Copyright: HAYAZO


はじめに

DialupEx Version 1.01

　本プログラムは「テレホタイム向けの自動ダイアルアップ支援」プログラムです。

［大きな特徴］

•	テレホタイムにメールチェックやダウンロード，ＨＰの更新などの処理を完全自動化する事を目的に設計されています。

•	アクティブウィンドウのタイトルバーに通信時間や送受信速度を表示させる事ができます。（カスタマイズも自由自在です）

•	操作はとても簡単！設定項目はほとんどがデフォルトでＯＫ、既にダイアルアップ接続できている環境なら３分もあればDialupExを使う事ができます。

•	プログラムはコンパクトで軽く高速です。

［細かい特徴］

•	タイマーにより自動接続や自動切断が可能です。

•	接続失敗時には自動リダイアルが可能です。

•	回線不良やサーバー過負荷などで勝手に切断されてしまった場合などでも指定時間内なら何度でも接続を試みます。

•	接続開始時や切断時などにＷＡＶの再生やプログラムを実行が可能です。（イベント機能）

•	通信速度が表示可能です。

•	アクティブなウィンドウタイトルバーに接続状態が表示可能です。（キャプションモニター機能）

•	実行後はタスクトレイに常駐します。

•	洗練されたユーザーインターフェースでとても使い易いです。

•	VisualC++で作成している為、動作は軽いです。

　などなど

　DialupExはシェアウェアです継続して使用される場合は「ユーザー登録」を行う必要があります。（シェアウェア料金は５００円です）

  動作環境

■  対応ＯＳ

  日本語環境の MS-Windows95/98

※ MFC4.2共有DLLが別途必要です。

    詳しくはこちらを参照してください。


インストール/アンインストール
  インストール方法

  適当なディレクトリにコピーしてください。

  本プログラムの実行にはMFC4.2の共有DLLが必要です。

     （"MFC42.DLL"と"MSVCRT.DLL"の２個）

   普通の環境なら既に入っている可能性が高いです。

   （通常は "C:\Windows\System\" に有ります）

  お使いのパソコンに存在しない場合は別途入手してください。

   ベクターからダウンロードできます。

   http://www.vector.co.jp

  バージョンアップ方法

　解凍したファイルを全て上書きすればＯＫです。

  アンインストール方法

  アンインストールは手動で行ってください。

(1) 本プログラムを終了させてください。

(2) "DlexUn.exe"を実行してレジストリ情報を削除してください。

(3) インストール時にコピーしたファイルを全て削除してください。

※  本プログラムは下記のレジストリを使用しています。

     HKEY_CURRENT_USER\Software\Hayazo\DialupEx


使い方

メイン画面

接続先一覧

接続先の設定

環境設定

タスクトレイ

起動オプション


  メイン画面

■　「接続先」 リスト

　登録してある中から希望の接続先を選択します。

■　「接続開始」ボタン

　現接続先で接続を開始します。

■　「設定」ボタン

　現接続先の設定を行います。詳しくはここを参照してください。

■　「自動接続を使用」 チェックボックス

　自動接続を有効にします。

但し接続設定で「指定の時刻に接続を行う」オプションがオフになっている場合は操作できません。

（注意）

　この設定内容は保存されません。次回起動時にはチェック状態になります。継続的に自動接続を止めたい場合は「自動接続と切断」設定画面で「指定の時刻に接続を行う」チェックを外してください。

