス コントローラ ドライバVer 4.00のサポートが追加されました。

Compaq SCSIコントローラ ドライバ － (CPQ32FS2.SYS)

・	Compaq SCSIコントローラ ドライバのバージョンを3.16から3.19にアップデートしました。

・	Compaq ProLiantストレージ システム用のCompaq SCSIコントローラ ドライバのサポートを追加しました。

・	Compaq DLT 35/70-GBドライブ、Compaq SCSIコントローラ、およびCompaqサポート ソフトウェアfor Microsoft Windows NT 4.0（Ver 2.08AからVer 2.09B）またはCompaq Windows NT 4.0 Workstationサポート ソフトウェアVer 2.00Aに含まれるCompaq SCSIコントローラ ドライバから構成されたCompaq Professional Workstation上で、Seagate BackupExecアプリケーション ソフトウェアがシャット ダウンする問題を解決するようCompaq SCSIコントローラ ドライバを修正しました。ここで挙げたCompaq Windows NT 4.0 Workstation SSDのバージョンでは、Seagate BackupExecを使用してバックアップをすると、5パーセント足らずバックアップしたところででSCSIバスがリセットされてしまうという現象が起こることがありました（容量の大きいファイルが含まれているときに起こりやすい）。

Compaq SMART/SMART-2アレイ コントローラ ドライバ － (CPQARRAY.SYS)

・	Compaq SMART/SMART-2アレイ コントローラ ドライバのバージョンを3.24から4.01.03.30にアップデートしました。

・	Compaq ProLiantストレージ システム/UE用Compaq SMART/SMART-2アレイ コントローラ ドライバの12ドライブ サポートと外部キャビネット サポートを追加しました。

・	Compaq SMART/SMART-2アレイ コントローラ ドライバを少ないメモリおよびディスク ダンプSCSIポート環境でも動作するように修正しました。Microsoft Hot Fixes for Service Pack 3と共に使用した場合にも、EISA/PCIコントローラCrash Dump機能が正しく動作するように修正しました。EISA/PCIコントローラCrush Dumpの問題を解決するために必要なMicrosoft Hot Fixes for Service Pack 3の情報については、Microsoftのホームページ（http://www.microsoft.com）の"Q173277"を参照してください。


Compaq Windows NT 4.0 Workstation SSD Ver 2.00の機能

Compaq for Windows NT Workstation SSD Ver 2.00 Rev.Aの機能

Compaq Windows NT 4.0 Workstation SSD Ver 2.00 Rev.Aは、以下のCompaq Professional Workstationをサポートしています。

・	Compaq Professional Workstation SP700

・	Compaq Professional Workstation AP500

・	Compaq Professional Workstation AP400

・	Compaq Professional Workstation AP200

・	Compaq Professional Workstation 8000

・	Compaq Professional Workstation 6000

・	Compaq Professional Workstation 5100

・	Compaq Professional Workstation 5000

このリリースは、ワークステーション製品のみをサポートした最初のCompaq Windows NT Workstation SSDです。

ELSA GLoria Synergy/Synergy+ 3Dグラフィックス コントローラ － （EGLPM.SYS）

・	ELSA Gloria Synergy/Synergy+ 3Dグラフィックス コントローラ ドライバのバージョンを5.33.00.310.2からCompaq Professional Workstation SP700をサポートした5.33.02.310にアップデートしました。

Diamond Multimedia Fire GL 4000グラフィックス コントローラ － （FGL4K.SYS）

Diamond Multimedia Fire GL 4000グラフィックス コントローラ ドライバのバージョンを2.1.0.29から4.00.1381.2137にしました。このドライバにより、以下のアプリケーションに影響します。

SoftImage（OpenGLアプリケーション）

・	アンチエイリアス機能（アキュームレーション バッファ）

Pro/Engineer（OpenGLアプリケーション）

・	GL_EXT_polygon_offsetおよびGL_EXT_vertex_arrayエクステンションの追加

・	"Fast Polygon Offset"を無効にするプロファイルの追加

3D Studio Max

・	GL_WIN_swap_hintエクステンションの追加

・	ピクセル フォーマットのためのPFD_COPY_SWAPおよびPFD_COPY_EXCHANGEを追加。アプリケーションがPFD_COPY_SWAPビットを要求したときにコピー スワップが使われる。

Mayaアプリケーション

・	glDrawPixel()によるクラッシュ（ワトソン博士）の問題を解決

・	glDrawPixels()によるクラッシュ、SJ-8586の問題を解決

Maya NTアプリケーション

・	"Fast Polygon Offset"を無効にするプロファイルの追加

・	OpenGLウィンドウを画面の範囲外に移動したときにglDrawPixels()が動作しない問題を解決

Java3Dアプリケーション

・	クリッピングのバグを解決

・	Vertex Arrayインプリメンテーションの向上

Pro/Designerアプリケーション

・	"ProDesgner"プロファイルの追加

・	カレント コンテキストでないスレッドのコンテキストを削除したいときに、マルチスレッド アプリケーションによって起こる問題を解決

Hyper Mesh（OpenGLアプリケーション）

・	HWアクセラレートでないブレンディング モードを修正

・	GL_FEEDBACKモードを修正（フィードバック中に間違ったコーディネートを修正）

・	エクステンションの変更によって無効になったオーバーレイ プレーンを修正

Quak II Patch 3.14

・	異なったソース コード パスをとおしたときの浮動小数点の不正確さを改善

ArcView/3D Analyst

・	異なったソース コード パスをとおしたときの浮動小数点の不正確さを改善

MSATAPI ATAPI/IDEコントローラ － （ATAPI.SYS）

・	8.4GB以上をサポートするMSATAPI ATAPI/IDEコントローラ ドライバにアップデートしました。


Microsoft Windows NT Service PackとCompaq SoftPaq

Microsoft社とコンパック社は、Windows NT Workstationをアップデートするためのソフトウェアを定期的にリリースしています。Microsoft社は、これらのソフトウェアをService Packで提供し、コンパック社はSoftPaqで提供しています。

Microsoft Windows NT Service Pack

中間リリースのService Packは、個々のソフトウェア上の問題を現場で解決するためにMicrosoft社から提供されます。Microsoft社は、要求に応じてこのService Packを提供しています。Service Packは、Microsoft社の広範なテストで発見された問題の修正を集めたものです。これは、インターネットやパソコン通信を通じて、Windows NT Workstationのユーザに提供されます。

表2にCompaq Windows NT Workstation SSDがサポートしているWindows NT Service Packのバージョンを示します。ここに示されているWindows NT Service PackとCompaq Windows NT Workstations SSDの組み合わせは、正常に動作することが確認されています。

表2. サポートされるMicrosoft Windows NT Service Pack

Compaq Windows NT Workstation SSDのバージョン	Windows NT Workstationのバージョン	Microsoft Windows NT Service Pack
2.00A	4.0	SP3
2.01A	4.0	SP3
2.02A	4.0	SP3および4
2.03A	4.0	SP3および4
2.05A	4.0	SP3および4
注: Microsoft Windows NT Service Pack 3にはService Pack 1から3まで、Microsoft Windows NT Service Pack 4にはService Pack 1から4までが含まれます。Microsoft Windows NT Service Pack 3および4は、SmartStart for Workstations CDに収録されています。

Compaq SoftPaq

SoftPaqは、コンパックのユーザがソフトウェアをオンラインから入手して使用できるシステムです。 SoftPaqは、自己解凍型の実行ファイルで、ハードディスクに直接ファイルを解凍します。

Compaqサポート ソフトウェアCDにもCompaq Windows NT Workstation SSDが含まれているのでCompaqサポート ソフトウェアCDを購入すれば最新のサポート ソフトウェアを入手することができます。


Compaqｻﾎﾟｰﾄ ｿﾌﾄｳｪｱCDｷｯﾄ
Compaqサポート ソフトウェアCDキット

Compaq Windows NT Workstation SSDは、Compaqサポート ソフトウェアCDキットに含まれています。Compaqサポート ソフトウェアCDキットは、Compaq Professional Workstationを動作させるための最新のドライバ、ユーティリティ、およびROMイメージを含んだCDのセットです。

Compaqサポート ソフトウェアCDキットは、コンパック製品販売店より購入できます。


Microsoft Windows NT Service PackとCompaq Windows NT Workstation SSD

UP/MP変換および最新のWindows NT Service Pack

注:  以下のUP/MP変換手順は、すべてのService Packで共通です。

UP/MP変換サポート用のMicrosoft Windows NT Service Packをインストールする場合、Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ中に以下のメッセージが表示されます。

ご使用のシステムにWindows NT Service Packをインストールしてある場合は、セットアップ プログラムで以下のいずれかのものをドライブに入れるようにプロンプトが表示されます。

・	Microsoft Windows NT Service Pack xを含むCompaq SmartStart for Workstations CD（Windows NT Workstation 4.0用）

・	Service Pack xを含むWindows NT Workstation 4.0 CD

xはインストールするService Packの番号

Windows NT Service Packをインストールしていない場合、セットアップ プログラムはMicrosoft Windows NT Workstation 4.0 CDを入れるようにプロンプトが表示されます。


SmartStart for Workstations CDからCompaq Windows NT Workstation SSDをｲﾝｽﾄｰﾙする
SmartStart for Workstations CDからCompaq Windows NT Workstation SSDをインストールする

ワークステーションに付属のSmartStart for Workstations CDからCompaq Windows NT Workstation SSDを実行するには、以下の手順に従います。

1.	Windows NT Workstationを起動し、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	SmartStart for Workstations CDをCD-ROMドライブに挿入します。

注: SmartStartのHomePageが表示された場合は、ウィンドウ右上の[X]（閉じる）ボタンをクリックしてウィンドウを閉じてください。

3.	[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択します。

4.	X:￥NTSSD￥SETUP.EXE（XはCD-ROMドライブ名）とタイプし、[OK]をクリックします。


ｵﾝﾗｲﾝ ｿｰｽからのCompaq Windows NT Workstation SSDの入手方法
オンライン ソースからのCompaq Windows NT Workstation SSDの入手方法

Compaq Windows NT Workstation SSDは、Compaq SmartStart for Workstations CDから入手することができますが、次のような方法で入手することもできます。

・	 Nifty ServeのCOMPAQ会議室（LANベンダー ステーション）からダウンロードする（GO SLANVA）

・	インターネットのコンパックのホームページ（http://www.compaq.co.jp/）で入手する

Compaq Windows NT Workstation SSDは、Compaqサポート ソフトウェアCDキットからも入手できます。

Compaq Professional Workstationサポート リソース

コンパックのホームページ（http://www.compaq.co.jpまたはhttp://www.compaq.com）のサービス セクションでは、Compaq Professional Workstationに関するさまざまなサービス リソースを提供しています。


Compaq Windows NT Workstation SSDのｲﾝｽﾄｰﾙ方法
Compaq Windows NT Workstation SSDのインストール方法

Compaq Windows NT Workstation SSDに入っているデバイス ドライバは、複数の方法でインストールすることができます。Compaq Windows NT Workstation SSDセットアップ プログラムを使用する方法とWindows NT Workstationの標準のインストール方法があります。サポートされている方法を使用しないと、正常に動作しないことがあります。

Compaq Windows NT Workstation SSDセットアップ プログラムを使用したデバイス ドライバのインストール

Compaq Windows NT Workstation SSDセットアップ プログラムを使用したデバイス ドライバのインストールとは、Compaqサポート ソフトウェア ディスケット（NT SSD）にあるセットアップ プログラムを使用してデバイス ドライバをインストールする方法です。このセットアップ プログラムは、コンピュータにインストールされているハードウェア コンポーネントを識別して、インストールするデバイス ドライバを表示します。このプログラムにより、一体化された方法でWindows NT Workstation環境でデバイス ドライバをインストールすることができます。セットアップ プログラムによるインストール方法について詳しくは、Compaq Windows NT Workstation SSDセットアップ プログラムの使い方を参照してください。

Windows NT Workstation標準パッケージを使用したデバイス ドライバのインストール

Windows NT Workstation標準パッケージを使用したデバイス ドライバのインストール方法とは、Windows NT Workstationシステムにデバイス ドライバをそれぞれに異なった方法でインストールすることです。Windows NT Workstationセットアップ プログラム、コントロール パネルの［ネットワーク］アイコン、またいくつかは、Windows NT Workstationのインストールによるインストールといったようなさまざまなプログラムによってデバイス ドライバをインストールすることができます。

Systems Management Serverを使用したデバイス ドライバのインストール

Systems Management Server（SMS）を使用したデバイス ドライバのインストールは、SMSを使用してリモートでクライアントにインストールする方法です。詳しくは、SMSによるCompaq Windows NT Workstation SSDの自動インストールとアップデートを参照してください。

ネットワーク ベースのインストール

ネットワーク ベースのインストールは、ネットワーク経由でセットアップ プログラムを起動する方法です。詳しくは、ネットワークベースのインストールを参照してください。

コマンド ラインからのインストール

コマンド ライン（サイレント）モードのインストールは、ユーザによる操作やGUIを使わずに、インストール、アップデート、削除ができます。詳しくは、コマンド ラインからのインストールを参照してください。

リモート機能のコマンド ライン サポートおよびセットアップGUIサポート

リモート機能のコマンド ライン サポートおよびセットアップGUIサポートでは、リモートからの設定が可能です。詳しくは、リモート インストールのサポートを参照してください。

表3は、Compaqサポート ソフトウェア ディスケット（NT SSD）またはWindows NT Workstationを使用したインストールにおいて、サポートされる主なデバイスの種類と使用するプログラムを示したものです。

表3. デバイスの種類とサポートされるインストール方法

コンポーネント	Compaq SSD  ｲﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ	Windows NT ｲﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
ビジネス オーディオ	なし	コントロール パネルの[ドライバ]
アレイ コントローラ	セットアップ	コントロール パネルの ［SCSIアダプタ］、 Windows NT Workstationのセットアップ
ネットワーク  コントローラ	セットアップ	コントロール パネルの ［ネットワーク］、 Windows NT Workstationのセットアップ
ProLiantストレージ システム サポート	セットアップ	なし
SCSIコントローラ	セットアップ	コントロール パネルの ［SCSIアダプタ］、 Windows NT Workstationのセットアップ
システム マネジメント ドライバ	セットアップ	なし
グラフィックス デバイス	なし*	Windows NT Workstationのセットアップ コントロール パネルの［ディスプレイ］
シングル プロセッサまたはマルチ プロセッサ	セットアップ	Windows NT Workstationのセットアップ
ディスプレイ ドライバ	セットアップ	なし
*	Compaqグラフィックス コントローラをサポートするアップデート用ドライバは、Compaq Windows NT Workstationグラフィックス サポート ディスケットに入っています。

Windows NT Workstationコントロール パネルによるドライバの切り替え

Windows NT Workstationのコントロール パネルは、NT SSDのインストール メディア（SmartStart for Workstations CDなど）を使って、以下のドライバのインストール、アップデート、および削除の機能を提供します。

・	3Dlabs Oxygen GVX1グラフィックス コントローラ

・	Adaptec AIC-78xx PCI SCSIコントローラ

・	ATAPI/IDEコントローラ

・	Compaqアレイ コントローラ

・	Compaq Ethernet、Fast Ethernet、およびGigabitネットワーク コントローラ

・	Compaq Fast SCSI-2コントローラ

・	Compaq Netelligent/NetFlex-3 ネットワーク コントローラ

・	Compaq PowerStorm 300グラフィックス コントローラ

・	Compaq PowerStorm 600グラフィックス コントローラ

・	Diamond Multimedia Fire GL 4000グラフィックス コントローラ

・	ELSA GLoria-Lグラフィックス コントローラ

・	ELSA GLoria-XLグラフィックス コントローラ

・	ELSA GLoria Synergy/Synergy+グラフィックス コントローラ

・	ELSA Synergy IIグラフィックス コントローラ

・	ESSオーディオ ドライバ

・	Matrox Millennium II PCI/Millennium G200 PCI/Millennium G200 AGPグラフィックス コントローラ

・	Matrox MGA Millenniumグラフィックス コントローラ

注: コントロール パネルによるインストールでは、ドライバだけがインストールされ、コンフィギュレーション設定アイコンはインストールされないため、コントロール パネルからオーディオ/ディスプレイ ドライバをインストールしないことをおすすめします。また、コントロール パネルからオーディオ/ディスプレイ ドライバを削除しないことをおすすめします。

Compaq Windows NT Workstation SSDからコントロール パネルを使って以下のドライバをインストール、アップデート、および削除ができます。

3DLABS.INF	3Dlabs Oxygen GVX1グラフィックス コントローラ

AIC78XX.INF	（Adaptec AIC-78xx PCI SCSIコントローラ）

CPQARRAY.INF	（Compaqアレイ コントローラ）

CPQATAPI.INF	（ATAPI/IDEコントローラ）

ELSYNII.INF	（ELSA Synergy II、GLoria Synergy、GLoria Synergy+、GLoria-XL、GLoria-L 3Dグラフィックス コントローラ）

FASTSCSI.INF	（Compaq SCSIコントローラ）

FGL4K.INF	（Diamond Multimedia Fire GL 4000グラフィックス コントローラ）

INTENS 3D.INF	(Compaq PowerStorm 600グラフィックス コントローラ）

MGA64.INF	（Matrox MGA Millennium II PCI/Millennium G200 PCI/Millennium G200 AGPグラフィックス コントローラ）

MGA64.INF	（Matrox MGA Millenniumグラフィックス コントローラ）

OEMSETUP.INF	（ESS AudioDriveコントローラ、NetFlex-3コントローラ、Compaq Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Networkコントローラ）

PBXGDAC.INF	(Compaq PowerStorm 300グラフィックス コントローラ）

表4に、ドライバおよびサポートされるドライバのインストールと削除の方法を示しています。

表4. ドライバのインストールと削除の方法

方法	SCSI	アレイ	ネットワーク	オーディオ	ディスプレイ
セットアップからのインストール	○	○	○	○	○
セットアップからの削除	×	×	○	○	○
コントロール パネルからのインストール	○	○	○	○	○
コントロール パネルからの削除	○	○	○	○	○


