CB-CAD
――――――――――――――――――――――――――――――

                                                                    1999-9-17

     ＣＢ－ＣＡＤ   Version 3.5 Level 01B

――――――――――――――――――――――――――――――

特長

      Ｗｉｎｄｏｗｓ上で動作する２次元の製図システムです。製図に必要な機能が

  コンパクトにまとめられ、初心者でも使い易いシステムになっています。

  また、オペレーションが簡潔かつ直感的で、マウス操作など基本の操作方法を

  マスターすれば、ガイドメッセージに従ってマニュアルレスで使用することが

  できます。

      作図した図面の出力には、プリンタおよびプロッタの両方をサポートしています。

  また、ＤＸＦ形式のファイルに出力したり、ＤＸＦ形式のファイルからの読み込み

  もできます。

      尚、ご相談いただければコマンドの組み込みや、機能の変更にも対応致します。

----------------------------------------------------------------------------

１．動作環境

対象機種  ：ＤＯＳ／Ｖ機

ＣＰＵ     ：ｉ４８６ＤＸ２（６０ＭＨｚ）以上。

                   ｉ４８６ＤＸ４（１００ＭＨｚ）以上を推奨

対象ＯＳ  ：Ｗｉｎｄｏｗｓ９５、９８、 ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ

                   （Ｗｉｎｄｏｗｓ３．１（Ｗｉｎ３２ｓ）は動作保証しません）

メモリ     ：３２ＭＢ以上

ディスク  ：3ＭＢ以上の空き領域

本システムは、２５６色以上、８００×６００以上の表示で使用してください。

２．インストール

      提供ディスクにある”ＳＥＴＵＰ．ｅｘｅ”を実行してください

    （インターネットよりダウンロードの場合は、解凍後自動的に実行されます）。

    指定されたディレクトリの下に、ディレクトリ“Ｃｙｂｅｒ”が作成され、

    システムがインストールされます。

３．アンインストール

        ＣＢ－ＣＡＤお試し版は、システム環境への書き込みを行いませんので、

        インストールされたディレクトリの削除とスタートメニューへの登録を削除

        するだけで結構です。具体的な方法は次の通りです。

        インストール時にファイルをコピーしたディレクトリ（ディフォルトでは

       “Ｃ：￥Ｃｙｂｅｒ”）をエクスプローラなどで削除します。

       次に、Ｗｉｎｄｏｗｓのスタートボタンを右クリックして、「開く」を選択します。

       開いたウィンドウのなかのアイコン「プログラム」をダブルクリックしてウィンドウを

       開きます。そのなかにある「ＣＢ－ＣＡＤ」を選んで、「編集」－「削除」メニューで

       アイコンを削除します。これでアンインストールは完了です。

４．注意事項

    ① 本システムのオンラインマニュアルはＦ６キーを押下すると表示されます。

         コマンド実行中にＦ６キーを押下すると、実行中コマンドのヘルプが表示

         されます。（一部、表示されないコマンドもあります）

    ② パスワードについて

       ・一時使用 ：30日間はパスワードなしで全機能が使用できます。

                            それ以降は、図面保存、印刷機能が使用できなくなります。

       ・一時使用の制限： 保存できる図面名称が次の通り限定されます。

                            CB-CAD1 ～ CB-CAD10 の10枚

       本製品をご購入いただき、パスワード登録をされますと、以上の制限は

       解除されます。

       ご購入につきましては、”購入申込.txt”をご覧ください。

５．簡単な操作説明

      ここでは、本システムを使用する場合の基本的な操作について説明します。

  ①マウス

           左ボタンで、座標の指定や要素の選択を行います。

       シフトキーを押しながら左ボタンを押下すると、ヒットした点からの相対値

       で座標を指定することができます。

           要素選択モードのとき要素をダブルクリックすると、その要素のみが選択

       されます。

       右ボタンは、選択処理や連続処理の終了をシステムに通知します。

       また、要素の生成や削除の直後に右ボタンを押下すると、生成した要素の

       削除や復活を行なうことができます。（一部のコマンドでは未サポート）

  ②キー入力

           マウスの左ボタン押下の代わりにキーボードから座標値を入力することが

       できます。キーボードからの入力は数字キーを押すと、自動的に入力

       ダイアログボックスが表示されます。

       このとき、相対座標入力のチェックボックスがある場合には、本チェック

       ボックスをＯＮにすると、入力された値は直前の指定座標からの相対値と

       して処理されます。

       尚、コマンドによっては座標値以外の入力(半径、角度など）になることも

       あります。（例： 中心と半径円の２点め入力では半径の入力になる）