■　「環境設定」ボタン

　DialupEx全般に関る設定を行います。

詳しくはここを参照してください。

■　「接続先一覧」ボタン

　接続先の追加や削除，編集などを行います。

詳しくはここを参照してください。

■　「詳細」ボタン

　次の接続情報を見ることができます。

•	現在接続しているＩＰアドレス

•	通信速度

•	接続時間カウンター（テレホタイムとそれ以外の時間帯別で合計します）

•	接続モデム名称


  接続先一覧

　現在登録されている接続先の一覧を表示します。

■　「編集」ボタン

　リストボックスで選択されている接続先の設定を行います。

詳しくはここを参照してください。

■　「新規」ボタン

　新しい接続先を作成します．

次のようなダイアログで、新しい接続先名称を聞いてくるので適当な名称を入力してください。

■　「複製」ボタン

　リストボックスで選択されている接続先の複製を作成します。

イベントなどの設定内容もすべてコピーされます。

■　「削除」ボタン

　リストボックスで選択されている接続先を削除します。

■　「起動時のデフォルト接続先」リスト

　DialupExの起動時に使用する接続先を選択します。


 接続先の設定

　設定を行うためのプロパティーシートを表示します。

　ここでは、次の６つの設定タブが存在します。

接続先タブ

リダイアルタブ

自動接続と切断タブ

イベントタブ

モニタータブ

カウンタータブ


接続先タブ
  接続先

■　「ダイアルアップ エントリ名称」 リスト

　Windowsのダイアルアップに登録してあるものから目的の接続先を選択します。

　電話番号

■　「電話番号」 エディットボックス

　接続先の電話番号を直接指定する場合はここに入力します。

■　「回線」コンボボックス

　電話回線の種別を指定します。

■　「ダイアルアップのデフォルトを使用」 チェックボックス

　上記の電話番号を入力可能にする為にはこのチェックを外します。

　ユーザー認証

■　「ユーザーＩＤ」 エディットボックス

　接続先のユーザーＩＤを直接指定する場合はここに入力します。

■　「パスワード」 エディットボックス

　接続先のパスワードを直接指定する場合はここに入力します。

■　「ダイアルアップのデフォルトを使用」 チェックボックス

　上記のユーザー情報を入力可能にする為にはこのチェックを外します。

■　「DialupEx以外の接続を検出」チェックボックス

　これをチェックすると、DialupEx以外で接続された場合に、それを検出してDialupExで接続した場合と同じ扱いになります。


リダイアルタブ
  リダイアル

■　「リダイアル回数」 エディットボックス

　接続先が話し中やビジーの場合に何回までダイアルを試みるのか設定します。

　０を指定した場合は一度しかダイアルしません。

■　「リダイアルまでの間隔」 エディットボックス

　上記、リダイアル間の待ち時間を設定します。

（注意）

　設定内容によって「３分間に３回を超えるダイアル」が発生する場合、４回目以降のダイアルが正常に動作しないことがあります。

　これは、「リダイアル規制」と言いモデムのハード的な制限です。

　もし、この制限がいやなら次の設定を試してみてください。

■　「モデムのリダイアル規制を無効にする」 チェックボックス

　モデムの「リダイアル規制」を無効にします。

　しかし、これをチェックしても無効にできない場合もあります。その場合はあきらめてください。

　また、この設定を行ったことでダイアルがうまくできない場合はチェックを外して使用してください。

（注意）

　ＩＳＤＮ回線の場合はリダイアル規制を無効にすることはできません。

　モデムの「リダイアル規制」について

　「リダイアル規制」とは同一電話番号に対して３分間に３回を超える連続ダイアルを制限するものです。

　主に国内のアナログモデムに対してこの規制がかけてあります。

　ちなみに、最近のＶ．９０モデムやＴＡにはこの制限が無いようです。

　本プログラムの「リダイアル規制」対策について

　同一電話番号に対して連続ダイアルが行えないなら同一番号にならないようにすれば規制はかかりません。

　つまり、リダイアル時に電話番号を変えてやればＯＫです。