SMSによるCompaq Windows NT Workstation SSDの自動ｲﾝｽﾄｰﾙとｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ
SMSによるCompaq Windows NT Workstation SSDの自動インストールとアップデート

Microsoft Systems Management Server（SMS）を使用すると、クライアントに対してリモート インストールまたはリモート リフレッシュを実行できます。Compaq Windows NT Workstation SSDの中のSSDSETUP.PDFファイルを使えば、SMSを通じて以下のインストール および リフレッシュ パッケージを作成および起動できます。

SMSサーバ上にCompaq Windows NT Workstation SSDのディレクトリを作成する場合、必ず（SMSサーバ上の）ディレクトリ構造は、SmartStart for Workstations CD上の\NTSSDのディレクトリと同じにするか、またはCompaq Windows NT Workstation SSDを含むSoftPaqで作成されるディレクトリ構造と同じにしてください。この作業を正しく実行するには、セットアップ パッケージの[プロパティ]の下の[サポートされているプラットフォーム]の[ Windows NT (x86) platform ]を選択してください。リモート起動用のパッケージのセットアップについては、『Microsoft SMS Users Guide』を参照してください。

Compaq Windows NT Workstation SSDをSMSサーバ上の共有ドライブに置くには、次の注の手順に従ってください。

注 :  Compaq Windows NT Workstation SSDを指定した共有ドライブにXcopy し、その際に次のパラメータを使用します。
/S - サブディレクトリを含む
/H - 隠しファイルを含む
/K - 属性を保存する

例:  xcopy  D:\NTSSD  X:\cpqntssd.100/s/h/k

ここでD:\NTSSDは、SmartStart for Workstations CDが挿入されたCD-ROMドライブ名とCD上のディレクトリ、X:\は共有論理ドライブ名を示しています。

リフレッシュ/インストールできる各ドライバ コンポーネントで使用できるオプションについては、下の表5を参照してください。

表5. コンポーネントのインストールおよびアップデート条件

ドライバ コンポーネント	SMSインストール可能	SMSアップデート可能
3Dlabs Oxygen GVX1グラフィックス コントローラ	○	○
Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティ	×(2)	×(2)
Compaq Ethernet、Fast Ethernet、およびGigabitコントローラ	×	○(4)
Compaqネットワーク コントローラ	×(1)	○(3)
Compaq PowerStorm 300グラフィックス コントローラ	○	○(1)
Compaq PowerStorm 600グラフィックス コントローラ	○	○(1)
Compaq ProLiantストレージ システム	○	○(1)
Compaq SCSIコントローラ	○	○(1)
Compaq SMARTアレイ/SMART-2アレイ/Smartアレイ221コントローラ	○	○(1)
Compaqシステム マネジメント	○	○
Diamond Multimedia Fire GL 4000グラフィックス コントローラ	○	○(1)
ELSA GLoria-Lグラフィックス コントローラ	○	○(1)
ELSA GLoria-XLグラフィックス コントローラ	○	○(1)
ELSA GLoria Synergy/Synergy+グラフィックス コントローラ	○	○(1)
ELSA Synergy IIグラフィックス コントローラ	○	○
ESS 1868/1869 AudioDriveコントローラ	○	○(1)
Matrox Millennium II PCI/Millennium G200 PCI/Millennium G200 AGPグラフィックス コントローラ	○	○(1)
Matrox MGA Millenniumグラフィックス コントローラ	○	○(1)
(1)	ハードウェアが検出され、ソフトウェアがインストールされていて、ソフトウェアのアップデートが必要な場合。

(2)	すべてのファイルがSmartStart for Workstations CDに入っています。これらのドライバをリフレッシュまたはインストールで使用できます。

(3)	通常のインストール プロセス中にインストールしてください。このインストールの場合、ユーザの入力が必要です。

注:インストール およびリフレッシュ中は、情報ウィンドウは表示されません。これは、進捗状況を表示するバーをブラウズしたり、表示したりできないということです。作業が成功したか失敗したかを知らせるユーザ インタフェースのメカニズムがないため、実行状況を記録するログ ファイルが作成されます。このファイルは、CPQNTSSD.LOGと名づけられ、インストール およびリフレッシュを行うコンピュータの%systemroot%\system32ディレクトリに置かれます。

(4) Compaq Ethernet、Fast Ethernet、およびGigabitコントローラは、バージョン4.29.01.0008以降のCompaq EthernetおよびFast Ethernetコントローラ ドライバ、N100NT.SYSを使用してのみアップデートできます。


ﾈｯﾄﾜｰｸﾍﾞｰｽのｲﾝｽﾄｰﾙ
ネットワークベースのインストール

Compaq Windows NT Workstation SSDをネットワーク サーバの共有ドライブに保存することができます。また、ネットワークを経由してインストールしてワークステーションで使用できるようにすることもできます。

コマンド プロンプトからCompaq Windows NT Workstation SSDを共有ドライブに保存するには、以下の手順に従ってください。

1.	共有名に使用するディレクトリを作成します。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDのファイル サーバ上に共有領域を作成します。たとえば、次のように入力します。

net share 共有名= drive:path [/users ...]

3.	この共有領域のユーザに適切なアクセス権を割り当てます。

4.	xcopyコマンドを使用して、指定した共有ドライブにCompaq Windows NT Workstation SSDの内容をコピーします。次のパラメータを使用してください。

・	/S - サブディレクトリもコピーする

・	/H - 隠れたファイルもコピーする

・	/K - ファイル属性を保持する

例: xcopy D:\NTSSD X:\ sharename /s/h/k

ここでD:\NTSSDは、SmartStart for Workstations CDが挿入されたCD-ROMドライブ名とCD上のディレクトリ、X:\は共有論理ドライブ名を示しています。

ファイル マネージャからCompaq Windows NT Workstation SSDを共有ドライブに格納するには、以下の手順に従ってください。

1.	共有したいドライブ名を選択します。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDソフトウェアをコピーできるディレクトリを作成します。

3.	作成したばかりのディレクトリ名を強調表示したあと、ファイル メニューから[プロパティ]を選択し、プロパティのダイアログを表示します。このダイアログで[共有]タブを選択します。

4.	共有名を割り当てて、ユーザに設定したいアクセス権を設定し、完了したら[OK]を選択します。

5.	DOSプロンプトが表示されたら、次のパラメータを指定したxcopyコマンドを使用して、指定した共有ドライブにCompaq Windows NT Workstation SSDの内容をコピーします。

・	/S - サブディレクトリもコピーする

・	/H - 隠れたファイルもコピーする

・	/K - ファイル属性を保持する

例: xcopy D:\NTSSD X:\ sharename /s/h/k

ここでD:\NTSSDは、SmartStart for Workstations CDが挿入されたCD-ROMドライブ名とCD上のディレクトリ、X:\は共有論理ドライブ名を示しています。

6.	Compaq Ethernet、Fast Ethernet、およびGigabitコントローラは、バージョン4.29.01.0008以降のCompaq EthernetおよびFast Ethernetコントローラ ドライバ、N100NT.SYSを使用してのみアップデートできます。

ネットワークを経由してCompaq Windows NT Workstation SSDをワークステーションにインストールには、以下の手順に従ってください。

1.	次のように入力して、Compaq Windows NT Workstation SSDがあるネットワーク共有ドライブに接続します。

net use X: \\servername\sharename

ここで、X:は使用可能なドライブ名、servernameはサーバ名、sharenameは共有領域の名前です。

2.	次のように入力して共有ドライブからセットアップを実行し、Compaq Windows NT Workstation SSDのインストールを開始します。

たとえば、次のように入力します。

X:\SETUP


Compaq Windows NT Workstation SSDｾｯﾄｱｯﾌﾟ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの使い方
Compaq Windows NT Workstation SSDセットアップ プログラムの使い方

Compaq Windows NT Workstation SSDのグラフィカル ユーザ インタフェース（GUI）のセットアップを実行するには、以下の手順に従ってください。

1.	Windows NT Workstationを起動し、管理者（Administrator）の権限があるアカウントにログインします。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDがハードディスク上になければ、SmartStart for Workstations CDをCD-ROMドライブに挿入します。

3.	[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択します。

4.	[参照]をクリックし、Compaq Windows NT Workstation SSDセットアップ ファイル（SETUP.EXE）を探します。

注:  SmartStart for Workstations CDでは、X:\NTSSD\SETUP.EXE（XはCD-ROMドライブ名）です。

5.	[OK]をクリックします。

セットアップを起動すると、セットアップ メイン ウィンドウが表示されます。

重要:  Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップが完了したら、CDを取り出して、システムをシャットダウンしてから再起動して、新しいドライバを有効にしてください。


ｶｽﾀﾑおよび高速ｾｯﾄｱｯﾌﾟと依存関係
カスタムおよび高速セットアップと依存関係

高速セットアップは、セットアップ プログラムがサポートするコンポーネントのインストールおよびアップデートが非常に簡単になるように設計されています。高速セットアップは、特定の制約条件に基づいて、高速セットアップでコンポーネントを表示するかどうかを決めます。通常は、サポートされるハードウェアが存在し、ソフトウェア コンポーネントがインストールされていないか、現行バージョンでない場合、そのコンポーネントが高速セットアップで表示されます。

高速セットアップでデフォルトでチェックされないコンポーネントは、セットアップ ウィンドウに表示されるコンポーネント名を選択してインストールすることができます。高速セットアップは、設定ダイアログとユーザの入力を最小限にするように設計されています。このため、コンポーネントのインストール中にメイン セットアップ画面で表示される一部のダイアログは、よほど重要なコンポーネントでない限り、高速セットアップ画面では表示されません。

カスタム セットアップでは、セットアップでサポートされているコンポーネントを個別にインストール、アップデートまたは削除できます。 また、ユーザがバージョン情報に関するコンポーネントの情報を参照することもできます。

Workstation SSDの各コンポーネントは、それぞれ依存関係にあるコンポーネントをインストールし、アップデートします。 高速セットアップとコマンドラインからのインストールでは、依存関係にあるコンポーネントは自動的にインストールおよび/またはアップデートされ、カスタム セットアップ（メイン セットアップ）のプロンプトが表示されます。


高速ｾｯﾄｱｯﾌﾟの使い方
高速セットアップの使い方

高速セットアップは、システム上のシステムコンポーネントのアップデートまたはインストールを自動的に実行して、これらの作業を簡易化します。セットアップ プログラムは、システム上のアップデートを必要とするすべてのコンポーネントを識別して、アップデートするかどうかを選択できるようにします。さらに、コンポーネント名、現在システムにインストールされているサポート ソフトウェア、コンパックから入手できる新しいサポート ソフトウェアなどの個々の情報を参照できるようにバージョン情報と呼ばれる機能も追加されました。

高速セットアップを使用するには、以下の手順に従ってください。

1.	Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ アプリケーションのメイン メニューで[高速]ボタンを選択します。

2.	現在システムにインストールされているサポート ソフトウェアがわからない場合、画面に表示されているバージョン情報を使用して、特定のコンポーネントをアップデートしたいかどうかを決定することができます。

3.	[更新]ボタンを選択すると、セットアップ アプリケーションは必要なすべてのコンポーネントを自動的にアップデートします。

図1. 高速セットアップのダイアログ ボックス

高速セットアップのダイアログ ボックスには、セットアップがインストール、アップデート、または削除する必要があると判断するコンポーネントが表示されます。推奨動作を決定するためにセットアップは次のようなロジックを使用します。

表6. 高速セットアップのインストール ロジック

ドライバ	ハードウェア コンポーネント	ソフトウェアコンポーネント	セットアップが推奨する動作
インストールされていない	検出された	N/A	ドライバをインストールする
インストールされているが最新バージョンではない（現行バージョンではない）	検出された	N/A	ドライバをアップデートする
N/A	N/A	インストールされていない	ソフトウェアをインストールする
N/A	N/A	インストールされているが最新バージョンではない（現行バージョンではない）	ソフトウェアをアップデートする
次に示すように、高速セットアップはオーディオおよびビデオ デバイスを検出して、次の中から該当するドライバをインストールします。

注:  セットアップ アプリケーションがシステム上で現在インストールされていないコントローラ、またはアップデートを必要とするアダプタを検出すると、横にチェックマークを付けたこれらのドライバのリストが表示されます。アップデートを中止するには、チェックマーク ボックスをダブルクリックしてリストに表示されている品目の選択を解除します。

4.	プログラムを終了します。高速セットアップで、コンポーネントを組み込み/更新/削除すると、高速セットアップは、セットアップ メイン ウィンドウに戻ります。カスタム セットアップから[終了]をクリックします。

注:  高速セットアップで何も変更しないで、セットアップ メイン ウィンドウに戻りたい場合は、[キャンセル]ボタンを選択します。

5.	ディスケット ドライブからセットアップを実行している場合、Compaq Windows NT Workstation SSDをディスケット ドライブから取り出してWindows NT Workstationをシャットダウンしたあと、システムを再起動してドライバをロードします。


高速ｾｯﾄｱｯﾌﾟに関する注意
高速セットアップに関する注意

セットアップ - 高速セットアップ画面

セットアップ アプリケーションは、HAL修復オプションとCompaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティを除いてシステム内にある各ハードウェアコンポーネントの新しいドライバをインストールするか、またはアップデートします。

類似するアダプタのアップデート

セットアップ アプリケーションは、同一タイプのすべてのネットワーク コントローラのドライバをアップデートするために、[セットアップ - 高速組み込み]ウィンドウに1個のネットワーク ドライバ オプションを表示します。たとえば、セットアップは、システムにインストールされている各Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラ用のCompaq Netelligent/NetFlex-3コントローラ ドライバをアップデートします。

セットアップ - アクティビティ レポート

セットアップ アプリケーションのアクティビティ レポートは、セットアップ中に行われたすべての変更をレポートします。システムに変更を加えて、既存のファイル名でアクティビティ レポートをファイルに保存する場合、セットアップは新しいアクティビティ レポートをシステム上の既存のアクティビティ レポートに追加します。このように既存のファイルに追加することの利点は、ユーザが変更の履歴を参照できる点にあります。新しいファイル名でアクティビティ レポートを作成しようとすると、セットアップは、新たな変更だけを含むログ ファイルを作成します。

ProLiantストレージ システム

Compaq SCSIコントローラのドライバが、高速セットアップを実行する前に既にインストールされていない場合、ProLiantストレージ システムは高速セットアップで検出されず、ProLiantストレージ システム ドライバは、インストールされません。この場合、システムを再起動してから、高速セットアップをもう一度実行してください。そうすれば、ProLiantストレージ システムが検出されるか、またはカスタム セットアップを実行してドライバを手動でインストールできます。詳しくは、高速セットアップの使い方またはセットアップ メイン ウィンドウの使い方を参照してください。

ショートカット キー

メニュー バーおよびダイアログ ボックスのショートカット キーを使えば、タスクをより速く実行できます。以下のショートカット キーが使用できます。

ALT-C 	キャンセル

ALT-U 	アップデート

ALT-H 	ヘルプ


ｾｯﾄｱｯﾌﾟ ﾒｲﾝ ｳｨﾝﾄﾞｳの使い方
セットアップ メイン ウィンドウの使い方

セットアップ メイン ウィンドウは、セットアップの中心となる画面です。下の図2は、セットアップを起動した直後の画面を示しています。

図 2. セットアップ2.04グラフィカル ユーザ インタフェース メイン画面

注: メイン セットアップとカスタム セットアップは、同じセットアップ プログラムです。新しいGUIで最初の画面はメイン セットアップ画面ですが、これはカスタム セットアップの画面です。

メイン セットアップのオプション

図2のメイン セットアップ ウィンドウでは、いくつかのオプションを選択できます。画面の左側には、オプション ボタンがあり、さまざまなメイン機能を使用できます。これらのオプションには、以下のものがあります。

・	最新情報 - 最新情報オプションでは、現在のリリースのセットアップに固有の特殊機能、追加機能および改善機能を参照できます。

・	高速 - 高速オプションでは、最小限のユーザ入力でセットアップ コンポーネントをインストールおよびアップデートできます。高速セットアップは、セットアップ内で定義されたロジックに基づいて、インストールおよびアップデートに必要なコンポーネントを識別します。コンポーネントは1回のプロセスでアップデートまたはインストールされます。

・	アクティビティ レポート - アクティビティ レポート オプションでは、セッション中に変更されたセットアップ コンポーネントの変更履歴を参照できます。アクティビティ レポートは、保存および印刷できます。この機能はシステムに加えられたハードウェアおよびソフトウェアの変更の履歴を蓄積する場合に便利です。

・	終了 - 終了オプションを使って、セットアップを終了して、Windows NT Workstationに戻ることができます。システムの再起動が必要な変更が行われた場合は、システムの再起動オプションが表示されます。

コンポーネントの変更オプション

図1のメイン セットアップ ウィンドウで、画面の右側には、現在のシステムで使用できるセットアップ コンポーネントが表示されます。表示されるコンポーネントは、セットアップでサポートされるハードウェア コンポーネントとソフトウェア コンポーネントで構成されています。各コンポーネントの横には、カラーのステータス アイコンが表示され、コンポーネントの現在のステータスを示します。表示されるコンポーネントのステータスは以下のとおりです。

・	グレイのアイコンは、現在コンポーネントがインストールされていないことを示します。セットアップはドライバのインストールを推奨します。

・	黄色のアイコンは、システム上にハードウェア コンポーネントがインストールされているが、ドライバが最新バージョンではないことを示します。セットアップは、ドライバのアップデートを推奨します。

・	緑色のアイコンは、システム上にハードウェア コンポーネントがインストールされていて、ドライバが現行バージョンのドライバであることを示します。セットアップは、何の操作もしないことを推奨します。

以下の説明のとおり、アイコンの形状は、コンポーネントの種類を示します。

アダプタの形のアイコンは、特定のハードウェア コンポーネントのドライバを示します。

ディスケットの形のアイコンは、特定のアプリケーションまたは一般的なソフトウェアなどのソフトウェア コンポーネントを示します。このコンポーネントは、ハードウェアに依存する場合と依存しない場合があります。

ハードウェア コンポーネントの変更

ハードウェア コンポーネントは、通常、ハードウェア コンポーネントとこれに関連するドライバを表します。SSDでサポートされるハードウェア コンポーネントは以下のとおりです。