    ③ファンクションキー

           各ファンクションキーの機能はヘルプに記載されていますが、Ｆ１キーと

       Ｆ３キーはコマンド毎に固有の機能を持っています。ガイドメッセージや

       コマンド毎のヘルプを参照してください。（困ったときはＦ１キーと覚えて

       ください）

  ④キー割り込みコマンド

         画面操作は、ツールボックス以外に、矢印キー、英字キーで行うことができます。

           Ａ            ：要素が作図されている範囲を画面いっぱいに表示する。

                            （Ａｒｅａ）

           Shift＋Ａ ：作図基準領域を画面いっぱいに表示する。

           Ｚ            ：マウス位置を基準に拡大（Ｚｏｏｍ）

           Shift＋Ｚ ：        〃        縮小

           Ｓ            ：マウス位置を画面中心に移動（Ｓｃｒａｗｌ）

           Ｘ            ：再表示

           Ｃ            ：相対原点移動

           矢印キー  ：矢印方向にスクロール（スクロール量は環境設定で変更で

                               きる）

           Shift＋← ：画面中心を基準に拡大

           Shift＋→ ：       〃       縮小

           delete        ：生成要素の削除（１要素ずつ）

           Insert        ：削除要素の復活（   〃     ）

           Cntl＋Ｃ ：クリップボードへのコピー

  ⑤スナップモード機能

      画面下の生成属性表示域の上段の領域をマウスでクリックすると、スナップ

      モードアイコンが表示されます。スナップモードをＯＮにすると、マウスの

      座標が指定されたモードで丸め込まれます。丸め込み位置は○で示されます。

      アイコンの意味は左側より次の通りです。

          端点            ：近傍の端点に丸め込みます。

          中点            ：近傍の要素中点に丸め込みます

          交点            ：近傍の交点に丸め込みます

          ＯＮ点        ：近傍の要素への投影点に丸め込みます

          円中心点    ：円の中心点に丸め込みます

          グリッド    ：グリッドに丸め込みます

      尚、丸め込み範囲はだいたいカーソルの○内に対象があるときです。

      但し、グリッドは範囲に関係なく必ず丸め込まれます

  ⑥生成属性変更機能

      画面下の生成属性表示域（座標表示の横）をマウスでクリックすると

      生成属性ダイアログボックスが表示されます。機能はＦ２キーを押下

      したときと同じです。

  ⑦図面尺度について

      図面の用紙サイズは、作図基準領域を指定します。（濃黄色で表示）

      この領域内が出力時、正常に作画される範囲となります。

      尺度を指定すると、用紙サイズに入らない図形を用紙内に縮尺して

      書くことができます。この時、入力は実寸で行います。文字サイズ、

      寸法矢印サイズは指定値のままで作図されます。

  ⑧座標値の指定

      マウスヒットの代わりに直接座標を指定することができます。

         方法１：絶対座標指定、相対座標指示

                     ｘ、ｙ座標を直接入力します。最初の入力と同時にダイアログ

                     ボックスが表示されます。

                     また、相対座標指示のチェックボックスがある場合、チェック

                     ボックスをＯＮにすると直前の座標からの相対座標入力ができ

                     ます。

         方法２：マウスヒット位置からの相対座標指示

                     シフトキーを押しながらマウスヒットを行うと、その位置から

                     の相対座標値が指定できます。

         方法３：直前の入力値の保持

                     "/"キーを押下すると、直前の入力値を保持したままダイア

                     ログボックスが表示されます。

    ⑨入力値の演算機能

       数値入力では、四則演算（＋，－，＊，／）ができます。

       但し、演算子の優先順序は見ていないので、出現順に計算されます。

   その他わからないことがありましたら、お問い合わせください。

６．前システムからのレベルアップ

   ●V3.3L05Cからのレベルアップ

   ①２線と点接円    「生成」－「接円」－「２線と点接円」

          新規：２線分と通過点を指示して接円を生成します。

   ②３線に接円    「生成」－「接円」－「３線に接円」

          新規：３線分を指示して接円を生成します。

   ③稲妻寸法    「寸法線」－「稲妻寸法」

          新規：円または円弧を指定して、半径寸法を作成します。円弧の径が大きいときに、