　”エ～！私の使っているプロバイダのアクセスポイントには複数の電話番号なんて無いよ！”と思われるかも知れませんがそんな必要は無いです。

　本プログラムでは電話番号の末尾に１桁余分に付けることで対応しています。アナログ回線の交換機は有効桁以降は無視するようなのでこれでごまかす事ができます。

　ですが、ＩＳＤＮなどのデジタル回線ではこの技が使えない為にリダイアル規制を無効にすることはできません。

　もっと良い方法を知っている方、是非教えてください。


自動接続と切断タブ
  自動接続と切断

■　「指定の時刻に接続を行う」 チェックボックス

　指定の時刻になったら自動的に接続します。

　通常はテレホーダイ開始時刻の２３時00分を指定したいところですが、パソコンの時計が進んでいるといけないので１～２分ほど遅らせるのがコツかも・・・。

■　「接続までのカウントダウンを表示」 チェックボックス

　メイン画面に接続までの時間を表示します。

■　「自動接続までの待ち時間」

　自動接続までの待ち時間を設定します。

（V0.22Beta 以前までは３０秒固定でした）

■　「指定の時刻に切断を行う」 チェックボックス

　指定の時刻になったら自動的に切断します。

　通常はテレホーダイ終了時刻の7時59分を指定したいところですが、１～２分ほど早めるのがコツかも・・・。

■　「切断までのカウントダウンを表示」 チェックボックス

　メイン画面に切断までの時間を表示します。

■　「この時間帯は常に接続」  チェックボックス

　上記、開始時刻と終了時刻の間は常に接続を行います。

　定額プロバイダでテレホーダイを使っているユーザーにお勧めの設定です。


イベントタブ
  イベント

　登録されている「イベント」の一覧が表示されます。

　イベントの内容については、ここを参照してください。

■　「追加」ボタン

　新しいイベントを追加します。

■　「編集」ボタン

　一覧で選択されているイベントの内容を編集します。

■　「削除」ボタン

　一覧で選択されているイベントを削除します。


モニタータブ
  モニター（通称キャプションモニター）

■　「アクティブなウィンドウタイトルに接続状態を表示する」　チェックボックス

　これをオンにすると、アクティブウィンドウのタイトルバーに現在の接続状態を表示します。

  書式

■　待機中／接続中

　アクティブタイトルバーに表示する書式文字列を入力します。

書式についてはこちらを参照してください。

　「待機中の場合」と「接続中の場合」の書式がそれぞれ設定できます。

■　待機中の表示は自動接続が有効の場合のみ

　これをチェックすると、待機中のモニター表示は自動接続が有効時のみ表示します。

  スタイル

■　フォントとサイズ

　表示するフォントとサイズを指定します。

サイズはタイトルバーの高さを１００％とした割合です。

■　表示色

　表示色を指定します。

（注）　背景を透明にした場合には、表示がちらつく事があります。

  表示位置

■　左余白と右余白

　タイトルバーの左右端からの表示禁止幅をそれぞれ指定します。

　DialupExは対象ウィンドウのタイトルバーにある「クローズボタン」や「最大小化ボタン」，さらに「タイトル文字列」の幅を計算して空いている部分に接続状態を表示します。

　ちなみに、DialupExのウィンドウタイトル（設定ダイアログも含めて）には表示しません。


カウンタータブ
接続カウンター

　「接続カウンター」とはDialupExが現在までに接続した時間の合計を表示します。

　このタブでは接続時間カウンターについての詳細設定を行います。

■　毎月～日に接続時間カウンターをリセットする

　～の部分にカウンター値を０に戻したい日付を設定します。

DialupExは、この設定日になるとカウンターを自動的にリセットします。

　設定日にDialupExが起動しなかった場合は設定日以降に起動した時点で自動リセットされます。

　ちなみに、０を設定した場合には自動リセットは行いません。

※　今のところ、自動リセットできる間隔は毎月ごとです。三ヶ月おきとか月を選択したいとか言ったことは、要望が多ければそのうちやります。

※　無条件に１から３１日まで設定できますが、実際にはありえない日付になる場合もあります（２月３１日とか）。その場合、実際に自動リセットされるのは翌月の１日（またはそれ以降）となります。