・	Adaptec AIC-78xx PCI SCSIコントローラ

・	Compaq SMARTアレイ/SMART-2アレイ/Smartアレイ221コントローラ

・	ATAPI/IDEコントローラ

・	Compaq Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit コントローラ

・	Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラ

・	Compaq PowerStorm 300グラフィックス コントローラ

・	Compaq PowerStorm 600グラフィックス コントローラ

・	Compaq ProLiantストレージ システム

・	Compaq SCSIコントローラ

・	Diamond Multimedia Fire GL 4000グラフィックス コントローラ

・	ELSA GLoria-L 3Dグラフィックス コントローラ

・	ELSA GLoria-XL 3Dグラフィックス コントローラ

・	ELSA GLoria Synergy 3Dグラフィックス コントローラ

・	ELSA GLoria Synergy+ 3Dグラフィックス コントローラ

・	ESSオーディオ ドライバ

・	Matrox Millennium II PCI/Millennium G200 PCI/Millennium G200 AGPグラフィックス コントローラ

・	Matrox MGA Millenniumグラフィックス コントローラ

上記のハードウェア コンポーネントは、セットアップの初期化中に行われるセットアップによる検出に基づいています。セットアップでサポートされるハードウェアがない場合、ハードウェア コンポーネントは表示されません。たとえば、図2では、システムには次のハードウェア コンポーネントがインストールされています。すなわち、Compaq Fast SCSI-2コントローラとCompaq NetFlex-3コントローラです。ディスプレイに表示されたハードウェア コンポーネントに対応するドライバをインストール、アップデートおよび削除するオプションを選択できます。Compaq NetFlex-3コントローラのような特定のハードウェア コンポーネントに加えて、特定のハードウェア コンポーネント属性を変更することもできます。

Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラの設定の新画面および新規に加えられたオプションについては、Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラのコンフィギュレーションを参照してください。

ソフトウェア コンポーネントの変更

ソフトウェア コンポーネントは、通常、アプリケーションのフォームまたはソフトウェアの一般的な形を表すコンポーネントです。 このコンポーネントは、ハードウェアに依存する場合と依存しない場合があります。Compaq Windows NT Workstation SSDでサポートされるソフトウェア コンポーネントは以下のとおりです。

・	Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティ

・	Compaqシステム マネジメント ドライバ

メイン ウィンドウにソフトウェア コンポーネントが表示されるかどうかは、それが特定のシステムにインストールされているかどうかによって決まります。この条件は、特定のソフトウェア コンポーネントだけが特定のシステムにインストールできる場合に発生します。Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティがその良い例です。Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティは、コンパックのアレイ コントローラがシステム上に検出される場合にセットアップ プログラムでインストールできます。その他の場合は、このソフトウェア コンポーネントはメイン ウィンドウに表示されません。ソフトウェア コンポーネントについては、インストール、アップデート、削除および設定するオプション選択があります。さらにユーザは製品およびファイルのバージョン情報などのソフトウェア コンポーネントに関する特定の情報を参照できます。

高速セットアップの使い方を参照して、セットアップで検出された必要なコンポーネントをご使用のシステムにインストールまたはアップデートしてください。


ｾｯﾄｱｯﾌﾟ ﾒｲﾝ ｳｨﾝﾄﾞｳに関する注意
セットアップ メイン ウィンドウに関する注意

バージョン情報

・	セットアップのメイン画面と高速セットアップ画面でサポート ソフトウェアのバージョン情報を利用できます。この情報には、製品のバージョン番号、ファイルのバージョン、およびインストールされたファイルのタイム スタンプがあります。

・	セットアップが、コンパック以外のドライバがインストールされているのを検出した場合、[バージョン情報]ボックスに[N/A]と表示されます。

ショートカット キー

メニュー バーおよびダイアログ ボックスのショートカット キーを使えば、タスクをより速く実行できます。以下のショートカット キーが使用できます。

ALT-C 	コンフィギュレーション

ALT-I 	インストール

ALT-P 	アップデート

ALT-R 	削除


ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ ﾚﾎﾟｰﾄの使い方
アクティビティ レポートの使い方

アクティビティ レポート オプションを使って、セットアップ中に変更されたセットアップ コンポーネントの変更を参照できます。アクティビティ レポートは、インストール、削除、ネットワーク セットアップおよびアップデートに関する情報だけを収集します。個々のドライバのインストール中に呼び出されたセットアップ プログラムの実行結果は、レポートに記録されません。アクティビティ レポートは、保存したり、追加保存したり、印刷することができます。この機能は、システムに対して実行されたハードウェアおよびソフトウェアの変更の履歴を蓄積する場合に便利です。下の図3はアクティビティ レポートの例です。

図 3. アクティビティ レポート

システムの変更を行い、そのアクティビティ レポートをすでに存在しているアクティビティ レポート ファイルに保存するように指定した場合は、新しいアクティビティ レポートが追加保存されます。追加保存した場合は、システムに対して行った変更の履歴を参照することができます。新しいファイル名を指定して、アクティビティ レポートを作成した場合は、現在の変更のみが保存されます。


ｺﾏﾝﾄﾞ ﾗｲﾝからのｲﾝｽﾄｰﾙ
コマンド ラインからのインストール

コマンド ライン（サイレント）モードで、ユーザの画面操作やグラフィカル ユーザ インタフェース（GUI）なしでコンポーネントをインストール、アップデートおよび削除できます。このインストール方法は、1台または数台のコンピュータに対してバッチで操作を実行する場合に使用できます。コンポーネントはすべて一度の操作でインストール、アップデートおよび削除できます。このオプションは、SmartStart for Workstationsなどのように、コンポーネントを「画面の裏側で」自動的にインストールまたはアップデートする必要のあるパッケージで使用されます。

一般的な構文フォーマットは以下のとおりです。

SETUP [COMPUTER "X1" "X2" �] [INSTALL C1 C2 C3 C4 �] [UPDATE C1 C2 C3 C4 �] [REMOVE C1 C2 C3 C4 �] [UPGRADE C1] [DOWNGRADE C1] [EXPRESS][REBOOT]

ここでX1、X2は、コンピュータ名を示します。

ここでC1、C2、C3、C4は、特別なコンポーネント名です。

表7は、セットアップ2.05のコマンドライン インタフェースでサポートされるコマンドを説明しています。

表7. コマンド ラインからのインストール

カテゴリ	コマンド構文	説明
高速	EXPRESS	セットアップが決めるコンポーネントをインストールしてアップデートします。GUIの高速セットアップと同様の動作ですが、サイレントで行われます。また、/SMSを使って同様の動作を実行することもできます。
高速	/SMS	セットアップが決めるコンポーネントをインストールしてアップデートします。GUIの高速セットアップと同様の動作ですが、サイレントで行われます。また、EXPRESSを使って同様の動作を実行することもできます。
HAL	DOWNGRADE HAL	現在のマルチ プロセッサHALをシングル プロセッサ HALにダウングレードします。これは、現在マルチプロセッサ HALがインストールされている場合にだけ可能です。コマンド ラインからセットアップを実行する前にCD-ROMドライブにMicrosoft Windows NT Workstation 4.0 CDが入っていなければなりません。
HAL	UPGRADE HAL	現在のシングル プロセッサHALをマルチプロセッサHALにアップグレードします。これは、2つ以上のプロセッサがあり、現在シングル プロセッサHALをインストールしてあるシステムでのみ可能です。コマンド ラインからセットアップを実行する前にCD-ROMドライブにMicrosoft Windows NT Workstation 4.0 CDが入っていなければなりません。
HAL	INSTALL HAL_RECOVERY	HALリカバリ オプションをインストールします。コマンド ラインからセットアップを実行する前にCD-ROMドライブにMicrosoft Windows NT Workstation 4.0 CDが入っていなければなりません。
HAL	REMOVE HAL_RECOVERY	HALリカバリ オプションを削除します。
ネットワーク	UPDATE NETFLEX3	Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラ ドライバをアップデートします。
大容量ストレージ	INSTALL ARRAY	Compaq SMARTアレイ/SMART-2アレイ/Smartアレイ221コントローラ ドライバをインストールします。
大容量ストレージ	UPDATE ARRAY	Compaq SMARTアレイ/SMART-2アレイ/Smartアレイ221コントローラ ドライバをアップデートします。
大容量ストレージ	INSTALL FASTSCSI	Compaq Fast SCSI-2ドライバをインストールします。
大容量ストレージ	UPDATE FASTSCSI	Compaq Fast SCSI-2ドライバをアップデートします。
大容量ストレージ	UPDATE PRLNTSS	Compaq ProLiantストレージ システム ドライバをアップデートします。
大容量ストレージ	REMOVE PRLNTSS	Compaq ProLiantストレージ システム ドライバを削除します。
リブート	REBOOT	指定された動作が実行された後、コンピュータを再起動します。
リモート	COMPUTER "X"	Xという名前のリモート コンピュータでセットアップを実行することを選択します。アドミニストレータ権限を持っている必要があります。
サービス/ユーティリティ	INSTALL CPQACU	Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティ（ACU）をインストールします。コマンド ラインからセットアップを実行する前にディスケット ドライブにACU diskette #2、CD-ROMドライブにSmartStart for Workstations CDが必要です。
サービス/ユーティリティ	UPDATE CPQACU	Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティ（ACU）をアップデートします。コマンド ラインからセットアップを実行する前にディスケット ドライブにACU diskette #2、CD-ROMドライブにSmartStart for Workstations CDが必要です。
サービス/ユーティリティ	REMOVE CPQACU	Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティ（ACU）を削除します。
システム マネジメント	INSTALL SYSMGMT	Compaqシステム マネジメント ドライバをインストールします。
システム マネジメント	UPDATE SYSMGMT	Compaqシステム マネジメント ドライバをアップデートします。
バージョン	VERSION	cpqntssd.logファイルを指定したコンポーネントのバージョン情報でアップデートします。このコマンドは、次の形式で使用できます : setup COMPUTER <引用符で囲まれたコンピュータ名> バージョン <スペースで分離されたコンポーネント名>。たとえば、Compaqシステム マネジメント ドライバ、SCSIコントローラおよびHALのバージョン情報を見たい場合は、次のように入力します。 setup COMPUTER "beagle" VERSION sysmgmt fastscsi hal
他社製のドライバ
オーディオ	INSTALL ESS	ESSオーディオ ドライバをインストールします。
オーディオ	UPDATE ESS	ESSオーディオ ドライバをアップデートします。
オーディオ	REMOVE ESS	ESSオーディオ ドライバを削除します。
SCSI	INSTALL AIC78XX	Adaptec 2940UWコントローラ ドライバをインストールします。
SCSI	UPDATE AIC78XX	Adaptec 2940UWコントローラ ドライバをアップデートします。
SCSI	INSTALL SYM8952U	Symbios Wide Ultra2 PCI SCSIコントローラ ドライバをインストールします。
SCSI	UPDATE SYM8952U	Symbios Wide Ultra2 PCI SCSIコントローラ ドライバをアップデートします。
SCSI	REMOVE SYM8952U	Symbios Wide Ultra2 PCI SCSIコントローラ ドライバを削除します。
グラフィックス	INSTALL GVXI	3Dlabs Oxygen GVX1グラフィックス コントローラ ドライバをインストールします。
グラフィックス	UPDATE GVXI	3Dlabs Oxygen GVX1グラフィックス コントローラ ドライバをアップデートします。
グラフィックス	REMOVE GVXI	3Dlabs Oxygen GVX1グラフィックス コントローラ ドライバを削除します。
グラフィックス	INSTALL DIAMOND	Diamond Multimedia Fire GL 4000グラフィックス コントローラ ドライバをインストールします。
グラフィックス	UPDATE DIAMOND	Diamond Multimedia Fire GL 4000グラフィックス コントローラ ドライバをアップデートします。
グラフィックス	REMOVE DIAMOND	Diamond Multimedia Fire GL 4000グラフィックス コントローラ ドライバを削除します。
グラフィックス	INSTALL ELSA	ELSA GLoria-Lグラフィックス コントローラ ドライバをインストールします。
グラフィックス	UPDATE ELSA	ELSA GLoria-Lグラフィックス コントローラ ドライバをアップデートします。
グラフィックス	REMOVE ELSA	ELSA GLoria-Lグラフィックス コントローラ ドライバを削除します。
グラフィックス	INSTALL ELSAXL	ELSA GLoria-XLグラフィックス コントローラ ドライバをインストールします。
グラフィックス	UPDATE ELSAXL	ELSA GLoria-XLグラフィックス コントローラ ドライバをアップデートします。
グラフィックス	REMOVE ELSAXL	ELSA GLoria-XLグラフィックス コントローラ ドライバを削除します。
グラフィックス	INSTALL MATXMLNM	Matrox MGA Millenniumグラフィックス コントローラ ドライバをインストールします。
グラフィックス	UPDATE MATXMLNM	Matrox MGA Millenniumグラフィックス コントローラ ドライバをアップデートします。
グラフィックス	REMOVE MATXMLNM	Matrox MGA Millenniumグラフィックス コントローラ ドライバを削除します。
グラフィックス	INSTALL MATROX	Matrox Millennium II PCI/Millennium G200 PCI/Millennium G200 AGPグラフィックス コントローラ ドライバをインストールします。
グラフィックス	UPDATE MATROX	Matrox Millennium II PCI/Millennium G200 PCI/Millennium G200 AGPグラフィックス コントローラ ドライバをアップデートします。
グラフィックス	REMOVE MATROX	Matrox Millennium II PCI/Millennium G200 PCI/Millennium G200 AGPグラフィックス コントローラ ドライバを削除します。
グラフィックス	INSTALL POWERSTM	Compaq PowerStorm 300グラフィックス コントローラ ドライバをインストールします。
グラフィックス	UPDATE POWERSTM	Compaq PowerStorm 300グラフィックス コントローラ ドライバをアップデートします。
グラフィックス	REMOVE POWERSTM	Compaq PowerStorm 300グラフィックス コントローラ ドライバを削除します。
グラフィックス	INSTALL SYNERGY	ELSA GLoria Synergyグラフィックス コントローラ ドライバをインストールします。
グラフィックス	UPDATE SYNERGY	ELSA GLoria Synergyグラフィックス コントローラ ドライバをアップデートします。
グラフィックス	REMOVE SYNERGY	ELSA GLoria Synergyグラフィックス コントローラ ドライバを削除します。
注: コマンド ラインからインストールする場合は、アクティビティ レポート ファイルは%Systemroot%\System32\CPQNTSSD.LOGに自動的に作成されます。

以下は、コマンド ライン インタフェースの制約です。

・	Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラ ドライバのインストール/削除はできません。 Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラ ドライバは、アップデートのみ行えます。

・	Compaq Ethernet、Fast EthernetコントローラおよびGigabitドライバのインストールまたは削除はできません。Compaq Ethernet、Fast Ethernet、およびGigabitコントローラ ドライバは、アップデートのみ行えます。サポートされる処理は、ローカルにのみ実行でき、バージョン4.29.01.0009以降のCompaq EthernetおよびFast Ethernetコントローラ ドライバ、N100NT.SYSを使用してのみ実行できます。


ﾘﾓｰﾄ ｲﾝｽﾄｰﾙのｻﾎﾟｰﾄ
リモート インストールのサポート

Compaq Windows NT Workstation SSDは、ネットワーク経由でのリモートからのインストール、アップデート、削除、設定機能があります。この機能が追加されたことにより、1台のコンピュータ上からネットワークに接続された複数のコンピュータをグラフィカル ユーザ インタフェース（GUI)で設定できるようになりました。

リモート インストールのCompaq Windows NT Workstation SSD GUIサポート

セットアップのGUIでは、デフォルトのコンピュータは、ローカルのシステムになります。現在のコンピュータ名はウィンドウのタイトルに表示されています。リモートからの設定変更を行うには、[新規コンピュータ]アイコン（またはメニュー項目）をクリックします。これによってネットワーク ブラウズ ダイアログが現れて、2とおりの方法でコンピュータ名を指定できます。

1.	ダイアログの上部のボックスにコンピュータ名を入力して、OKをクリックします。

2.	適切なネットワーク、ドメイン、およびサーバを選択して、ネットワークをブラウズします。

コマンドライン機能と同様に、セットアップを実行する場合、接続を確立してセットアップを実行するには、アドミニストレータ権限が必要です。ローカルのシステムと同じユーザ名とパスワードが必要です。

特定のコンピュータに接続が確立され、アドミニストレータ権限が確認されると、セットアップ プログラムは、そのコンピュータのセットアップ コンポーネントをすべて初期化します。

注:  GUIリモート インストールを使って1つのシステムに1度だけ変更を行うことができます。

リモート インストールのコマンドライン サポート

リモートからの設定を可能にするメカニズムの一つにコマンドライン インタフェースがあります。以下では、コマンドライン インタフェースで使用する特殊な構文について説明しています。コマンドラインからのセットアップ コンポーネントのインストールし、アップデート、または削除中にコンピュータ名が指定された場合は、指定されたコンピュータについて、すべてのセットアップ プログラムによる設定の変更が行われます。リモートのシステムとローカルのローカルでセットアップを実行する場合、設定の変更が行われるリモートのシステム上に管理アカウントが必要です。

アクティビティ レポートは、ローカル システムおよびリモート システム上で、%Systemroot%\System32\CPQNTSSD.LOGに作成されます。コンピュータ名が記述されていない場合、設定の変更はすべて、ローカル システムで実行されます。

次の例は、WORKHORSEという名前のリモートのコンピュータに対してCompaq システム マネジメント ドライバをインストールするのに必要な構文を示しています。

SETUP COMPUTER "WORKHORSE" INSTALL SYSMGMT

通常の構文フォーマットは次のとおりですので気を付けてください:

SETUP [COMPUTER "X"] [INSTALL C1 C2 C3 C4 �] [UPDATE C1 C2 C3 C4 �] [REMOVE C1 C2 C3 C4 �] [UPGRADE C1] [DOWNGRADE C1]

