Copyright: Copyright (C) 1998 Brother Industries, Ltd.


PT-9200PCメッセージ

エラーなし：

エラーありません。

P-touch側エラー：

カセットがセットされていません。

テープが終了しました。

P-touchでバッファフルエラーが発生しました。

P-touchのテープカッターが動きません。

印刷中にカセットを交換しないで下さい。

カセットのサイズが違います。

P-touchに無効なデータが残っているかもしれません。

カバーが空いています。

接続されているP-touchはPT-9200PCではありません。

パソコン側エラー：

印刷のための十分なメモリがありません。

印刷データをスプーリングするための十分なディスクの空きがありません。

無効なポートが選択されています。

指定されたポートは既に使用されています。

通信エラー：

パソコンとP-touchの間の通信ができません。

P-touchで通信エラーが発生しました。

通信設定が違うようです。


エラーありません。

対策：

ありません。


カセットがセットされていません。

対策：

正しいカセットをセットした後、モニタの再開ボタンをクリックしてください。

モニタに示されるカセットをP-touchにセットしてください。


ロールカセットがセットされていません。

対策：

正しいロールカセットをセットした後、モニタの再開ボタンをクリックしてください。

モニタに示されるロールカセットをP-touchにセットしてください。


IDラベルも原稿フィルムもセットされていません。

対策：

正しいIDラベル、あるいは原稿フィルムをセットした後、モニタの再開ボタンをクリックしてください。

モニタに示されるラベル･フィルムをP-touchにセットしてください。


インクカセットがセットされていません。

対策：

正しいインクカセットをセットした後、モニタの再開ボタンをクリックしてください。

モニタに示されるインクカセットをP-touchにセットしてください。


テープが終了しました。

対策：

P-touchに新しいカセットをセットして、モニタの再開ボタンを押してください。


インクリボンがセットされていないか、終了しました。

対策：

P-touchに新しいテープカセットをセットして、モニタの再開ボタンを押してください。


ロールが終了しました。

対策：

P-touchに新しいロールカセットをセットして、モニタの再開ボタンを押してください。


インクリボンが終了しました。

対策：

P-touchに新しいインクリボンカセットをセットして、モニタの再開ボタンを押してください。


P-touchでバッファフルエラーが発生しました。

対策：

P-touchの電源を一旦切ってから、入れ直してください。それから、モニタの再開ボタンを押してください。


P-touchでバッファフルエラーが発生しました。

対策：

本体のキャンセルキーを押してください。それから、モニタの再開ボタンを押してください。


P-touchでバッファフルエラーが発生しました。

対策：

本体の準備ができていることを確認した後、再開してください。


P-touchのテープカッターが動きません。

対策：

挟まったテープを取り除いた後、印刷し直してください。

挟まったテープを取り除く前に、必ず電源を切り、電源コードを抜いてください。テープカッターで手などを傷つけられないよう、十分にご注意ください。

関連項目：

P-touchでバッファフルエラーが発生しました。


印刷中にカセットを交換しないでください。

対策：

P-touchの電源を一旦切ってから入れ直してください。それから、モニタの再開ボタンを押してください。

関連項目：

カセットのサイズが違います。


印刷中にカセットを変更しないで下さい。

対策：

 本体のキャンセルキーを押してください。それから、モニタの再開ボタンを押してください。

関連項目：

カセットのサイズが違います。


カセットのサイズが違います。

対策：

正しいカセットをセットした後、モニタの再開ボタンをクリックしてください。

モニタに示されるカセットをP-touchにセットしてください。

関連項目：

P-touchでバッファフルエラーが発生しました。


シートの種類が違います。

対策：

正しいシートをセットした後、モニタの再開ボタンをクリックしてください。

モニタに示されるシートをP-touchにセットしてください。


P-touchに無効なデータが残っているかもしれません。

対策：

P-touchの電源を、一旦切ってから入れ直してください。

関連項目：

パソコンとP-touchの間の通信ができません。


P-touchに無効なデータが残っているかもしれません。

対策：

 本体のキャンセルキーを押してください。

関連項目：

パソコンとP-touchの間の通信ができません。


電池が弱くなりました。

対策：

新しい電池と交換するか、専用のACアダプタと交換してください。

電池があまりに弱くなりますと、このエラーメッセッジも表示できなくなります。電池交換は早めに行って下さい。


カバーが開いています。

対策：

カバーを閉じてください。


接続されているP-touchはPT-9200PCではありません。

対策：

正しいP-touchに変更してください。


テープの先端が見つかりません。

対策：

テープが引っかかってないか確認してください。


シートが送れません。

対策：

本体の電源を切ったのち、シートが途中に引っかかってないか確認してください。


ACアダプタが違います。

対策：

専用のACアダプタをお使いください。


現在製版中です。

対策：

製版が終わりましたら、再開してください。


パソコンとP-touchの間の通信ができていません。

P-touchモニタはP-touchと情報をやり取りしてP-touchの状態を管理しています。P-touchモニタからの状態問い合わせにP-touchが反応しない時、このエラーを表示します。