■　「今すぐリセット」ボタン

　カウンター値を０にリセットします。

■　「ログを保存する」 チェックボックス

　ログファイルを保存します。

■　「ログのファイル名」 エディットボックス

　ログファイル名を指定します。

　フォルダを指定しない場合は本プログラム（DialupEx.EXE）のあるフォルダに作成します。

■　「参照」 ボタン

　ログファイルの保存先を指定するダイアログを表示します。


環境設定

　DialupEx全般に関る設定を行うためのプロパティーシートを表示します。

　ここでは、次の３つの設定タブが存在します。

一般設定タブ

接続ログタブ

バージョン情報タブ


一般設定タブ
  動作環境

■　「最小時はタスクトレイへ格納」チェックボックス

　最小時はタスクバーから消えます。

■　「起動時は最小化する」チェックボックス

　本プログラムを最小化（またはタスクトレイに格納）状態で起動します。

■　「接続時は最小化する」チェックボックス

　ダイアルアップ先に接続した場合に最小化（またはタスクトレイに格納）状態にします。

■　「手動切断時には確認する」チェックボックス

　「切断」ボタンやタスクトレイアイコン・メニューの「切断」を実行した場合、ユーザーに対して本当に切断して良いのかを確認するためのダイアログを表示します。

■　「DialupEx終了時に切断を確認する」チェックボックス

　接続中にDialupExを終了させようとした場合、ユーザーに対して切断して良いのかを確認するためのダイアログを表示します。

■　「Windows起動時にDialupExを実行する」チェックボックス

　これをチェックすると「スタートアップ」にDialupExを登録し、Windows起動時にDialupExを自動的に実行します。


接続ログタブ
  接続ログ

　接続や切断時などに一連の動作状況をログファイルに保存することができます。

•	ログのファイル形式は通常テキスト形式です。

•	ログファイルの最大サイズは２５６Ｋバイト＋αです。

•	最大サイズを超えた場合、以前のファイル拡張子を".Old"に変えて（既にこのファイルがある場合は削除されます）新しくファイルを作成します。

■　「接続ログを保存する」 チェックボックス

　ログファイルを保存します。

■　「ログのファイル名」 エディットボックス

　ログファイル名を指定します。

　フォルダを指定しない場合は本プログラム（DialupEx.EXE）のあるフォルダに作成します。

■　「参照」 ボタン

　ログファイルの保存先を指定するダイアログを表示します。

■　「接続中は次の間隔でタイムスタンプをログ出力する」 チェックボックス

　接続中に指定の間隔で「接続経過時間」をログに出力します。

えっこんな機能何に使うのかって？　これは、私がデバッグの為に必要だったからです・・・。

■　「ログを表示」 ボタン

　ログファイルの内容を表示します。


バージョン情報タブ
  バージョン情報

　本プログラムのバージョンと連絡先を表示します。

　ユーザー登録について

　更新履歴を見る


タスクトレイ

アイコン

メニュー


アイコン
　タスクトレイ・アイコン

　右端のアイコンがDialupExの物です。

　接続状態により次の様に変化します。

待機中の状態

接続中の状態

　このアイコン上で次の操作が行えます。

•	マウスの右ボタンを押すと、メニューを表示します。

•	左ボタンをダブルクリックするとDialupExの「ウィンドウ表示」と「最小化表示」を切り替えます。


メニュー
　タスクトレイ・メニュー

■　「自動接続を使用」

　チェック状態で自動接続が有効になります。

自動接続を一時的に使用したくない場合に便利です。

※　メイン画面の「自動接続を使用」チェックボックスと同じ意味です。

■　「自動切断を使用」

　チェック状態で自動切断が有効になります。

自動切断を一時的に使用したくない場合に便利です。

■　「～を接続」

　選択された接続先にダイアルします。

■　「切断」

　現在の接続を手動切断します。

■　「元の大きさに戻す」

　最小化（またはタスクトレイに格納）されている場合に元のウィンドウ表示に戻します。

■　「終了」

　DialupExを終了します。


　起動オプション

起動オプションの種類

既にDialupExが起動している場合


起動オプションの種類
　起動オプション

　起動時に"DialupEx.exe "の後ろに次のオプションをつける事で、起動時の状態を変更する事ができます。

　このオプションを実行した時に、既にDialupExが実行している場合はこちらを参照してください。

/C[:DialupExの接続先名称]

起動と同時に接続します。

接続先名称が指定されている場合はそれで接続を試みます。

/D

現在接続されているダイアルアップを切断します。

何処にも接続されていない場合は何もしません。

このオプションを指定した場合、実行したDialupExはすぐに終了します。

/S:DialupExの接続先名称

起動と同時に指定の接続先に変更します。

　接続名称の途中に空白がある場合はダブルクォーテーション("")で括って下さい。

（例）

/C:"NIFTY HAYAZO"


既にDialupExが起動している場合
　既にDialupExが起動している場合の起動オプション

　このオプションを実行した時、既にDialupExが実行している場合にはそのDialupExを制御する事ができます。

　この場合、後から実行したDialupExは制御完了後、すぐに終了します。

/C[:DialupExの接続先名称]

接続させます。

接続先名称が指定されている場合はそれで接続させます。

/D

切断させます。

接続していない場合は何もしません。

/S:DialupExの接続先名称

接続先を指定のものに変更させます。

/J1 又は /J0

自動接続モードを切り替えます。

J1=自動接続オン

J0=自動接続オフ

/R1 又は /R0

自動切断モードを切り替えます。

R1=自動切断オン

R0=自動切断オフ

　接続名称の途中に空白がある場合はダブルクォーテーション("")で括って下さい。

（例）

/C:"NIFTY HAYAZO"