ここでX1、X2は、コンピュータ名です。

ここでC1、C2、C3、C4は、特定のコンポーネント名です。

注: カッコで囲んだのはオプションです。

その他のコマンドライン インタフェースの使用例

以下の例は、コマンド ライン インタフェースを使用して実行できる動作の仮定例を示しています。

ローカル コンピュータの動作

以下の例は、ローカル コンピュータで実行できるさまざまな動作の例を示しています。

1.	実行したい動作: Compaq Fast SCSI-2ドライバのインストール

構文: SETUP INSTALL FASTSCSI

2.	実行したい動作: Compaqシステム マネジメント ドライバのアップデート

構文: SETUP UPDATE SYSMGMT

3.	実行したい動作: Compaqアレイ ドライバのインストールとNetFlex-3 ドライバのアップデート

構文: SETUP INSTALL ARRAY UPDATE NETFLEX3

4.	実行したい動作: Compaqシステム マネジメント ドライバおよびMatrox Millennium IIドライバのインストールとリモート モニタ サービスの削除

構文: SETUP INSTALL SYSMGMT MATROX REMOVE RMONSVC

5.	実行したい動作: シングル プロセッサHALからマルチ プロセッサHALへのアップグレード

構文: SETUP UPGRADE HAL

6.	実行したい動作: サイレント高速インストール/アップデート

構文: SETUP EXPRESSまたはSETUP /SMS

リモート コンピュータの動作

以下の例は、WORKHORSEという名前のリモートのコンピュータでのさまざまな動作の実行例を示しています。別のコンピュータ名をパラメータに使用する以外は、構文は変わらないことに注意してください。

1.	実行したい動作: Compaq Fast SCSI-2ドライバのインストール

構文: SETUP COMPUTER "WORKHORSE" INSTALL FASTSCSI

2.	実行したい動作: Compaqシステム マネジメント ドライバのアップデート

構文: SETUP COMPUTER "WORKHORSE" UPDATE SYSMGMT

3.	実行したい動作: Compaqアレイ ドライバのインストールとNetFlex-3 ドライバのアップデート

構文: SETUP COMPUTER "WORKHORSE" INSTALL ARRAY UPDATE NETFLEX3

4.	実行したい動作: Compaqシステム マネジメント ドライバおよびMatrox Millennium IIドライバのインストールとリモート モニタ サービスの削除

構文: SETUP COMPUTER "WORKHORSE" INSTALL SYSMGMT MATROX REMOVE RMONSVC

5.	実行したい動作: シングル プロセッサHALからマルチ プロセッサHALへのアップグレード

構文: SETUP COMPUTER "WORKHORSE" UPGRADE HAL

6.	実行したい動作: サイレント高速インストール/アップデート

構文: SETUP COMPUTER "WORKHORSE" EXPRESSまたはSETUP COMPUTER WORKHORSE /SMS

バッチ コマンド処理

柔軟なユーザ インタフェースの利点のひとつに、一度に複数のコンピュータ上で動作を実行するバッチ処理を使用できます。たとえば、システム管理者が5台のワークステーション上でCompaq Fast SCSI-2ドライバをアップデートしたいとします。システム管理者は次のコマンドを使って、この動作を実行できます。

SETUP COMPUTER "C1" "C2" "C3" "C4" "C5" UPDATE FASTSCSI

ここで、C1-C5は、コンピュータ名を示しています。

Compaq Fast SCSI-2コントローラがどのシステムにも存在しない場合は、ドライバはインストール/アップデートはできません。この結果は、ログファイルに記録され、画面に表示されます。

サイレント コマンド ライン インタフェース

サイレント モードの場合、セットアップの動作に対する出力は、すべてログ ファイルに出力されます。この特殊なモードは、セットアップでサポートされるドライバやユーティリティをバックグラウンドでインストールする場合（たとえば、SmartStart for Workstations）に便利です。


Windows NT Workstationﾃﾞﾊﾞｲｽ ﾄﾞﾗｲﾊﾞの仕様
Windows NT Workstationデバイス ドライバの仕様

シングル プロセッサおよびマルチ プロセッサのサポート

ハードウェア アブストラクション レイヤ（HAL）と呼ばれるWindows NT Workstationコンポーネントは、Windows NT WorkstationカーネルとPCハードウェアのインタフェースを司るためにハードウェア ベンダによって提供されます。CompaqシステムのHALは、Windows NT Workstation標準製品に付属しています。Windows NT Workstation 4.0上でコンパック社製のシステムをサポートするHALはすべてMicrosoft Windows NT Workstation 4.0 CDで入手できます。

Compaq SMARTアレイ/SMART-2アレイ/Smartアレイ221コントローラのサポート

Compaq SMARTアレイ/SMART-2アレイ/Smartアレイ221コントローラをサポートするデバイス ドライバは、Windows NT Workstation標準製品で提供されます。Windows NT Workstationのインストールプロセス中、これらのデバイスを認識してインストールすることができます。

注:  SMART-2アレイ コントローラの新機能の詳細については、SMART-2 アレイ コントローラに同梱のマニュアルを参照してください。Smartアレイ221コントローラの新機能の詳細については、Smartアレイ221コントローラに同梱のマニュアルを参照してください。

このドライバは、SCSIミニポート設計のためにSCSIコントローラとみなされます。このあとのコントローラ上の論理装置に対するWindows NT Workstation動作固有の参照はすべてSCSI IDとして表示されます。Compaq Insightマネージャは、アレイ コントローラを非SCSIコントローラおよびデバイスとして正しく認識して表示します。

このドライバは、システムが停電したときにバッテリが消耗しないようにシステムをシャットダウンする場合にライトバック キャッシュをボード上に搭載したアレイ コントローラの電源の切断およびフラッシュを行うためのサポートを提供します。このドライバは、システムをシャットダウンすると、バッテリを消耗しないように、すべてのアレイ コントローラでボード上のライトバック キャッシュを消去とフラッシュするサポートを提供します。

このドライバは、Compaqマネジメント ワークステーション エージェントをサポートします。

インストール手順については、Compaqドライブ アレイ コントローラのサポートの項を参照してください。

Compaq SCSIコントローラ サポート

コンパックは広範なSCSIコントローラをサポートしています。次の表は、Windows NT Workstationのインストール中に認識されるSCSIコントローラと各コントローラ タイプでサポートされるSCSIデバイスのタイプを示します。他のSCSIデバイスは、これらのコントローラ/アダプタ上で正常に機能する場合もありますが、機能しない場合もあります。

表8. SCSIコントローラ サポート

コントローラ/ アダプタ	Windows NT Workstationの インストール時に 認識される	ディスク  デバイス	テープ  デバイス	CD-ROM デバイス
Compaq SCSI コントローラ	○*	○	○	○
*  Windows NT Workstation SSDからインストールすることをおすすめします。

SCSIコントローラのインストールについては、Compaq SCSIコントローラのサポートを参照してください。

ネットワーク コントローラ サポート

Compaqシステムのネットワーク ドライバは、Windows NT Workstation標準製品に付属しています。Windows NT Workstationのインストールプロセス中、これらのデバイスを認識してインストールすることができます。コンパックが開発したネットワーク ドライバは、このCompaq Windows NT Workstation SSDの\NETディレクトリ内に入っています。

これらのドライバは、Compaqマネジメント ワークステーション エージェントをサポートします。

Compaqネットワーク コントローラ ドライバについて詳しくは、Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラのサポートおよびCompaq EthernetおよびFast Ethernetコントローラを参照してください。

Compaq ProLiantストレージ システム サポート

Compaq ProLiantストレージ システムのデバイス ドライバはCompaq Windows NT Workstation SSDで提供されます。これは、ProLiantストレージ システムをCompaq SCSIコントローラに接続した場合のみ使用されます。

注:  Compaq ProLiantストレージ システムのドライバは、Compaq SCSIコントローラに接続した場合のすべての外付けProLiantストレージ システム ボックスで動作します。Compaq SMARTアレイ/SMART-2アレイ/Smartアレイ221コントローラに接続されたProLiantストレージ システムは、 Compaq SMARTアレイ/SMART-2アレイ/Smartアレイ221コントローラで管理されます。

Compaq ProLiantストレージ システムについて詳しくは、Compaq ProLiantストレージ システム サポートを参照してください。

Compaqシステム マネジメント サポート

システム マネジメント デバイス ドライバは、システム ヘルス ログをサポートします（Compaq Professional Workstation 5000、5100、6000、8000およびAP400でのみ有効です）。

このドライバは、Compaqマネジメント ワークステーション エージェントをサポートします。

システム マネジメント サポートについて詳しくは、Compaqシステム マネジメント サービスを参照してください。

Compaq CD-ROMドライブ

8倍速CD-ROMドライブ、16倍速CD-ROMドライブ、24倍速CD-ROMドライブ、32倍速CD-ROMドライブおよびトレイ ロードCD-ROMドライブをサポートするデバイス ドライバは、Windows NT Workstation標準製品に付属しています。Windows NT Workstationのインストールプロセス中、これらのデバイスを認識してインストールすることができます。

Compaq CD-ROMドライブと他のコンパック製品のサポート一覧は、Windows NT Workstation標準パッケージで提供されるものを参照してください。

Compaqグラフィックス コントローラ用Compaqグラフィックス ドライバ サポート

Compaqグラフィックス コントローラをサポートするために必要なデバイス ドライバは、Windows NT Workstation標準製品に入っています。Compaq Qvision 1280/P、Qvision 1280/P +、Qvision 1280/EおよびCirrus 5434、5436、および5446コントローラをサポートするアップデート用ドライバは、Compaq Windows NT Workstation グラフィックス サポート ディスケットv.3.00（製品番号186934-291）に入っています。

オーディオ ドライバ サポート

ESS 1868/1869 AudioDriveコントローラのサポート ソフトウェアは、Compaq Windows NT Workstation SSDからインストールすることができます。

ESS 1868/1869 AudioDriveドライバについて詳しくは、Compaq Professional Workstationのオーディオ サポートを参照してください。

ディスプレイ ドライバ サポート

以下のディスプレイ ドライバのサポート ソフトウェアはCompaq Windows NT Workstation SSDからのみインストールできます。

・	3Dlabs Oxygen GVX1グラフィックス コントローラ ドライバ

・	Compaq PowerStorm 300グラフィックス コントローラ ドライバ

・	Compaq PowerStorm 600グラフィックス コントローラ ドライバ

・	Diamond Multimedia Fire GL 4000グラフィックス コントローラ ドライバ

・	ELSA GLoria-L 3Dグラフィックス コントローラ ドライバ

・	ELSA GLoria-XL 3Dグラフィックス コントローラ ドライバ

・	ELSA GLoria Synergy/Synergy+ 3Dグラフィックス コントローラ ドライバ

・	ELSA Synergy IIグラフィックス コントローラ ドライバ

・	Matrox Millennium II PCI/Millennium G200 PCI/Millennium G200 AGPグラフィックス コントローラ ドライバ

・	Matrox MGA Millenniumグラフィックス コントローラ ドライバ

上記のディスプレイ ドライバがサポートするグラフィックス コントローラについては、Compaq Professional Workstationのグラフィックス サポートを参照してください。


ｻﾎﾟｰﾄ一覧
サポート一覧

以下は、Windows NT Workstation 4.0サポート ソフトウェア ディスケット（NT SSD）またはMicrosoft Windows NT Workstation標準パッケージのいずれかでサポートされているコンパックのコントローラとデバイスの一覧です。［Compaq］の列に［X］という印が付いているデバイス ドライバは、Compaq Windows NT Workstation SSDからインストールしてください。［Microsoft］の列に［X］という印が付いているデバイス ドライバは、Microsoft Windows NT Workstation標準パッケージに含まれています。［Microsoft］の列で［●］という印が付いている場合は、そのデバイス ドライバが標準パッケージにも入っていることを示しますが、Compaq Windows NT Workstation SSDに入っているドライバの方が新しいバージョンですので、Compaq Windows NT Workstation SSDのデバイス ドライバの方をインストールしてください。

表9. Compaq Windows NT Workstation SSDサポート一覧

コンポーネント	Compaq	Microsoft
アレイ コントローラ
SMART-2DHアレイ コントローラ	X	●
SMART-2/Pアレイ コントローラ	X	●
SMART-2/SLアレイ コントローラ	X	●
SCSIコントローラ
Adaptec AIC-78xx PCI SCSIコントローラ	X	●
Compaq ATAPI/IDEコントローラ	X
Compaqデュアル チャネル内蔵Wide-Ultra SCSI-3コントローラ	X
Compaq Wide-Ultra SCSI-3コントローラ*	X	●
Fast SCSI-2コントローラ	X	●
内蔵32ビットFast SCSI-2/Pコントローラ	X	●
内蔵32ビットFast-Wide SCSI-2/Pコントローラ	X	●
内蔵Wide-Ultra SCSIコントローラ	X	●
デュアル チャネルWide-Ultra SCSI-3コントローラ オプション  ボード	X	●
Compaq Wide-Ultra SCSI-3コントローラ オプション ボード*	X	●
内蔵32ビットFast-Wide SCSI-2/Pコントローラ オプション  ボード	X	●
Symbios Wide Ultra2 PCI SCSIコントローラ	X	●
ネットワーク
Compaq NC3161 Fast Ethernet NIC	X	●
Compaq NC3131 Fast Ethernet NIC	X	●
Compaq NC3121 Fast Ethernet NIC	X	●
Compaq NC3120 Fast Ethernet NIC	X	●
Compaq NC1120 Fast Ethernet NIC	X
Compaq Netelligent 10 T/2 PCI UTP/Coaxコントローラ	X	●
Compaq Netelligent 10 T PCI UTPコントローラ	X	●
Compaq Netelligent 10/100 TX PCI UTPコントローラ	X	●
Compaq Netelligentデュアル10/100 TX PCI UTPコントローラ	X	●
NetFlex-3/Pコントローラ	X	●
Compaq 10/100 TX Embedded UTP/Coaxコントローラ	X	●
Compaq 10/100 TX Embedded UTP/AUIコントローラ	X	●
Compaq Netelligent 10/100 TX Embedded UTPコントローラ	X	●
Compaq NetFlex-3 Embeddedコントローラ	X	●
ネットワーク モジュール アップグレード オプション
100 VGモジュール	X	●
10/100TXモジュール	X	●
100 Base-FXモジュール	X	●
Compaq NC3132 Fast Ethernetモジュール	X	●
Compaq NC3133 Fast Ethernetモジュール	X	●
Compaq NC6132 Gigabitモジュール	X	●
Compaq NC6133 Gigabitモジュール	X	●
オーディオ
ESS 1868/1869 AudioDriveコントローラ	X	●
グラフィックス
3Dlabs Oxygen GVX1グラフィックス コントローラ	X	●
Compaq PowerStorm 300グラフィックス コントローラ	X	●
Compaq PowerStorm 600グラフィックス コントローラ	X	●
Diamond Multimedia Fire GL 4000グラフィックス コントローラ	X	●
ELSA GLoria-Lグラフィックス コントローラ	X	●
ELSA GLoria-XLグラフィックス コントローラ	X	●
ELSA GLoria Synergyグラフィックス コントローラ	X	●
ELSA GLoria Synergy+グラフィックス コントローラ	X	●
ELSA Synergy IIグラフィックス コントローラ	X	●
Matorox Millennium II PCI/Millennium G200 PCI/Millennium G200       AGPグラフィックス コントローラ	X	●
Matorox MGA Millenniumグラフィックス コントローラ	X	●
ユーティリティ
Compaqアドバンスト ネットワーク コントロール ユーティリティ	X
Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティ	X
その他
ProLiantストレージ システム	X
システム ヘルス ログ（Compaq Professional Workstation 5000、5100、6000、8000およびAP400のみ）	X
Compaq CD-ROMドライブ		X
Logitechマウス	X	●

*このコントローラは通常32ビットWide Ultra SCSI-2/Pコントローラと呼ばれています。

Microsoft Windows NT Workstation標準パッケージには、コンパックの製品名以外で参照されているドライバがあります。コンパックのオプションをサポートするには、以下の表に示されたドライバを使用してください。

表10. ドライバのインストール方法

コンパック製品	使用するWindows NT Workstationドライバ名	インストール方法
Compaq 32ビットFast-SCSI-2コントローラ	NCR 53C710 SCSIホスト アダプタ	[設定]->[コントロール パネル]->[SCSI アダプタ]
内蔵32ビットFast-SCSI-2/Pコントローラ	Symbios Logic C810 PCI SCSIホスト アダプタ	[設定]->[コントロール パネル]->[SCSI アダプタ]
内蔵32ビットFast-Wide SCSI-2/Pコントローラ	Symbios Logic C825 PCI SCSIホスト アダプタ	[設定]->[コントロール パネル]->[SCSI アダプタ]


Compaq Windows NT Workstation SSDｾｯﾄｱｯﾌﾟ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの起動
Compaq Windows NT Workstation SSDセットアップ プログラムの起動

1	Compaq Windows NT Workstation SSDがハードディスク上になければ、SmartStart for Workstations CDをCD-ROMドライブに挿入します。

2.	[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択します。

3.	[参照]をクリックし、Compaq Windows NT Workstation SSDセットアップ ファイル（SETUP.EXE）を探します。

注:  SmartStart for Workstations CDでは、X:\NTSSD\SETUP.EXE（XはCD-ROMドライブ名）です。

4.	[OK]をクリックします。


Compaq Windows NT Workstation SSD Ver 2.04Aに関して
Compaq Windows NT Workstation SSD Ver 2.05Aに関して

1999年7月

ｩ 1999 Compaq Computer Corporation.

All rights reserved.