                使用します。

   ④座標値    「寸法線」－「座標値」

          新規：指定した位置の座標の文字列を生成します。

   ⑤画面制御    「Ｚ」、SHIFT+「Ｚ」

          拡大、縮小を連続して行った場合の表示速度が改善されました。

          また、再描画等、その他の表示処理も高速化されました。

   ⑥ラバーバンド表示

          「接線」「線分に接円」にラバーバンド表示が追加されました。

          「楕円」のラバーバンド表示が改善されました。

   ⑦印刷    「ファイル」－「印刷」

          描画のオフセット量指定がミリで設定できるようになりました。

          線幅の設定がミリで指定できるようになりました。

          フォントの設定で、システムにインストールされている日本語フォントが選択できる

          ようになりました。

   ⑧始点指示垂線    「生成」－「線分」－「始点指示垂線」

          垂線の終点を指示するときに、座標値ではなく長さを指示できるようになりました。

   ⑨線分、連続線分    「生成」－「線分」－「線分」、「連続線分」

          方向固定モードのとき、座標値ではなく長さを指示できるようになりました。

   ⑩バルーン    「寸法線」－「バルーン」

          バルーンの文字列に１桁及び３桁の半角文字が入力できるようになりました。

   ⑪障害対応

          図面保存時のファイル名チェックの不具合を修正しました。

          引出し線生成時に「Insert」「Delete」キーを押下すると、不正な要素が生成される

          不具合を修正しました。

   ●V3.4L00からのレベルアップ

   ①印刷    「ファイル」－「印刷」

          オフセット値が3桁までしか入力できなかったのを改善しました。

   ②印刷    「ファイル」－「印刷」

          印刷時の円弧の位置のずれを改善しました。

   ●V3.4L00Cからのレベルアップ

   ①図面データ構造

          今後の機能拡張に対応するために、図面データの構造を変更しました。

          本バージョン以降に作成された図面は、V3.5以前のＣＢ－ＣＡＤでは読めません。

          旧バージョンの図面は、そのまま読込むことができます。

   ②バルーン    「寸法線」－「バルーン」

          前回作成したバルーンの半径が保持されるようになりました。

   ③環境設定    「オプション」－「環境設定」

          ファイル環境設定ダイアログボックスのディレクトリリストの表示を

          改善しました。

   ④ＤＸＦ変換条件    「ファイル」－「ＤＸＦ」－「ＤＸＦ変換条件」

          ＤＸＦ書き出しデータの小数点以下桁数の設定ができるようになりました。

   ⑤障害対応

        ・引出文字修正（「変更」－「引出文字修正」）で、文字サイズ、文字間隔の

          小数部が切り捨てられる障害を修正しました。

        ・グループ化された要素、複数行文字列、引出線を変形コマンドで移動すると

          選択や削除ができなくなる障害を修正しました。

        ・単位系をミリ以外に設定かつ相対原点移動を行った場合の、座標値入力の

          不具合を修正しました。

   ●V3.5L00からのレベルアップ

   ①生成色設定・他

          要素の生成色に黒を追加しました。

   ②シンボル配置、図面呼出し

          プレビュー時に文字が表示されるようになりました。

          また、シンボル配置のドラッグ時にも文字が表示されるようになりました。

   ●V3.5L01からのレベルアップ

   ①障害対応

        ・シンボル配置、図面呼出しのプレビュー表示で、プレビューウィンドウの

          外に文字が表示される障害の修正。

        ・ＤＸＦ書き出し時の図面変換エラー（ネストされたグループ要素がある

          場合に発生）への対応。

７．再インストールの方法

    ＣＢ－ＣＡＤの再インストールは、新規インストール同様、フロッピーの

  ＳＥＴＵＰ．ＥＸＥを実行し、ＣＢ－ＣＡＤがインストールされている

  ディレクトリを指定してください。

  （ディレクトリｃｙｂｅｒは自動的に付加されますので、指定しないでください）

  パスワード、インストールディレクトリ配下にある図面等のデータはそのまま残ります。

  但し、以下の設定情報が初期化されますので、再設定をお願いします。

  ・ディフォルトの図面格納先（環境設定のファイル環境で設定しなおしてください。）

  ・ＤＸＦ変換条件（ファイル－ＤＸＦ－ＤＸＦ変換条件で設定しなおしてください。）

  ・図面情報定義のディフォルト（環境設定の図面情報設定で設定しなおしてください。）

８．問い合せ先

           (株）富士通九州システムエンジニアリング （ＦＱＳ）

           産業システム部    ＣＢ－ＣＡＤ担当

               ＦＡＸ  （０９２）８５２－３０７１

               Ｅメール  cb-cad@fqs.co.jp

付録 １．

付録２．

付録３．