よくある質問と答え

Q1 接続先ごとにPROXYの設定は出来ないの？

Q2 自動切断時にWindowsを終了できないの？

Q3 ダウンロード等が終了したらWindowsを終了させたいな・・・

Q4 切断時に他のアプリを終了できないの？

Q5 うまく接続してくれません

今後のバージョンアップ予定を聞かせてください


Q1 接続先ごとにPROXYの設定は出来ないの？

Ｑ　接続先ごとにProxyの設定／変更はできないのですか？

Ａ

　DialupExにはProxyの設定機能はありません。

但し、他のプログラムと組み合わせることで同様の機能を実現することは可能です。

　方法は、DialupExのイベント設定に「接続時にプログラムを実行」イベントを作成してそこにProxy設定プログラムを指定してください。

　Proxy設定プログラムは、ベクター にあります。


Q2 自動切断時にWindowsを終了できないの？

Ｑ　自動切断時にWindowsを終了したい（PCの電源を切りたい）のですが・・・。

Ａ

　Ｑ１の「Proxyの設定」と同様に「自動切断時のイベント」を使用して他のWindows終了プログラムを実行してやすれば可能です。

　Windows終了プログラムは、ベクター に沢山あります。


Q3 ダウンロード等が終了したらWindowsを終了させたいな・・・

Ｑ　ファイルのダウンロードや自動巡回が終了したらWindowsを終了したい（PCの電源を切りたい）のですが・・・

Ａ

　「通信速度」イベントを使用すれば可能です。（下図参照）

　この例では、２０分間通信が無い場合にイベントが実行されます。

そこで、Windows終了プログラムを実行してやります。

　Windows終了プログラムは、ベクター に沢山あります。


Q4 切断時に他のアプリを終了できないの？

Ｑ　イベントで自動実行したプログラムを切断時に終了できないでしょうか？

Ａ

　イベント設定時に「切断時に終了させる」オプションをオンにしてください。（下図参照）

　また、イベントで自動実行していないプログラム等を終了させたい場合は、私のＨＰにある「窓コン」（フリーウェア）を使用してください。


Q5 うまく接続してくれません

Ｑ　自動接続時間でもないのに勝手に接続したり、接続がうまくいかなかったりします・・・。

Ａ

　こちらで調査を行います。

下記の情報を添えてメールしてください。

•	「接続先」ページの設定内容　（ユーザー名とパスワードは必要無いです）

•	「自動接続と切断」　ページの設定内容

•	ＯＳの種類　（Win95/Win95OSR2/Win98）

•	ＩＥ４／ＩＥ５導入済みかどうか

　必ずDialupExの「接続ログファイル」を記録してそのファイルを添付してください。


今後のバージョンアップ予定を聞かせてください

Ｑ　今後のバージョンアップ予定を聞かせてください。

Ａ

　バグ対応や使い勝手などの改善などは行っていきますが、大きな機能追加は行わない方針です。

特に、「メールチェック」や「PROXYの設定」，「課金計算」などの機能を追加する事はありません。

　今後のバージョンアップ予定

■　アクセスポイント（接続先電話番号）の複数対応

　DialupExは未だに１つのアクセスポイントしか対応していません。

この項目は最優先で対応していきます。

■　詳細表示の状態保存

　メイン画面の詳細表示のオン／オフを終了時に保存出来るようにする。

優先度は低いです。

■　イベントのグループ化対応