ｩ 1999 コンパックコンピュータ株式会社

本書に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。


Compaqﾌﾟﾛｾｯｻのｻﾎﾟｰﾄ
Compaqプロセッサのサポート

コンパックのハードウェア製品のシングル プロセッサおよびマルチプロセッサ サポートはMicrosoft Windows NT Workstation 4.0 CDで提供されます。


Compaq HAL修復ｵﾌﾟｼｮﾝ
Compaq HAL修復オプション

インストールまたは削除

このユーティリティをインストールまたは削除するには、以下の手順に従ってください。

1.	Windows NT Workstationを起動し、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラム（SETUP.EXE）を実行します。

3.	[HAL修復オプション]を選択して、[組み込み]、または[削除]をクリックします。

4.	Windows NT Workstation 4.0 CDまたはWindows NT Service Packを入れるように求められたら、これを挿入します。

5.	セットアップ プログラムを終了するか、他のコンポーネントの組み込み/更新/削除を選択します。

6.	コンピュータを再起動するオプションを選択し、セットアップ プログラムが終了したらCDを取り出します。

HAL修復オプションをインストールしてシステムを再起動すると、テキストベースの起動オプション画面に[HAL Recovery Mode]という新しい行がリストされます。システムで使用可能な起動オプションの例を以下に示します。

Windows NT Workstation Version 4.0

Windows NT Workstation Version 4.0 [HAL Recovery Mode]

Windows NT Workstation Version 4.0 [VGA Mode]

[HAL Recovery Mode]を選択すると、Windows NT Workstationの設定は、シングル プロセッサHALとカーネルを使用して起動されます。HAL修復は、HAL修復を組み込んだときに組み込まれたシングル プロセッサHALおよびカーネルのバックアップ コピーを使用して起動されます。HAL修復モードを使用してWindows NT Workstationを起動すると、Compaq Windows NT Workstationサポート ソフトウェア セットアップを使用して元のHALおよびカーネルを修復するか、または復元することができます。

HAL修復オプションの使用

Compaq HAL修復オプションは、マルチプロセッサ システムを使用するユーザが次のいずれかの結果として発生する可能性のあるブルースクリーンのトラップから、復旧するために使用できる機能です。

・	HALとカーネルの同期がとれていない（たとえば、マルチプロセッサHALとシングル プロセッサ カーネル）

・	HALファイルが破壊されている

このような状態では、Windows NT Workstationを正常に起動することができません。HAL修復オプションは、このような状態でもWindows NT Workstationを正常に起動できるように修復できます。

多くの場合、インストールされているHALとシステム ハードウェアとの不一致によるものです。たとえば、プロセッサ ボードを1つだけ残して抜き取ったり、プロセッサ ボードが1つを除いてすべて故障した場合などは、次にシステムを起動したときにブルースクリーン トラップが起こります。これは、システム上にプロセッサが1つしか動作していないにもかかわらず、マルチ プロセッサHALを使ってシステムを起動しようとしたためです。

システムを再度起動できるように元のWindows NT WorkstationのHALおよびカーネルに修復または復元するには、以下の手順を行ってください。ただし、以下にリストするケースでは、ブルースクリーンのトラップが発生する前にHAL修復オプションがインストールされていることを前提とします。

ケース1
システム構成:	マルチ プロセッサHAL、マルチ プロセッサ カーネル、プロセッサ2つ
問題の原因:	マルチ プロセッサHALとマルチ プロセッサ カーネルをダウングレードしないでセカンダリ プロセッサを取り外した。またはセカンダリ プロセッサの欠陥。
問題:	システムを再起動すると、Windows NT Workstationは動作しているプロセッサが1つのシステムに対してマルチ プロセッサHALとマルチ プロセッサ カーネルを使用して起動しようとします。この状況では、不正なHALがインストールされていることを示すブルースクリーンのトラップが表示されます。
解決策:	(1) 起動オプションが画面に表示されたら、[HAL Recovery Mode]を使用して、Windows NT Workstationを起動します。セカンダリ プロセッサが使用可能になるまでこのモードで起動します。 (2) セカンダリ プロセッサをインストールして、設定は変更しないでWindows NT Workstationを起動します。
ケース2
システム構成:	マルチ プロセッサHAL、マルチ プロセッサ カーネル、プロセッサ2つ以上
問題の原因:	マルチ プロセッサHALファイルが損傷しているか、失われている。
問題:	システムを再起動すると、Windows NT Workstationは損傷しているHALファイルを使用して起動しようとします。この状況では、不正なHALがインストールされていることを示すブルースクリーンのトラップが表示されます。
解決策:	1. 起動オプションが画面に表示されたら、[HAL Recovery Mode]を使用して、Windows NT Workstationを起動します。 2. 管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。 3. Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラム（SETUP.EXE）を実行します。 4. [シングル プロセッサHALカーネル]を選択し、[アップグレード]をクリックします。Windows NT Workstation 4.0 CDまたはWindows NT Service Packを入れるように求められたら、いずれかを挿入します。これでマルチ プロセッサHALおよびカーネルがインストールされます。 5. セットアップ プログラムを終了するか、または他のソフトウェア コンポーネントの組み込み/更新/削除を実行します。 6. コンピュータを再起動するオプションを選択し、セットアップ プログラムが終了したらCDを取り出します。 7. これでHALおよびカーネル ファイルが復元/修復されるので通常の設定でWindows NT Workstationを起動することができます。
ケース3
システム構成:	シングル プロセッサHAL、マルチ プロセッサ カーネル、プロセッサ1つ
問題の原因:	マルチ プロセッサHALファイルが損傷しているか、失われている。
問題:	システムを再起動すると、Windows NT Workstationは損傷しているHALファイルを使用して起動しようとします。この状況では、不正なHALがインストールされていることを示すブルースクリーンのトラップが表示されます。
解決策:	1. 起動オプションが画面に表示されたら、[HAL Recovery Mode]を使用して、Windows NT Workstationを起動します。 2. 管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。 3. [スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択し、CMDとタイプしEnterキーを押します。 4. ディレクトリを\SystemRoot\System32に移動します。 5. 以下のコマンドを実行して、HAL Recovery Modeで使用するHALファイルを元のファイルにコピーします。   Copy uphal.dll hal.dll   Copy upkernel.exe ntoskrnl.exe これでHALおよびカーネル ファイルが復元/修復されるので通常の設定でWindows NT Workstationを起動することができます。

HAL修復オプションをインストールすると、システムがシングル プロセッサ システムになった場合でもこのオプションをいつでも使用することができます。

注：HAL修復オプションは、[高速]セットアップでは表示されません。[カスタム]セットアップでのみ表示されます。

重要： マルチ プロセッサ システムでは、HAL修復オプションをインストールすることをおすすめします。ただし、HAL修復オプションをインストールしても、Windows NT Workstationの通常の起動方法としてHALリカバリ モードを使用しないでください。HALまたはカーネルに問題が発生した結果、元のWindows NT Workstationが起動できない場合のみHAL修復オプションを使用してください。HALリカバリ モードは、Windows NT Workstation設定を起動するためのバックアップの方法として使用してください。


ｼﾝｸﾞﾙ ﾌﾟﾛｾｯｻ ｼｽﾃﾑとﾏﾙﾁ ﾌﾟﾛｾｯｻ ｼｽﾃﾑ間の変換
シングル プロセッサ システムとマルチ プロセッサ システム間の変換

Windows NT Workstation 4.0でシングル プロセッサからマルチ プロセッサへアップグレードするには、Compaq Windows NT Workstation SSDを使用してください。HALおよびカーネル ファイルは、Microsoft Windows NT Workstation 4.0 CDに含まれています。

特別な注意事項

変換が行われている間、Windows NT Workstationのインストール メディアドライバをシングルプロセッサからWindows NT Workstation 4.0ファイルにアクセスできなければなりません。Windows NT Workstationファイルにアクセスするパスの入力を求められたら、Windows NT Workstation CDのパスを入力してください。Microsoft Windows NT Service Packを実行している場合は、セットアップ プログラムがService Packの含まれるメディアのあるドライブまでのパスを入力するようにプロンプトを表示します。

変換手順

ドライバをシングル プロセッサからマルチ プロセッサにアップグレードする場合、またはその逆の場合は、以下の手順に従ってください。

1.	Windows NT Workstationを起動し、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラム（SETUP.EXE）を実行します。

3.	[メイン]画面で[アップグレード]または[ダウングレード]を選択します。

4.	Windows NT Workstation 4.0 CDまたはWindows NT Service Packを入れるように求められたら、これらを挿入します。

5.	[終了]を選択してセットアップ プログラムを終了するか、または他のソフトウェア コンポーネントの組み込み/更新/削除を実行します。

6.	コンピュータを再起動するオプションを選択し、セットアップ プログラムが終了したらCDを取り出します。


Compaq MP/UP HALについて

Windows NT Workstation 4.0でシングル プロセッサからマルチ プロセッサへアップグレードするには、Compaq Windows NT Workstation SSDを使用してください。HALおよびカーネル ファイルは、Microsoft Windows NT Workstation 4.0 CDに含まれています。

UP/MP HALとUP/MPカーネルの有効な組み合わせは以下のとおりです

・	UPカーネルとUP HAL

・	MPカーネルとMP HAL


Compaq SCSIｺﾝﾄﾛｰﾗのｻﾎﾟｰﾄ
Compaq SCSIコントローラのサポート

Compaq SCSIコントローラ ドライバは、以下のコントローラをサポートします。

・	Compaq 32ビットSCSI-2コントローラ

・	Compaq SCSI-2コントローラ

・	Compaq SCSI-3コントローラ

Compaq SCSIコントローラ ドライバ

Compaq SCSIコントローラ用に最適化されたドライバは、Windows NT Workstation SSDで提供されています。Compaq 32ビットSCSI-2ドライバ（CPQ32FS2.SYSドライバ）は、Compaq マネジメント ワークステーション エージェントをサポートする唯一のドライバです。このドライバには、コンパックのSCSIコントローラ用の拡張サポートとバグ修正が含まれています。また、Compaq ProLiantストレージ システム用のデバイス ドライバも含まれています。このドライバは、Compaq SCSIコントローラにCompaq ProLiantストレージ システム（外部または内部）が接続されている場合に使用されます。

サポートされるハードウェア

このドライバは、以下のSCSIコントローラをサポートします。

・	Compaqデュアル チャネル内蔵Wide-Ultra SCSI-3コントローラ

・	Compaq Wide-Ultra SCSI-3コントローラ*

・	Compaq 32ビットFast SCSI-2コントローラ

・	内蔵32ビットFast-SCSI-2/Pコントローラ

・	内蔵32ビットFast-Wide SCSI-2/Pコントローラ

*	このコントローラは、従来32ビットWide-Ultra SCSI-2/Pコントローラと呼ばれていました。

関連ファイル

このドライバは、以下のファイルから構成されています。

CPQ32FS2.SYS	Compaq SCSIコントローラ ドライバ

FASTSCSI.INF	セットアップ情報ファイル

Windows NT Workstationインストール後のCompaq SCSIコントローラ ドライバのインストールとアップデート

Windows NT Workstationのインストール終了後、以下の手順を実行してください。

1.	Windows NT Workstationを起動し、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラム（SETUP.EXE）を実行します。

3.	セットアップのメイン ウィンドウで[Compaq SCSIコントローラ]を選択して、[組み込み]または[更新]をクリックします。

4.	セットアップ プログラムを終了するか、他のコンポーネントの組み込み/更新/削除を選択します。

5.	コンピュータを再起動するオプションを選択し、セットアップ プログラムが終了したらCDを取り出します。

Compaq SCSIコントローラ ドライバの削除

このドライバを削除するには、以下の手順に従ってください。

1.	Windows NT Workstationを起動し、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	[マイ コンピュータ]を開き、[コントロール パネル]アイコンをクリックします。

3.	コントロール パネルの[SCSIアダプタ]アイコンをクリックします。[SCSIアダプタ]ダイアログが表示されます。

4.	[ドライバ]タブをクリックします。

5.	[Compaq SCSIコントローラ]を選択します。

6.	[削除]をクリックします。

7.	[コンピュータの再起動]を選択します。

Compaq SCSIコントローラ ドライバを削除する場合で、そのコントローラが唯一のコントローラである場合、もう一度そのドライブにアクセスすることはできません。

このコントローラを削除しなければならない場合は、これを別のコントローラと交換してください。


Adaptec AIC-78xx PCI SCSIｺﾝﾄﾛｰﾗ
Adaptec AIC-78xx PCI SCSIコントローラ

Adaptec AIC-78xx PCI SCSIコントローラは、PCI - Ultra Wideのシングル エンドSCSIコントローラです。

サポートされるハードウェア

Adaptec AIC-78xx PCI SCSIコントローラ ドライバは、Compaq Professional Workstation AP200のみでサポートされます。

Adaptec AIC-78xx PCI SCSIコントローラのインストールおよびアップデート

このドライバをインストールまたはアップデートするには、以下の手順に従ってください。

1.	Windows NT Workstationを起動し、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラム（SETUP.EXE）を実行します。

3.	セットアップのメイン ウィンドウで[Adaptec AIC-78xx PCI SCSIコントローラ]を選択して、[組み込み]または[更新]をクリックします。

4.	セットアップ プログラムを終了するか、他のコンポーネントの組み込み/更新/削除を選択します。

5.	コンピュータを再起動するオプションを選択し、セットアップ プログラムが終了したらCDを取り出します。

Adaptec AIC-78xx PCI SCSIコントローラの削除

このドライバを削除するには、以下の手順に従ってください。

1.	Windows NT Workstationを起動し、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	[マイ コンピュータ]を開き、[コントロール パネル]アイコンをクリックします。

3.	コントロール パネルの[SCSIアダプタ]アイコンをクリックします。[SCSIアダプタ]ダイアログが表示されます。

4.	[ドライバ]タブをクリックします。

5.	[Adaptec AIC-78xx PCI SCSIコントローラ]を選択します。

6.	[削除]をクリックします。

7.	[コンピュータの再起動]を選択します。

注: Adaptec AIC-78xx PCI SCSIコントローラが起動コントローラで、唯一のコントローラの場合、もう一度そのコントローラにアクセスすることはできません。AIC-78xx PCI SCSIコントローラを削除しなければならない場合は、これを別のコントローラと交換してください。

関連ファイル

このドライバは、以下のファイルから構成されています。

AIC78XX.SYS	Adaptec AIC-78xx PCI SCSIコントローラ ドライバ

AIC78XX.INF	セットアップ情報ファイル


 Symbios Wide Ultra2 PCI SCSIコントローラ

Symbios Wide Ultra2 PCI SCSIコントローラは、PCI 凡 Wide Ultra2シングル チャネルSCSIコントローラで、シングル エンドまたはLVD（低電圧ディファレンシャル）ドライブをサポートしています。

サポートされるハードウェア

Symbios Wide Ultra2 PCI SCSIコントローラ ドライバは、以下のCompaq Professional Workstationでサポートされます。

・	Compaq Professional Workstation AP400

・	Compaq Professional Workstation AP500

・	Compaq Professional Workstation SP700

Symbios Wide Ultra2 PCI SCSIコントローラのインストールおよびアップデート

このドライバをインストールまたはアップデートするには、以下の手順に従ってください。

1.	Windows NT Workstationを起動し、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラム（SETUP.EXE）を実行します。

3.	セットアップのメイン ウィンドウで[Symbios Wide Ultra2 PCI SCSIコントローラ]を選択して、[組み込み]または[更新]ボタンをクリックします。

4.	セットアップ プログラムを終了するか、他のコンポーネントの組み込み/更新/削除を選択します。

5.	コンピュータを再起動するオプションを選択し、セットアップ プログラムが終了したらCDを取り出します。

Symbios Wide Ultra2 PCI SCSIコントローラの削除

このドライバを削除するには、以下の手順に従ってください。

1.	Windows NT Workstationを起動し、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	[マイ コンピュータ]を開き、[コントロール パネル]アイコンをクリックします。

3.	コントロール パネルの[SCSIアダプタ]アイコンをクリックします。[SCSIアダプタ]ダイアログが表示されます。

4.	[ドライバ]タブをクリックします。

5.	[Symbios Wide Ultra2 PCI SCSIコントローラ]を選択します。

6.	[削除]をクリックします。

7.	コンピュータを再起動するオプションを選択します。

注: Wide Ultra2 SCSIコントローラを削除する場合で、そのコントローラが唯一のコントローラの場合、もう一度そのコントローラにアクセスすることはできません。Wide Ultra2 SCSIコントローラを削除しなければならない場合は、これを別のコントローラと交換してください。

関連ファイル

このドライバは以下のファイルで構成されています。

SYMC8XX.SYS	Symbios Wide Ultra2 PCI SCSIコントローラ ドライバ

SYMC8XX.INF	セットアップ情報ファイル


IDE/ATAPIｺﾝﾄﾛｰﾗ
ATAPI/IDEコントローラ

サポートされるハードウェア

ATAPI/IDEコントローラ ドライバは、すべてのCompaq Professional Workstationでサポートしています。

・	Compaq Professional Workstation 5000

・	Compaq Professional Workstation 5100

・	Compaq Professional Workstation 6000

・	Compaq Professional Workstation 8000

・	Compaq Professional Workstation AP200

・	Compaq Professional Workstation AP400

・	Compaq Professional Workstation AP500

特別な注意事項

ATAPI/IDEコントローラ ドライバは次の場合、インストールできません。

・	ワークステーションにMicrosoft Windows NT Service Pack 3がインストールさ
れ、8.4GB以上のATAPI/IDEコントローラ ドライバがある場合

・	ワークステーションにMicrosoft Windows NT Service Pack 4がインストールされている場合

ATAPI/IDEコントローラのインストールとアップデート

このドライバをインストールまたはアップデートするには、以下の手順に従ってください。

1.	Windows NT Workstationを起動し、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラム（SETUP.EXE）を実行します。

3.	セットアップのメイン ウィンドウで[ATAPI/IDEコントローラ]を選択して、[組み込み]または[更新]をクリックします。

4.	セットアップ プログラムを終了するか、他のコンポーネントの組み込み/更新/削除を選択します。

5.	コンピュータを再起動するオプションを選択し、セットアップ プログラムが終了したらCDを取り出します。

ATAPI/IDEコントローラの削除

このドライバを削除するには、以下の手順に従ってください。

1.	Windows NT Workstationを起動し、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	[マイ コンピュータ]を開き、[コントロール パネル]アイコンをクリックします。

3.	コントロール パネルの[SCSIアダプタ]アイコンをクリックします。[SCSIアダプタ]ダイアログが表示されます。

4.	[ドライバ]タブをクリックします。

5.	[ATAPI/IDEコントローラ]を選択します。

6.	[削除]をクリックします。

7.	[コンピュータの再起動]を選択します。

ATAPI/IDEコントローラ ドライバを削除する場合で、そのコントローラが唯一のコントローラである場合、もう一度そのドライブにアクセスすることはできません。

このコントローラを削除しなければならない場合は、これを別のコントローラと交換してください。

関連ファイル

このドライバは以下のファイルで構成されています。

CPQATAPI.SYS	ATAPI/IDEミニポート ドライバ

CPQATAPI.INF	セットアップ情報ファイル


Compaqﾄﾞﾗｲﾌﾞ ｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗのｻﾎﾟｰﾄ
Compaqドライブ アレイ コントローラのサポート