対策：

以下の事柄をチェックしてください。

１． P-touchとPCが添付のインターフェースケーブルで正しく接続されていること。一部の市販されているRS-232Cケーブルには結線を省略したものがあります。このようなケーブルをお使いですと、モデムを接続した場合には動作しても、 P-touchでは正常に動作しない場合があります。また、 P-touchとPCは、添付のインターフェースケーブルで直接、接続してください。ケーブルの延長は｢通信エラー｣の原因になる場合があります。

２．他のアプリケーションやドライバがP-touchを接続したシリアルポートを使用していないこと。Microsoft ExchangeのモデムがP-touchと同一ポートを使用していますと、 P-touchは動作しません。Exchangeのモデムのポートが変更できない場合は、受信トレイは起動しないで下さい。また赤外線接続ソフトウェアの使用するポートも、LPT2などの別のポートを指定してください。一部のプレインストールのFAXモデムボードでは、COM1がFAXに指定されている場合がありますので、注意してください。

３． P-touchの電源が入っていること。またP-touchがすでに通信エラーを起こしている場合には、 P-touchの電源を入れ直してください。

４．PCとP-touchの間のボーレートが合致していること。ボーレート変更ウィザードを起動し、ボーレートを合わせて下さい。但し、現在作業中のジョブを削除してから起動して下さい。

関連項目：

P-touchに無効なデータが残っているかもしれません。

P-touchで通信エラーが発生しました。


P-touchで通信エラーが発生しました。

P-touchでオーバーランエラーかフレームエラーが発生しました。 P-touchモニタを使っていれば発生しないエラーです。

対策：

ボーレート変更ウィザードを起動してください。

但し、現在作業中のジョブを削除してから起動して下さい。

関連項目：

パソコンとP-touchの間の通信ができません。

P-touchに無効なデータが残っているかもしれません。


通信設定が違うようです。

P-touchでオーバーランエラーかフレームエラーが発生しました。 P-touchとPCの通信速度が異なっている等の問題が考えられます。

対策：

ボーレート変更ウィザードを起動してください。

但し、現在作業中のジョブを削除してから起動して下さい。


印刷のための十分なメモリがありません。

対策：

他のアプリケーションを終了してから、印刷し直してください。


印刷データをスプーリングするのための十分なディスクの空きがありません。

対策：

十分なディスクの空き容量を確保してください。


無効なポートが選択されています。

対策：

コントロールパネルで有効なポートを選択した後、もう一度印刷し直してください。


指定されたポートは既に使用されています。

対策：

他のアプリケーションを終了してから、印刷し直してください。

このエラーが発生する場合には、次の事項をチェックしてください。

・P-touchと同一のポートを使用した受信トレイが動作していませんか。

・直前にP-touchと同一のポートを使用した通信ソフトを使っていませんか。

・複数のP-touchで同一のポートを指定していませんか。


原因不明のエラーが発生しました。

対策：

想定外のエラーが発生しました。Fault Reportに必要事項を記入し、弊社お客様係までFAXして下さい。Fault Report用紙はコピーしてお使い下さい。


データを送信しています...

対策：

印刷データを送信しています。お待ち下さい。


印刷中...

対策：

印刷しています。お待ち下さい。


印刷しているファイルを作成した、エディタの名称です。


(印刷中の頁番号)／(全頁数)です。


印刷に必要なメディアのサイズ及び種類です。


本体の状態を図示しています。エラーなし、回復可能エラー、回復不可能エラーが図示されます。


本体にセットされているメディア(テープカセット)です。


エラーメッセージやユーザメッセージが表示されます。


メッセージについて詳しく解説します。


印刷の進捗が頁ごとに表示されます。1頁の印刷が終わるたびに100％から0％に戻ります。


印刷を一時停止します。


印刷を再開します。


印刷を中止します。


全頁数です。


現在印刷中の頁です。


印刷中のファイルを作成したエディタの名称と、そのファイル名です。