　イベントをグループごとに管理できるようにする予定です。

優先度は低いです。

■　接続カウンターの自動リセット・スケジュールをもっと柔軟にする

　現在は毎月一度しか設定できませんが、これをもっと柔軟に設定できるようにする。

優先度は低いです。


連絡事項

更新履歴

配布先/連絡先

ユーザー登録

著作権/免責


  更新履歴

1.01 :  '99/07/29

•	「DialupEx以外の接続を検出」機能が正しく動作しない不具合を修正

 1.00 :  '99/07/10

•	シェアウェアとして一般公開

　β時代の更新履歴はこちらです


配布先/連絡先
  配布先

  最新版は、次の場所からダウンロードできます。

・私のHomePage       http://member.nifty.ne.jp/hayazo/

※  1999/07/01 現在

  連絡先

   e-mail: 	hayazo-soft@ijk.com

    Nifty:	khb00162@nifty.ne.jp

  本プログラムをより良いものにしていく為のご意見ご要望などをお待ちしています。


ユーザー登録
  ユーザー登録について

　DialupExはシェアウェアです。

　試用期間は３０日です。試用期間を過ぎても継続して使用を希望する場合は「ユーザー登録」を行う必要があります。

　ユーザー登録方法については、下記の方法で送金して頂きます。

  DialupEx本体１ライセンス分の料金は５００円ですが送金方法の違いにより手数料などが発生します。

•	シェアレジ  （シェアレジソフト番号=SR011655）

•	銀行振込

　ただ、下記項目に該当する方はシェアウェア代金を免除する方針です。

•	フリーウェアの開発＆一般公開している方

•	自分が管理するホームページやメーリングリストなどでWindows向けの開発情報やサンプルコンポーネントを公開している方（非営利な物に限ります）

詳しくは私のＨＰを参照してください。

 http://member.nifty.ne.jp/hayazo/dialupex/swreg.html

  ライセンスについて

　DialupExを使用できるのはユーザ登録された方お一人に限ります。なお複数のＰＣにインストールするのは構いません。

　本ライセンスは有償、無償にかかわらず他人に譲渡することはできません。

　シェアウェア料金についての注意事項

　５００円と言うシェアウェア料金は、DialupExの使用料と考えてください。

サポートや将来のバージョンアップ等を保証する物ではありませんので予めご了承ください。

　機能制限について

　試用期間中は一切の機能制限を設けていませんが、試用期限を超えた場合は下記の機能制限が発生します。

•	リダイアル回数は１０回まで

•	イベント機能の一切が実行されなくなります


著作権/免責
  著作権／転載／免責等について

  本プログラムの著作権は作者である「Hayazo」が保持しています。

  以下の条件を守る限り、本プログラムを自由に転載・再配布してもかまいません。

・アーカイブの内容を変更しない。

・作者の許可なく営利目的で使用しない。

・その他、作者の不利益になるような転載・再配布などは厳禁します。

・強制ではないですが事後にでも連絡頂けると有り難いです。

  このプログラムの使用によって生じた損害等については作者は何も保証する義務を負いません。バグ等についてはできる限りの対処をしています。お気づきの点や不明な点がありましたらメールをください。