サポートされているハードウェア

Windows NT Workstation 4.0用Compaq SMARTアレイ/SMART-2アレイ/Smartアレイ221コントローラ ドライバは、以下のコントローラをサポートしています。

・	Compaq SCSIアレイ テクノロジ コントローラ ファミリ（Compaq SMARTアレイ/SMART-2アレイ/Smartアレイ221コントローラ）

関連ファイル

Windows NT Workstation SSDの\SCSI\ARRAYディレクトリには、Compaqドライブ アレイ コントローラをサポートするために以下のファイルが入っています。

CPQARRAY.SYS	Compaq SMARTアレイ/SMART-2アレイ/Smartアレイ221コントローラ ドライバ

CPQARRAY.INF	設定情報ファイル

Compaq SMARTアレイ/SMART2アレイ/Smartアレイ221コントローラ ドライバのインストールとアップデート

Windows NT Workstationをインストールした後でアレイ ドライバをインストール、またはアップデートするには以下の手順に従ってください。

1.	Windows NT Workstationを起動して、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラム（SETUP.EXE）を実行します。

3.	[ドライブ アレイ コントローラ用Compaq SCSIドライバ]を選択して、[組み込み]または[更新]をクリックします。

4.	セットアップ プログラムを終了するか、他のコンポーネントの組み込み/更新/削除を選択します。

5.	コンピュータを再起動するオプションを選択し、セットアップ プログラムが終了したらCDを取り出します。

Compaq SMARTアレイ/SMART2アレイ/Smartアレイ221コントローラ ドライバの削除

ドライバを削除するには、以下の手順に従ってください。

1.	Windows NT Workstationを起動し、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	[マイ コンピュータ]を開き、[コントロール パネル]アイコンをダブルクリックします。

3.	コントロール パネルの[SCSIアダプタ]アイコンをダブルクリックします。
[SCSIアダプタ]ダイアログが表示されます。

4.	[ドライバ]タブをクリックします。

5.	[Compaqアレイ コントローラ]を選択します。

6.	[削除]をクリックします。

7.	[コンピュータの再起動]を選択します。

参考資料

Compaq SMART-2アレイ コントローラ ユーザ ガイド

Compaq Smartアレイ221コントローラ ユーザ ガイド


Compaqｱﾚｲ ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ ﾕｰﾃｨﾘﾃｨのｻﾎﾟｰﾄ
Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティのサポート

Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティは、Compaq SMART-2アレイ/Smartアレイ221コントローラの設定に役立つGUIベースのアプリケーションです。SMART-2アレイ コントローラの初期設定、既存のシステム構成に対するディスク ドライブの追加またはアレイ コントローラの再設定などの複数の作業にアレイ コンフィギュレーション ユーティリティを使用することができます。

このユーティリティを使用して設定を行うと、次のような利点があります。

・	コントローラの構成は、わかりやすい図で表示されます。

・	各種の設定エラーについて説明が表示されます。

・	設定プロセスを順序どおりに進めるコンフィギュレーション ウィザードが組み込まれています。

・	未設定のコントローラについて最適な設定とフォールト トレランスが提示されます。

サポートされるハードウェア

このユーティリティは、Compaq SMART-2アレイ/Smartアレイ221コントローラをサポートします。

必要なソフトウェア

ユーティリティを実行するマシンには、以下のソフトウェアが必要です。

・	Compaq Windows NT Workstation SSD 2.00以降に含まれるCompaqアレイ コントローラ サポート

・	Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティVer 2.00以降

特別な注意事項

Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティは、SSDの中には入っていないため、[高速]セットアップでは表示されません。このユーティリティをインストール、アップデートする場合は、[カスタム]セットアップを使用してください。Compaqアレイ コントローラが検出されると、[カスタム]セットアップ メニューにCompaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティが表示されます。

以下に、Compaq Windows NT Workstation SSD 2.00A以降に含まれるCompaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティ2.00以降の機能を示します。

・	Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティは、Compaq SmartStart for Workstations CDおよびCompaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティ ディスケットからもインストールできます。

・	Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティは、Compaq Windows NT Workstation SSD 2.00A以降でのみインストールできます。それ以前のバージョンではインストールできません。

・	Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティ ディスケットは、起動可能ではありません。Windows NT Workstationからインストールしてください。

Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティをWindows NT Workstation上で使用するためには、オフライン バージョンを使用してSMART-2アレイ/Smartアレイ221コントローラにインストールされている論理ドライブを少なくとも一つ設定しておく必要があります。

関連ファイル

Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティは、以下のファイルで構成されています。

CPQACU.EXE	Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティ

CPQSAENG.HLP	英語版ヘルプ ファイル

CPQSAFRN.HLP	フランス語版ヘルプ ファイル

CPQSAGER.HLP	ドイツ語版ヘルプ ファイル

CPQSAITA.HLP	イタリア語版ヘルプ ファイル

CPQSAJPN.HLP	日本語版ヘルプ ファイル

Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティのインストールとアップデート

Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティを使って、Compaq SMART/SMART-2アレイ コントローラを設定するには、2段階の手順があります。まず最初に、ユーティリティをインストール、アップデートし、次に[Compaqシステム ツール]からユーティリティを実行して、アレイを設定します。Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティをインストールまたはアップデートするには、以下の手順に従ってください。

1.	Windows NT Workstationを起動して、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラム（SETUP.EXE）を実行します。

3.	[Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティ]を選択して、[組み込み]または[更新]をクリックします。

4.	プロンプトが表示されたら、Compaq Array Configuration Utility（Diskette #2）を挿入します。

5.	セットアップ プログラムを終了するか、他のコンポーネントの組み込み/更新を選択します。

6.	コンピュータを再起動するオプションを選択し、セットアップ プログラムが終了したらCDまたはディスケットを取り出します。マシンを再起動すると、Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティ アイコンが[Compaqシステム ツール]に登録されます。

7.	Compaqアレイ コンフィギュレーション ユーティリティを選択して、ユーティリティを実行します。

参考資料

Compaq SMART-2アレイ コントローラ ユーザ ガイド

Compaq Smartアレイ221コントローラ ユーザ ガイド


Compaq SMARTｱﾚｲ/SMART-2ｱﾚｲ/SMARTｱﾚｲ221 ｺﾝﾄﾛｰﾗ
Compaq SMARTアレイ/SMART-2アレイ/Smartアレイ221コントローラ
SMARTアレイ/SMART-2アレイ/Smartアレイ221コントローラは以下のとおりです: SMARTアレイ コントローラ、SMART-2アレイ コントローラ、SMART-2DHアレイ コントローラ、SMART-2SLアレイ コントローラ、SMART-2/Eアレイ コントローラ、SMART-2/Pアレイ コントローラ、およびSmartアレイ221コントローラ。


印刷ボタン
このボタンでダイアログボックスを印刷します。


保存ボタン
このボタンでファイルを保存します。


OKﾎﾞﾀﾝ
OK ボタン
このボタンでメイン ウィンドウに戻ります。


ｷｬﾝｾﾙ ﾎﾞﾀﾝ
キャンセル ボタン
このボタンでテストを放棄できます。


Compaq SMART-2アレイ/Smartアレイ221コントローラ
Compaq SMART-2アレイ/Smartアレイ221コントローラは以下のとおりです。: SMART-2アレイ コントローラ、SMART-2DHアレイ コントローラ、SMART-2SLアレイ コントローラ、SMART-2/Eアレイ コントローラ、SMART-2/Pアレイ コントローラ、およびSmartアレイ221コントローラ


Compaq Netelligent/NetFlex-3ｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾄﾞﾗｲﾊﾞの機能
Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラ ドライバの機能

Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラ ドライバ（NETFLX3.SYS）

Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラ用のデバイス ドライバは、NDIS 4.0ミニポート規格に準拠したドライバです。NDISミニポート ドライバは、Microsoft Windows 95オペレーティング システムとのバイナリ互換がサポートされています。NDIS 4.0ミニポートドライバは、Windows NT Workstation 4.0とWindows 95 OSR2でだけサポートされています。これらのドライバは、Windows NT Workstation 3.51とWindows 95リテール版およびWindows 95 OSR1ではサポートされていません。Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラ サポートは、現在の業界標準であるイーサネット トポロジーと新しい100Mbps 100Base-TX、100Mbps 100Base-FXおよび100VG-AnyLAN技術をサポートしています。

このデバイス ドライバには、アダプタの設定を調整してスループットと使用を最適化する柔軟なパフォーマンス チューニング アルゴリズムが含まれています。

Compaqアドバンスト ネットワーク コントロール ユーティリティは、ネットワーク コントローラの二重化機能を提供するソフトウェア ドライバ拡張機能です。リダンダントNIC監視機能の詳細については、Compaqアドバンスト ネットワーク コントロール ユーティリティの項を参照してください。

Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラの詳細については、Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラのサポートを参照してください。


Compaq Netelligent/NetFlex-3ｺﾝﾄﾛｰﾗのｻﾎﾟｰﾄ
Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラのサポート

サポートされるハードウェア

Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラのサポートに必要なドライバは、Compaq Windows NT Workstation 4.0用サポート ソフトウェア ディスケット（NT SSD）にあります。Windows NT Workstation 4.0用Compaq Netelligent/NetFlex-3ドライバは、NDIS 4.0ミニポート ドライバで、次のコントローラをサポートします。

・	Compaq NetFlex-3/Eコントローラ

・	Compaq NetFlex-3/Pコントローラ

Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラ ドライバは、現在、次のモジュールのいずれかでコンフィギュレーションされている場合に、これらのコントローラをサポートします。

・	10T UTP/BNCモジュール

・	10/100 TXモジュール

Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラ ドライバは、以下の非モジュール形式のコントローラもサポートします。

・	Compaq Netelligent 10/100TX内蔵UTP/Coaxコントローラ

・	Compaq Netelligent 10/100TX内蔵UTP/AUIコントローラ

・	Compaq Netelligent 10/100TX内蔵PCI UTPコントローラ

・	Compaq NetFlex-3内蔵コントローラ

・	Compaq Netelligent 10/100TX PCI UTPコントローラ

・	Compaq Netelligent 10T PCI UTPコントローラ

・	Compaq Netelligent 10/100TX PCI UTPデュアルポート コントローラ

特別な注意事項

Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラ用ドライバは、Compaq SmartStart for Workstations CDの2つのディレクトリに分かれて保存されているため、コントロールパネルから直接インストールできません。通常のインストール方法を実行すると、Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラ ドライバがコピーできないため、システムがハングアップしてしまいます。SmartStart for Workstations CDに含まれるイメージは、このインストール方法での使用を意図したものではありません。

関連ファイル

ドライバは以下のファイルから構成されています。

NETFLX3.DLL	Compaq NetFlex-3コントローラの検出およびコンフィギュレーション ルーチン

NETFLX3.SYS	Compaq Netelligent/NetFlex-3 Windows NT Workstation 4.0ミニポート ドライバ

NETFLX3.EXE	Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラの組み込み、モニタリング ユーティリティ

NETFLX3.HLP	NETFLX3.EXEのヘルプファイル

NETFLX3.CPL	NETFLX3.EXE実行用のコントロール パネル アプレット

コントロール パネルからCompaqアドバンスト ネットワーク コントロール ユーティリティを使用する方法については、Compaqアドバンスト ネットワーク コントロール ユーティリティのヘルプを参照してください。それ以外の場合、一般的な情報については、Compaqアドバンスト ネットワーク コントロール ユーティリティの項に進んでください。

Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラのインストールまたは削除

NetFlex-3コントローラをインストールまたは削除するには、以下の手順に従います。

1.	Windows NT Workstationを起動し、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラム（SETUP.EXE）を実行します。

3.	セットアップ メイン ウィンドウ画面（カスタム）に進み、Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラを選択し、[設定]をクリックします。

4.	手順3の完了後、表示されるNetFlex-3設定ダイアログから組み込み/削除するNetelligent/NetFlex-3を選択します。

5.	セットアップ プログラムを終了するか、他のコンポーネントの組み込み/更新/削除を選択します。

6.	コンピュータを再起動するオプションを選択し、セットアップ プログラムが終了したらCDを取り出します。


Compaq Netelligent/NetFlex-3ｺﾝﾄﾛｰﾗのｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ
Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラのコンフィギュレーション

セットアップ プログラムが動作するシステムにCompaq Netelligent/NetFlex-3コントローラがある場合、コンポーネントの一覧に図2に示すようなCompaq Netelligent/NetFlex-3コンポーネントが表示されます。

・	Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラが検出されるが、実際にはインストールされていない場合、 Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラを選択して、[組込み]をクリックするとドライバをインストールできます。

・	Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラがインストールされている場合、Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラを選択して[削除]をクリックするとドライバを削除できます。

・	Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラがインストールされていて、設定を変更したい場合、Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラを選択して[設定]をクリックします。

Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラのインストール、削除、および設定用に図4に示す新しいダイアログが表示されるようになりました。

図4. Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラの設定ダイアログ

このダイアログから以下の操作を実行できます。

・	Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラのインストール － Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラをイントールする場合、インストールするコントローラを選択し[組込み]をクリックします。これが最初にインストールするコントローラの場合、ドライバも一緒にインストールされます。

・	Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラの削除 － Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラを削除するには、削除するコントローラを選択し、次に[削除]をクリックします。これが削除されるコントローラのうち最後のものである場合、ドライバも削除されます。

・	ネットワーク コントローラを設定する － 変更できる設定項目は、デュプレックス、速度、コネクタ、およびネットワーク アドレスなどです。コントローラがインストールされている場合、その設定が変更できます。設定を変更するには、設定するインストール済みのコントローラを選択し、[設定]をクリックします。新しい設定ダイアログが表示されます。

・	2枚のCompaq Netelligent/NetFlex-3コントローラを結合してコントローラ ペアを構成する － セットアップでは、2枚のCompaq Netelligent/NetFlex-3コントローラを結合して、コントローラ ペアを作ることができます。この結合により、OSからは、2枚のCompaq Netelligent/NetFlex-3コントローラが1枚のように見えます。コントローラを結合した場合の唯一の制約は、2枚が同じバスタイプ（PCIまたはEISA）でなければならないことです。2枚のコントローラを結合するには、最初のコントローラを選択します。このコントローラがプライマリ コントローラになります。次に2枚目のコントローラを選択します。2枚目のコントローラも同じバス タイプの場合、両方が選択されます。この2枚を結合するには、[結合]をクリックします。2枚のコントローラは、リダンダント コントローラ ペアとなります。

・	コントローラ ペアの分離 － リダンダント コントローラ ペアが存在する場合、セットアップを使ってこれを分離できます。分離するには、一覧からコントローラ ペアを選択して、[分離]をクリックします。これでコントローラ ペアは分離されて、個別のコントローラになります。


Compaq Netelligent/NetFlex-3ｺﾝﾄﾛｰﾗの結合、分離、および設定
Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラの結合、分離、および設定

リダンダント コントローラの構成

セットアップ プログラムで、2枚のCompaq Netelligent/NetFlex-3コントローラを結合して、リダンダント コントローラ ペアを構成できます。この結合により、OSからは、2枚のCompaq Netelligent/NetFlex-3コントローラは1枚のように見えます。コントローラを結合した場合の唯一の制約は、2枚が同じバスタイプ（PCIまたはEISA）でなければならないことです。2枚のコントローラを結合するには、以下の手順に従ってください。

1.	Windows NT Workstationを起動して、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラム（SETUP.EXE）を実行します。

3.	セットアップ メイン ウィンドウで[Compaq Netelligent/NetFlex-3ネットワーク コントローラ]を選択します。

4.	[設定]をクリックします。Compaq Netelligent/NetFlex-3設定ダイアログが表示されます。

5.	プライマリ コントローラを選択します。

6.	セカンダリ コントローラを選択します。

注: 両方のコントローラのバス タイプが同じ場合、両方のコントローラが選択されます。

注: 2枚の内蔵コントローラを結合する場合、結合できるのは、PCIとPCI、EISAとEISAの組み合わせだけです。PCIとEISAは結合できません。

7.	[結合]を選択して、2枚のコントローラを結合します。これで2枚のコントローラが結合されて、リダンダント コントローラ ペアになります。

リダンダント コントローラの分離

リダンダント コントローラ ペアがある場合、セットアップでペアを分離できます。2枚のコントローラを分離するには、以下の手順に従ってください。

1.	Windows NT Workstationを起動して、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラム（SETUP.EXE）を実行します。

3.	セットアップ メイン ウィンドウで[Compaq Netelligent/NetFlex-3ネットワーク コントローラ]を選択します。

4.	[分離]をクリックします。これでリダンダント コントローラは、個別のコントローラに分離されます。

コントローラの設定

コントローラがインストールされている場合、設定を変更できます。設定を変更するには、以下の手順に従ってください。

1.	Windows NT Workstaionを起動して、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラム（SETUP.EXE）を実行します。

3.	設定するCompaq Netelligent/NetFlex-3コントローラを選択します。

4.	図4の[設定]をクリックします。図5に示すような新しい設定ダイアログが表示されます。デュプレックス、速度、およびコネクタの属性などを変更できます。

図5. Netelligent/NetFlex-3設定ダイアログ

注: 設定属性を変更することによって別の属性を有効にしなければならない場合、属性の設定は自動的に変更されます。


Compaqｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ ﾈｯﾄﾜｰｸ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ
Compaqアドバンスト ネットワーク コントロール ユーティリティ

Compaqアドバンスト ネットワーク コントロール ユーティリティは、ネットワーク コントローラの二重化機能を提供するソフトウェア ドライバ拡張機能です。他のすべてのネットワーク コントローラと同様、二重化されるリダンダント コントローラのドライバ インスタンスは1つだけです。ただし、他のほとんどのネットワーク コントローラ ドライバとは異なり、コントローラ ドライバは二重化された両方のコントローラを認識します。このように設定することにより、物理コントローラの一方が故障してもドライバはトラフィックを他方のコントローラに切り替えることができるのでネットワーク通信の継続が可能になります。

二重化されたコントローラは、プライマリ コントローラとセカンダリ コントローラで構成されます。一度にアクティブにできるのは、これらのコントローラの一方だけです。このため、システムが最初に起動したとき、ドライバはプライマリ コントローラを使用します。プライマリ コントローラが故障するか、または接続されていない場合、セカンダリ コントローラは、リダンダント コントローラの動作モードに応じて動作を引き継ぐことができます。

ネットワーク コントローラの二重化に使用できる動作モードは、マニュアルモード、自動切替えモード、およびスマート切替えモードの3通りです（表11を参照）。

表11. 動作モードおよび機能

動作モード	機能
マニュアルモード	アクティブ コントローラが故障すると、ドライバはコントローラを自動的には切り替えません。コントローラを切り替える方法は、Compaqアドバンスト ネットワーク コントロール ユーティリティを使用して手動で切り替える方法だけです。
自動切替えモード	アクティブ ドライバが故障するか、または接続されていない場合、ドライバはコントローラを自動的に切り替えます。
スマート切替えモード	アクティブ コントローラが故障するか、または接続されていない場合、ドライバがコントローラを切り替える点では自動切替えモードと同じです。ただし、このモードは、ドライバがプライマリ コントローラを定期的にチェックして再度動作しているかどうかを確認するためスマート切り替えモードと呼ばれます。プライマリ コントローラがオンラインに戻ると、ドライバはプライマリ コントローラに戻します。プライマリ コントローラがオフラインのままであれば、ドライバは引き続きセカンダリ コントローラを使用します。
前に説明したとおり、この新しい拡張機能を使用すると、プライマリ コントローラが故障した場合、セカンダリ コントローラがネットワークの責任を引き継ぎます。ただし、次の図で示すように、このセカンダリ コントローラは、プライマリ コントローラが故障しない限りネットワーク アクティビティを処理しません。

図6. NetFlex-3設定ダイアログ

サポートされるハードウェア

Compaqアドバンスト ネットワーク ユーティリティでは、以下のネットワーク コントローラとモジュールがサポートされます。

ネットワーク コントローラ

NetFlex-3/Eコントローラ

NetFlex-3/Pコントローラ

内蔵Netelligent 10/100 TX PCIコントローラ

Netelligent 10T PCI UTPコントローラ

Netelligent 10/100 TX PCI UTPコントローラ

Netelligentデュアル10/100 TX PCI UTPコントローラ

Netelligent 10 T/2 PCI UTP/Coaxコントローラ

Netelligent 10/100 TX内蔵UTPコントローラ

Netelligent 10/100 TX内蔵UTP/Coaxコントローラ

ネットワーク モジュール*

*以下のモジュールは、NetFlex-3/Pコントローラでだけサポートされています。

10T UTP-BNCモジュール

100 VG UTPモジュール

10/100 TX UTPモジュール

100 FXモジュール

必要なソフトウェア

ユーティリティを実行するマシンに以下のソフトウェアが必要です。

Compaq Windows NT Workstation SSD 2.00以上に含まれるアドバンスト ネットワーク コントロール ユーティリティ

特別な注意事項

Compaqアドバンスト ネットワーク コントロール ユーティリティは、TLANチップセットを含むコンパック社製のネットワーク コントローラのみをサポートしています。

関連ファイル

アドバンスト ネットワーク コントロール ユーティリティは以下のファイルで構成されています。

NETFLX3.EXE	Compaqアドバンスト ネットワーク コントロール ユーティリティ

NETFLX3.HLP	Compaqアドバンスト ネットワーク コントロール ユーティリティ ヘルプ ファイル


Compaq Ethernet､Fast Ethernet､およびGigabitｺﾝﾄﾛｰﾗ
Compaq Ethernet、Fast Ethernet、およびGigabitコントローラ

サポートされるハードウェア

Compaq Ethernet、Fast Ethernet、およびGigabitネットワーク コントローラ ドライバは、以下のコントローラをサポートします。

表12. Compaq Fast EthernetまたはGigabitコントローラがサポートするコントローラ

サポートするコントローラ	説明
Compaq NC1120 Ethernet NIC	PCI 10Base-T
Compaq NC3120 Fast Ethernet NIC	PCI 10/100
Compaq NC3122 Fast Ethernet NIC	Dual 10/100
Compaq NC3123 Fast Ethernet NIC	10-100 WOL
Compaq NC3131 Fast Ethernet NIC	64 PCI Dual Base 10/100
Compaq NC3132 Fast Ethernet Module	NC3131用Dual 10/100アップグレード モジュール
Compaq NC3133 Fast Ethernet Module	NC3131用Dual 100 FXアップグレード モジュール
Compaq NC3160 Fast Ethernet NIC	内蔵10/100
Compaq NC3161 Fast Ethernet NIC	内蔵10/100 WOL
Compaq NC6132 Gigabit Module	NC3131用1000SXアップグレード モジュール
Compaq NC6133 Gigabit Module	NC3131用1000LXアップグレード モジュール
Compaq NC6134 Gigabit Module	64 PCI 1000SX

特別な注意事項

Compaq Server Support Setup for Microsoft Windowsは、複数のハードウェアをインストールすることができます。さらに、このプログラムではドライブをアップデートして、拡張ネットワーク インタフェース コントローラ（NIC）を構成することが可能になります。

関連ファイル

以下のファイルがこれらのドライバをサポートしています。

CP100DG.DLL	Compaq 10/100診断ライブラリ

CPQDGD.SYS	10/100用 Compaq診断ドライバ

CPQDISK.NET	OEM SET UP.INF用ディスク タグ ファイル

CPQGBDD.SYS	Gigabit診断カーネル モード ドライバ

CPQKDD.SYS	PCI情報用カーネル モード ドライバ

CPQNTAC.CPL	CPQNTAC用コントロール パネル アプレット ローンチャ

CPQKTAC.DLL	CPQNTAC ハードウェア検出DLL

CPQNTAC.EXE	Compaq Network Teaming and Configuration Utility

CPQNTAC.HLP	Compaq EthernetまたはFast Ethernet NICドライバ ヘルプファイル

CPQNTAC.CNT	ヘルプファイル用コンテンツの表

N100NT.SYS	Windows NT 4.0用10/100

N1000NT4.SYS	Windows NT 4.0用Gigabitミニポート ドライバ

NTACMON.EXE 	Windows NT 4.0システム トレイ アプリケーション

OEMSETUP.INF	OEM情報ファイル

Compaqネットワーク チーム化およびコンフィギュレーション ユーティリティ

Compaqネットワーク チーム化およびコンフィギュレーション ユーティリティはコンパック ネットワーク インターフェース コントローラ（NIC）を構成するためのMicrosoft Windows NT  Workstation 4.0用のアプリケーションです。Compaqネットワーク チーム化およびコンフィギュレーション ユーティリティは以下のNICの特長があります。

・	インストレーション

・	アンインストレーション

・	チーミング

・	設定

・	統計

・	診断

・	現在の状態

このユーティリティについての詳細はCompaqネットワーク チーム化およびコンフィギュレーション ヘルプファイルCPQNTAC.HLPを参照してください。

Compaq Ethernet、Fast Ethernet、およびGigabitコントローラ ドライバのインストールと削除

注: Compaq Ethernet、Fast Ethernet、およびGigabitコントローラがシステムにインストールされていない場合は、コントローラをインストールしたときにドライバも自動的にインストールされます。コントローラを取り外した場合は、ドライバも自動的に削除されます。

Compaq Ethernet、Fast Ethernet、およびGigabitコントローラのドライバのインストールと削除を行うには、以下の手順に従ってください。

1.	Windows NTを起動し、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラム（SETUP.EXE）を実行しす。

3.	Compaq Ethernet、Fast Ethernet、またはGigabitコントローラを選択します。

4.	[設定]をクリックします。

1. [組み込み]または[削除]をクリックします。

注: Compaq Ethernetネットワーク インターフェース コントローラ（NIC）の1つまたは複数のチームが定義されている場合、Compaq Server Setup for Microsoft Windows NT 4.0を使ってEthernet NICをアンインストールすることはできません。代わりに、Compaqネットワーク チーム設定およびコンフィギュレーション ユーティリティを使ってチームを解消した後、セットアップ プログラムを使ってNICを削除してください。

6.	セットアップ プログラムを終了するか、組み込み、更新、または削除したいその他のコンポーネントを選択します。

7.	コンピュータを再起動するオプションを選択し、セットアップ プログラムが終了したらディスケットを取り出します。

Compaq Ethernet、Fast Ethernet、およびGigabitコントローラ ドライバのアップデート

注: Compaq Support Setup for Microsoft Windows NT 4.0を使って、リモート システム上のCompaq Ethernet、Fast Ethernet、およびGigabitコントローラ ドライバをアップデートすることはできません。ドライバを正常にアップデートするには、各マシン上でローカルにセットアップ プログラムを実行する必要があります。また、Compaq Ethernet NICのチームが存在する場合、セットアップ プログラムはコントローラを削除できません。この場合、必ず、Compaqネットワーク チーム設定およびコンフィギュレーション ユーティリティを使って、チームを解消するかいずれかのコントローラを削除してから、システムを再起動してください。

Compaq Ethernet、Fast Ethernet、およびGigabitコントローラのドライバをアップデートするには、以下の手順に従います。

1.	Windows NTを起動し、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラム（SETUP.EXE）を実行します。

3.	Compaq Ethernet、Fast Ethernet、またはGigabitコントローラを選択します。

4.	[更新]をクリックします。アップデートされたファイルはシステムにインストールされ、Compaqネットワーク チーム化およびコンフィギュレーション ユーティリティが実行して既存のCompaq EthernetまたはFast Ethernetコントローラ ドライバがCompaq Ethernet、Fast EthernetまたはGigabitコントローラ ドライバに上書きします。

5.	セットアップ プログラムを終了するか、組み込み、更新、または削除したいその他のコンポーネントを選択します。

6.	コンピュータを再起動するオプションを選択し、セットアップ プログラムが終了したらディスケットを取り出します。


Compaq ProLiantｽﾄﾚｰｼﾞ ｼｽﾃﾑ ｻﾎﾟｰﾄ
Compaq ProLiantストレージ システム サポート

Compaq ProLiantストレージ システムをサポートするデバイス ドライバは、Compaq Windows NT Workstation SSD上にあります。このドライバは、ProLiantストレージ システムをCompaq SCSIコントローラに接続した場合のみ動作します。

ドライバの長所

・	ディスク トレイのオンライン ステータス インジケータのインテリジェントな管理

・	重大な状態およびホットプラグ イベントに関するシステム イベント ログのロギング

・	Compaqマネジメント ワークステーション エージェントのサポート

特別な注意事項

Compaq ProLiantストレージ システム ドライバは、内蔵または外付けのCompaq ProLiantストレージ システムおよびProLiantサーバのすべての機種で動作します。このドライバは、Compaq ProLiantストレージ システムをCompaq SCSIコントローラに接続した場合にだけ動作します。Compaq SMART/SMART-2アレイ コントローラに接続されたCompaq ProLiantストレージ システムは、Compaq SMART/SMART-2アレイ コントローラで管理されます。

高速セットアップを実行する前に、Compaq SCSIコントローラのドライバを組み込んである場合は、ProLiantストレージ システムは高速セットアップで検出できず、Compaq ProLiantストレージ システムのドライバはインストールされません。システムを再起動してから、高速セットアップを実行するか、またはカスタム セットアップを実行して、手動でドライバを組み込まなければなりません。詳しくは、高速セットアップの使い方およびセットアップ メイン ウィンドウの使い方を参照してください。

関連ファイル

ドライバは、以下のファイルから構成されます。

PRLNTSS.SYS	Compaq ProLiantストレージ システム ドライバ

インストール、アップデートおよび削除

Compaq ProLiantストレージ システム ドライバのインストール、アップデートおよび削除を行うには以下の手順に従ってください。

1.	Windows NT Workstationを起動し、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラム（SETUP.EXE）を実行します。

3.	[Compaq ProLiantストレージ システム]を選択して、[組込み]、[更新]、または[削除]をクリックします。

4.	セットアップ プログラムを終了するか、他のコンポーネントの組み込み/更新/削除を選択します。

5.	コンピュータを再起動するオプションを選択し、セットアップ プログラムが終了したらCDを取り出します。


Compaqｼｽﾃﾑ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ｻｰﾋﾞｽ
Compaqシステム マネジメント サービス

Compaqシステム マネジメント（CSM）情報をサポートするために必要なドライバは、Compaq Windows NT Workstation SSDにあります。

Compaq Windows NT Workstation SSDでサポートされる機能は、以下のとおりです。

・	クリティカル エラーのロギング

・	ファンの停止および温度検出アラート

・	訂正済みメモリ エラーのロギング

・	リモート コンソールとしての動作

・	リモートでの再起動

・	プロセッサ エラーのロギング

・	Windows NT Workstationのシャットダウン時のアドミニストレータ コントロール コマンド スクリプトの実行

サポートされるハードウェア

Compaqシステム マネジメント ドライバは、以下のCompaq Professional Workstationをサポートしています。

・	Compaq Professional Workstation AP400

・	Compaq Professional Workstation 8000

・	Compaq Professional Workstation 6000

・	Compaq Professional Workstation 5100

・	Compaq Professional Workstation 5000

特別な注意事項

・	Compaqシステム コンフィギュレーション ユーティリティを使用してCSM機能（高温シャットダウン、自動シャットダウンなど）を有効にしなければなりません。

・	Compaqマネジメント ワークステーション エージェントの最適なサポートを行うには、Compaqシステム マネジメント デバイス ドライバをインストールしなければなりません。

・	シャットダウン時にスクリプトを実行させるためにCPQSHUT.CMDを編集する。

Windows NT Workstation用Compaqシャットダウン スクリプト

Compaqシステム マネジメント サービスは、システムのシャットダウン時に重要なタスクを優先的に実行させることができます。この機能は、アプリケーションをユーザに停止させ、システムの安全性を確実にします。

実行されるスクリプトは、%SystemRoot%\System32\Cpqshut.cmdです。

このスクリプトは、2つのパラメータで呼び出すことができます。

・	ABORT ― CPQSHUT.CMDは、システムが異常な温度を検知したときにABORTで呼び出されます。この場合、スクリプトはシャットダウンするまでに2分以内で実行します。

・	NORMAL ― CPQSHUT.CMDは、通常のシャットダウンのときにNORMALで呼び出されます。この場合は、スクリプトの実行時間は決められてはいません。また、アプリケーションを終了します。

CPQSHUT.CMDは、以下のような場合に呼び出されます。

・	ソフトウェアのインストール時

・	ユーザがスタートメニューからシャットダウンを実行したとき

・	ユーザが電源を直接切断したとき

・	ハードウェアの障害により、異常な温度になったとき

CPQSHUT.CMDを変更したときは、デバッグを行ってください。コンソール ウィンドウからCPQSHUT.CMDコマンドを実行することにより確認できます。構文に間違いがあるとシステムがシャットダウンするときにワトソン博士が呼び出されてしまいます。

関連ファイル

Compaq Windows NT Workstation SSDの\SYSMGMTディレクトリには、システム マネジメントをサポートするための次のファイルが入っています。

CPQSHUT.CMD	Compaqシャットダウン コマンド スクリプト

SYSDOWN.EXE	Compaqシャットダウン サービス

SYSMGMT.SYS	Compaqシステム マネジメント ドライバ

Compaqシステム マネジメント ドライバのインストールとアップデート

Compaqシステム マネジメント ドライバをインストールするには以下の手順に従ってください。

1.	Windows NT Workstationを起動し、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラム（SETUP.EXE）を実行します。

3.	[Compaqシステム マネジメント ドライバ]を選択して、[組込み]、または[更新]ボタンをクリックします。

4.	セットアップ プログラムを終了するか、他のコンポーネントの組み込み/更新/削除を選択します。

5.	コンピュータを再起動するオプションを選択し、セットアップ プログラムが終了したらCDを取り出します。


ｻﾎﾟｰﾄされるｺﾝﾊﾟｯｸ社製ﾘﾀﾞﾝﾀﾞﾝﾄNIC
サポートされるコンパック社製リダンダントNIC

ネットワーク コントローラのリダンダント機能をサポートするコンパックのコントローラは以下のとおりです。

・	Compaq Netelligent/NetFlex-3コントローラ

・	Compaq Netelligent 10/100 TX PCI UTPコントローラ

・	Compaq Netelligent 10 T PCI UTPコントローラ


ﾘﾀﾞﾝﾀﾞﾝﾄ ｺﾝﾄﾛｰﾗ
リダンダント コントローラ

2枚のTLANチップ セットを含むCompaqネットワーク コントローラを1枚をアクティブなコントローラ、もう1枚をセカンダリ コントローラとして使用できるように設定して組み合わせたコンパックのアドバンスト ネットワーク障害検出/訂正機能は、ネットワークに障害が発生した場合でもそのことをユーザに意識させません。


Compaq Professional Workstationのｵｰﾃﾞｨｵ ｻﾎﾟｰﾄ
Compaq Professional Workstationのオーディオ サポート

Compaq Windows NT Workstation SSDのオーディオドライバは、Compaq Professional Workstationに標準で搭載されているESS 1868/1869 AudioDriveサウンド コントローラをサポートします。このドライバは、このドライバをサポートするCompaq Professional Workstationにインストールすることができます。

サポートされるハードウェア

ESS AudioDriveコントローラは、すべてのCompaq Professional Workstationでサポートされています。

特別な注意事項

オーディオ ドライバは、コントロール パネルからはインストールしないようにすることをおすすめします。コントロール パネルからインストールすると、ドライバだけがインストールされて、設定アイコンはインストールされません。削除する場合もコントロール パネルから削除しないことをおすすめします。

関連ファイル

\AUDIO\ESS\NT40ディレクトリには、Windows NT Workstation 4.0用のファイルが入っています。

AUDDRIVE.SYS	オーディオ32-ビット ドライバ

AUDDRIVE.DLL	オーディオ ドライバ用のDLL

CONFIG.INI	ドライバ用のリソース セットアップ

OEMSETUP.INF	インストール ファイル

ESS AudioDriveドライバのインストールとアップデート

ESS AudioDriveドライバをインストールまたはアップデートするには、以下の手順に従ってください。

1.	Windows NT Workstationを起動して、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラム（SETUP.EXE）を実行します。

3.	セットアップ メイン ウィンドウ（カスタム）で[ESS 1868/1869 AudioDriveオーディオ コントローラ]を選択して、[組み込み]または[更新]をクリックします。

重要: ドライバのインストール中にESS AudioDriveを設定することはできません。また、Windows NT Workstation 4.0のコントロール パネルの[マルチメディア]からの設定機能も無効になります。

ESS AudioDriveのデフォルト設定は以下のとおりです。

I/Oベース アドレス:	220

キャプチャIRQ:	5

キャプチャDMA:	1

MPU401 I/Oアドレス:	330

再生DMA:	0

4.	セットアップ プログラムを終了するか、他のコンポーネントの組み込み/更新/削除を選択します。

5.	コンピュータを再起動するオプションを選択し、セットアップ プログラムが終了したらCDを取り出します。

ESS AudioDriveドライバの削除

ESS AudioDriveドライバを削除するには、以下の手順に従ってください。

1.	Windows NT Workstationを起動して、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラム（SETUP.EXE）を実行します。

3.	セットアップ メイン ウィンドウ（カスタム）で[ESS 1868/1869 AudioDriveオーディオ コントローラ]を選択して、[削除]ボタンをクリックします。

4.	セットアップ プログラムを終了するか、他のコンポーネントの組み込み/更新/削除を選択します。

5.	コンピュータを再起動するオプションを選択し、セットアップ プログラムが終了したらCDを取り出します。


Compaq Professional Workstationのｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ ｻﾎﾟｰﾄ
Compaq Professional Workstationのグラフィックス サポート

Compaq Windows NT Workstation SSD上のディスプレイ ドライバは、以下のグラフィックス コントローラをサポートします。

・	3Dlabs Oxygen GVX1グラフィックス コントローラ

・	Compaq PowerStorm 300グラフィックス コントローラ

・	Compaq PowerStorm 600グラフィックス コントローラ

・	Diamond Multimedia Fire GL 4000グラフィックス コントローラ

・	ELSA GLoria-Lグラフィックス コントローラ

・	ELSA GLoria-XLグラフィックス コントローラ

・	ELSA GLoria Synergyグラフィックス コントローラ

・	ELSA GLoria Synergy+グラフィックス コントローラ

・	ELSA Synergy llグラフィックス コントローラ

・	Matrox MGA Millenniumグラフィックス コントローラ

・	Matrox Millennium II PCIグラフィックス コントローラ

・	Matrox Millennium G200 PCI/AGPグラフィックス コントローラ

Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラムを使用してこれらのドライバをインストールするには、これらのデバイスがなければなりません。Windows NT Workstationのコントロール パネルからこれらのドライバをインストールする場合はデバイスがなくてもインストールすることはできますが、正常にインストールされない可能性があります。したがって、必ずこれらのデバイスが搭載されている状態でドライバをインストールすることをおすすめします。

Compaq Windows NT Workstation SSDからインストールする場合、これらのドライバは、設定アプレットとともにインストールされるため、ユーザはアダプタに異なる値を設定することができます。ドライバをコントロール パネルからインストールする場合、設定アプレットはインストールされません。

デュアル モニタ サポート

Compaq Professional Workstationには、同じ種類のグラフィックス コントローラを2つ搭載することができます。このように構成すると、ユーザは単一の画面インスタンスのさまざまな部分を2台のモニタに表示して全体の表示領域を拡張することができます。複数のグラフィックス コントローラが1つのシステムで必要とするドライバ インスタンスは1つだけで済みます。

デュアル モニタ サポートを設定するには、ハードウェアとソフトウェアの両方を設定しなければなりません。ソフトウェアは、ハードウェアの設定が完了したあとに設定することができます。ソフトウェアは、コントロール パネル アプレットを使用して設定します。これらの設定アプレットには、[画面のプロパティ]ダイアログ ボックスのプロパティ シートを開いて、アクセスできます。このソフトウェアを設定するには、ディスプレイ ドライバの設定の項を参照してください。

関連ファイル

3Dlabs Oxygen GVX1グラフィックス コントローラ

このドライバは、以下のファイルで構成されています。

3DCTRL.DLL	コントロール パネルの拡張

3DOGLDRV.DLL	OpenGLインストール可能なクライアント ドライバDLL

GLINTDD.DLL	GLINTディスプレイ ドライバ

GLINTMD.SYS	Glintミニポート ドライバ

Compaq PowerStorm 300グラフィックス コントローラ

このドライバは、以下のファイルで構成されています。

PBXGDAC.SYS	PowerStorm 300ミニポート ドライバ

PBXGDAC.DLL	PowerStorm 300ディスプレイ ドライバ

PBXGDACOGL.DLL	PowerStorm 300インストール可能なクライアント ドライバ

PBXGDACTAB.DLL	MCDコントロール パネルの拡張

PBXGDAC.INF	インストール ファイル

Compaq PowerStorm 600グラフィックス コントローラ

このドライバは、以下のファイルで構成されています。

GLZMPD.SYS	PowerStorm 600ドライバ

INTENS3D.INF	セットアップ情報ファイル

Diamond Multimedia Fire GLグラフィックス コントローラ

このドライバは、以下のファイルで構成されています。

FGL4KM.SYS	Fire GL 4000ディスプレイ ミニポート ドライバ

FGL4K.DLL	Fire GL 4000ディスプレイ ドライバ

FGL4K3D3.DLL	Fire GL 4000ディスプレイ ドライバ

FGL4K3D4.DLL	Fire GL 4000ディスプレイ ドライバ

DMDIRECT.SYS	DMDIRECTドライバ

FGL4K.INF	セットアップ情報ファイル

ELSA GLoria-Lグラフィックス コントローラ

このドライバは、以下のファイルで構成されています。

ELSA.HLP	ELSAヘルプ ファイル

ELSAOGL.DLL	ディスプレイ ドライバ

WINNER.DLL	ディスプレイ ドライバ

WINNER.SYS	ミニポート ドライバ

WINNERMB.DLL	ディスプレイ ドライバ

ELSA.INF	セットアップ情報ファイル

ELSA GLoria-XLグラフィックス コントローラ

このドライバは、以下のファイルで構成されています。

EGLXLM.SYS	ミニポート ドライバ

EGLXLD.DLL	ディスプレイ ドライバ

EMGLXLD.DLL	ディスプレイ ドライバ

EOGLXL.DLL	ディスプレイ ドライバ

ELSA.INF	セットアップ情報ファイル

ELSA GLoria Synergyグラフィックス コントローラ

このドライバは、以下のファイルで構成されています。

EGLPM.SYS	ミニポート ドライバ

EMGLPD.DLL	ディスプレイ ドライバ

EOGLP.DLL	ディスプレイ ドライバ

ELSA.INF	セットアップ情報ファイル

ELSA GLoria Synergy+ グラフィックス コントローラ

このドライバは、以下のファイルで構成されています。

EGLPM.SYS	ミニポート ドライバ

EMGLPD.DLL	ディスプレイ ドライバ

EOGLP.DLL	ディスプレイ ドライバ

ELSA.INF	セットアップ情報ファイル

ELSA GLoria Synergy llグラフィックス コントローラ

このドライバは、以下のファイルで構成されています。

ESYNIIG.SYS	ELSA Synergy ll Windows NTミニポート ドライバ

ESYNIIM.SYS	ELSA Synergy ll Windows NTミニポート ドライバ

ESYNIID.DLL	ELSA Synergy ll Windows NTディスプレイ ドライバ

ESYNIIDM.DLL	ELSA Synergy ll Windows NTディスプレイ ドライバ

ESYNIIO.DLL	ELSA Synergy ll Windows NT OpenGL ICD

ESYNII.INF	インストール ファイル

Matrox Millennium II PCI/Millennium G200 PCI/Millennium G200 AGPグラフィックス コントローラ

このドライバは、以下のファイルで構成されています。

MGA64.DLL	MGA DLL

MGA64.INF	Windows NT Workstationセットアップのドライバ組み込みファイル

MGA64.SYS	MGA Millennium Matrox Mystiqueディスプレイ ドライバ

MGASHEET.HLP	MGA設定プロパティ シートのヘルプ ファイル

Matrox MGA Millenniumグラフィックス コントローラ

このドライバは、以下のファイルで構成されています。

MGA64.DLL	MGA DLL

MGA64.INF	Windows NT Workstationセットアップのドライバ組み込みファイル

MGA64.SYS	Matrox MGA Millenniumディスプレイ ドライバ

MGASHEET.HLP	MGA設定プロパティ シートのヘルプ ファイル

サポートされるハードウェア

グラフィックス ドライバは、すべてのコンパックのワークステーションでサポートされます。

Compaq PowerStorm 600グラフィックス コントローラはCompaq Professional Workstation SP700上のみでサポートされますので、唯一例外となります。


ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ﾄﾞﾗｲﾊﾞのｲﾝｽﾄｰﾙ、ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ、および削除
ディスプレイ ドライバのインストール、アップデート、および削除

コンパックのサポート ソフトウェアのセットアップ プログラムでは、(1)高速セットアップと(2)カスタム セットアップの2通りの方法でドライバとユーティリティをインストールすることができます。高速セットアップでは、ドライバのインストールが必要な場合、自動的にそのドライバが検出されます。高速セットアップの画面に一度に表示されるグラフィックス コントローラは1つだけです。

特別な注意事項

コントロール パネルからドライバをインストールする場合、ドライバだけがインストールされるため、コントロール パネルからはインストールしないことをおすすめします。またコントロール パネルから削除しないこともおすすめします。

ディスプレイ ドライバをインストールするには、Compaq Windows NT Workstation SSDのルート ディレクトリ内にあるセットアップ プログラムを実行します。セットアップ プログラムを実行するには、デバイスが必要です。セットアップ プログラムは、該当するドライバをコピーしたあと、アップデートしたドライバを使用できるようにシステムを構成します。

ディスプレイ ドライバのインストール、アップデート、削除

ディスプレイ ドライバをインストール、アップデート、または削除するには、以下の手順に従ってください。

重要：ディスプレイ ドライバをインストールする前に、Microsoft Windows NT Service Pack3以降を必ずインストールしてください。

Compaq Power Storm 600グラフィックス コントローラ ドライバをインストールする前に、Microsoft Windows NT Service Pack 4を必ずインストールしてください。

Compaq Power Storm 300グラフィックス コントローラ ドライバをインストールする前に、Microsoft Windows NT Service Pack 3以降を必ずインストールしてください。

1.	Windows NT Workstationを起動し、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラム（SETUP.EXE）を実行します。

3.	セットアップ メイン ウィンドウで、次のいずれかを選択します。

・	3Dlabs Oxygen GVX1グラフィックス コントローラ

・	Compaq PowerStorm 300グラフィックス コントローラ

・	Compaq PowerStorm 600グラフィックス コントローラ

・	Diamond Multiledia Fire GL 4000ビデオ アクセラレータ

・	Elsa GLoria-Lグラフィックス コントローラ

・	ELSA GLoria-XLグラフィックス コントローラ

・	ELSA GLoria Synergy/Synergy+グラフィックス コントローラ

・	ELSA Synergy llグラフィックス コントローラ

・	Matrox MGA/Millenniumグラフィックス コントローラ

・	Matrox Millennium II/G200グラフィックス コントローラ

4.	[組み込み]、[更新]または[削除]をクリックします。

注 : 現在アクティブなディスプレイ ドライバを削除すると、既にインストールされているベースVGAドライバだけが残ります。

システムが再起動すると、ベースVGAドライバが使われます。これによって、現在のグラフィックス コントローラを新しいグラフィックス コントローラと交換し、Windows NT Workstationを再起動して、新しいコントローラのドライバをインストールすることができます。

5.	[終了]を選択してセットアップ プログラムを終了するか、または他のソフトウェア コンポーネントの組み込み/更新/削除を実行します。

6.	コンピュータを再起動するオプションを選択し、セットアップ プログラムが終了したらCDを取り出します。


ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ﾄﾞﾗｲﾊﾞの設定
ディスプレイ ドライバの設定

ディスプレイ ドライバのインストール中、プロパティ シートがWindows NT Workstationの[画面のプロパティ]ダイアログ ボックスに追加されます。これらのプロパティ シート ユーティリティは、グラフィックス コントローラの製造元から提供され、グラフィックス コントローラをインストールした後に簡単にカスタマイズして、設定できます。

3Dlabs Oxygen GVX1ディスプレイ ドライバは、Windows NT Workstationの[画面のプロパティ]ダイアログボックスの[3Dlabs]プロパティ シートで設定できます。

ELSA GLoria-L/GLoria-XL/Synergy/Synergy+ディスプレイ ドライバは、Windows NT Workstationの[画面のプロパティ]ダイアログ ボックスの[GLoria Settings]プロパティ シートで設定できます。

ELSA Synergy llディスプレイ ドライバは、Windows NT Workstationの[画面のプロパティ]ダイアログボックスの[ELSA Settings]プロパティ シートで設定できます。

DIAMOND Fire GL 4000ドライバを設定するには、Windows NT Workstationの[画面のプロパティ]ダイアログ ボックスの[構成]プロパティ シートで設定できます。

Matrox MGA Millennium、Millennium II PCI、Millennium G200 PCIまたはMillennium G200 AGPを設定するには、[Matrox表示プロパティ]コントロール パネルで設定できます。

上記のドライバで共通してサポートされるデフォルト値は次のとおりです。

解像度:	640 x 480

カラー:	256

リフレッシュ レート:	60 Hz


Logitech MouseWare

Logitech MouseWareは、3および4ボタンマウスの各ボタンに機能を割り当てることができます。このソフトウェアSmartStart for Workstations CD v1.30以降で利用可能です。

サポートされるハードウェア

Logitech MouseWareは、Compaq Professional Workstationの全モデルでサポートされています。

Logitech MouseWareのインストール

Logitech MouseWareをインストールするには、以下の手順に従います。

1.	Windows NT Workstationを起動し、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	SmartStart for Workstations CD（Ver 1.30以降）を挿入します。

注:  SmartStartが起動した場合は、ウィンドウ右上の[X]（閉じる）ボタンをクリックしてください。

3.	[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択します。

4.	X:\CPQDRV\LOGITECH\MOUSEWARE\SETUP.EXE（XはCD-ROMドライブ名）とタイプし、[OK]をクリックします。

注:  \CPQDRV\LOGITECH\MOUSEWAREディレクトリのREADME.TXTファイルにソフトウェアの使用方法に関する情報が記載されています。


CompaqリモートROMアップデートおよびセキュリティ設定サービス

リモートROMアップデートおよびセキュリティ設定サービスをサポートするドライバは、Compaq Windows NT Workstation SSDで提供されます。

ドライバの利点

このドライバをインストールすることにより以下の機能を実行できます。

・	オペレーティング システムの実行中でもROMをアップデートできます。ROMのアップデートを有効にするには、システムの再起動が必要です。

・	オペレーティング システムの実行中でもセキュリティの設定を変更できます。設定を有効にするには、システムの再起動が必要です。

サポートされるハードウェア

リモートROMアップデートとセキュリティ設定サービスは、以下のモデルのCompaq Professional Workstationでサポートされています。

・	Compaq Professional Workstation 5100

・	Compaq Professional Workstation AP200

・	Compaq Professional Workstation AP400

・	Compaq Professional Workstation AP500

・	Compaq Professional Workstation SP700

必要なソフトウェア

この機能を実行させるためには、Compaqリモート マネジメント セットアップ ユーティリティをインストールする必要があります。

関連ファイル

ドライバは、以下のファイルから構成されています。

CPQRS.SYS	リモートサービス

CompaqリモートROMアップデートおよびセキュリティ設定サービスのインストールとアップデート

ドライバをインストールしたりアップデートするには、以下の手順に従います。

1.	Windws NT Workstationを起動し、管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラム（SETUP.EXE）を実行します。

Windows NT Workstation SSDのセットアップ プログラムを実行する場合、CompaqリモートROMアップデートおよびセキュリティ設定サービスを自動的にインストールしたりアップデートします。

3.	セットアップ プログラムを終了するか、他のコンポーネントの組み込み/更新/削除を選択します。

4.	コンピュータを再起動するオプションを選択し、セットアップ プログラムが終了したらCDを取り出します。


Compaq Advanced Wake-on-LANドライバ

Compaq Advanced Wake-on-LANドライバ（CPQAWOL.SYS）は、マシンをリモート管理するために使用します。管理者は、Magic PacketまたはWake-on-LANを使用して、マシンをリモートで起動することができます。Advanced Wake-on-LANドライバは、システムのシャットダウン時に電源を切るための機能も備えています。

サポートされるハードウェア

Compaq Advanced Wake-on-LANドライバは、以下のCompaq Professional Workstationで使用できます。

・	Compaq Professional Workstation 5100

・	Compaq Professional Workstation AP200

・	Compaq Professional Workstation AP400

・	Compaq Professional Workstation AP500

・	Compaq Professional Workstation SP700

関連ファイル

このドライバは、次のファイルから構成されます。

CPQAWOL.SYS	Advanced Wake-on-LANドライバ

Compaq Advanced Wake-on-LANドライバのインストールとアップデート

このドライバをインストールまたはアップデートするには、以下の手順に従ってください。

1.	Windows NT Workstationに管理者（Administrator）の権限があるアカウントでログインします。

2.	Compaq Windows NT Workstation SSDセットアップ プログラム（SETUP.EXE）を実行します。

Compaq Windows NT Workstation SSDセットアップ プログラムを実行すると、Compaq Advanced Wake-on-LANドライバは自動的にインストールまたはアップデートされます。

3.	セットアップ プログラムを終了するか、他のコンポーネントの組み込み/更新/削除を選択します。

4.	コンピュータを再起動するためのオプションを選択し、セットアップ プログラムを終了したらCD-ROMを取り出します。