手動接続時イベント
  手動接続時・イベント

　　手動で接続した場合に実行します。


  β時代の更新履歴

FinalBeta :  '99/06/21

•	リダイアル回数と間隔を０～９９９９９まで設定できるようにした

•	キャプションモニターのフォントにプロポーショナル・フォント（可変ピッチのフォント）を指定できるようにした

•	「環境設定」に「DialupEx終了時に切断を確認する」オプションを追加

•	接続ログの「接続中は～タイムスタンプをログ出力する」オプションをオフにしても必ず出力してしまう不具合を修正

•	イベントのプログラム実行で、最小化に設定しても最小化起動にならない場合があった不具合を修正

•	設定画面周りの不具合（あまり表面化していないバグ）をいくつか修正

0.36 Beta  :  '99/06/04

•	切断後、勝手に再接続してしまう不具合を修正

•	接続中の［設定］-［接続先］ページで編集禁止にならないコントロールがあった不具合を修正

0.35 Beta  :  '99/06/01

•	起動オプションの対応

0.34Beta  :  '99/05/28

•	キャプションモニターの表示内容をカスタマイズできるようにした （設定画面が環境設定から接続先設定に移動しました）

•	キャプションモニターの背景に透明を指定できるようにした

•	イベントに「手動接続」と「手動切断」を追加

•	テレホタイム突入時に接続カウンターが狂う不具合を修正

•	再接続回数が設定より１回多い不具合を修正

•	タスクトレイに格納した状態で接続するとタスクバーに現れてしまう不具合を修正

0.30Beta  :  '99/05/22

•	自動切断後すぐに接続すると勝手に切断してしまう不具合を修正

•	Win95でタスクトレイに格納した場合に通信速度表示が０のままになってしまう不具合を修正

•	タイトルバーに状態表示する機能で、タイトルバーの高さが狭くても表示がはみ出さないように修正

•	タスクトレイ・メニューに「自動接続を使用」と「自動切断を使用」項目を追加

0.26Beta  :  '99/05/05

•	自動接続中以外の手動切断は「自動接続を使用」をチェックオフしないように変更

0.25Beta  :  '99/05/01

•	システム時刻が過去に戻った場合、接続カウンターが狂う不具合を修正

•	イベント設定の「切断イベント」に「切断を確認する」オプションを追加

•	自動接続までの待ち時間を変更できるようにした（従来は３０秒固定）

•	DialupEx以外の接続を検出する機能とイベントを追加

0.22Beta  :  '99/03/27

•	アクティブなウィンドウタイトルバーに接続状態の表示機能を追加

0.21Beta  :  '99/03/14

•	ダイアル方法に「トーン」と「パルス」を指定できるようにした

•	接続カウンターがたまにおかしな値になる不具合を修正

0.20Beta  :  '99/03/07

•	接続時間のカウンターを設置（テレホタイムとそれ以外の接続時間別です）

•	通信速度の表示を追加

•	イベント条件に「通信速度・イベント」を追加

•	イベント内容に「切断」を追加

•	ヘルプファイルを追加

•	リダイアル規制対策がうまく動作しない不具合を修正

0.12Beta  :  '98/12/19

•	ＮＴ４に対応（したつもり）

•	複数の接続先が登録されている場合、タスクトレイメニューからの接続がうまくできない不具合を修正

•	自ウィンドウキャプションに接続時間を表示するように追加

0.10Beta  :  '98/11/14

•	ベータ版の一般公開


パスワードの入力方法
　ユーザー登録情報の入力方法

　私（又はシェアレジ）からお知らせした「ユーザー名」と「パスワード」を入力してください。

　シェアレジで送金した場合

　シェアレジの申し込み時に「DialupExユーザー登録名」を指定しなかった場合、ユーザー名には申し込み時に入力した本名を入力してください。その際、下記の点に注意してください。

名字と名前の間は半角スペースを入れてください。

例えば、名字が”大有”で名前が”早蔵”の場合は、”大有 早蔵”と入力してください。

　登録がうまくいかない場合は

　「ユーザー名」と「パスワード」は、どちらも［大小文字］と［全半角文字］を区別しますので再度見直してください。

　登録がどうしてもうまくいかない場合はメールで問い合わせてください。

　メールの本文中に「ユーザー名」と「パスワード」を必ず書いてくださいね。

 e-mail: 	hayazo-soft@ijk.com

    Nifty:	khb00162@nifty.ne.jp


銀行振込み
　銀行振込で送金する場合はメールにて問合わせをしてください。

　送金金額は500円です。（申し訳ありませんが送金手数料はご負担ください）

詳しくは私のＨＰを参照してください。

 http://member.nifty.ne.jp/hayazo/dialupex/swreg.html


シェアレジ

　（株）ベクターの運営するシェアウェア送金代行サービス「シェアレジ」を利用すると、インターネット上でクレジットカードによるお支払いが可能です。詳しくは以下URLをご覧ください。

http://www.vector.co.jp/swreg/swreg.html

シェアレジ作品番号	：SR011655

作品名	：DialupEx

送金金額合計	：630円

 DialupExのシェアレジはここから登録できます。


  書式設定

　%に続くアルファベットの種類で次の様な情報を表示する事ができます。

 %E	接続先名称

 %C	接続時間	%I	IPアドレス

 %A	自動接続までの残り時間	%D	自動切断までの残り時間

 %t	送信速度（左寄せ）	%T	送信速度（右寄せ）

 %r	受信速度（左寄せ）	%R	受信速度（右寄せ）

 %N	現在の時刻	%M	現在の日付

 %%	％文字

（注）半角文字で入力してください。（大小文字は区別します）

  設定例

(1)　接続先名称と接続時間，送受信速度を表示する場合

"%E[%C] 送=%T  受=%R"

(2)　現在時刻と自動切断までの残り時間を表示する場合

"現=%N  残=%D"

(3)　自動接続までの残り時間を表示する場合

"%Eの接続まであと[%A]"

(4) 表示したくない場合

""	（書式文字列を空にする）


手動切断時イベント
  手動切断時・イベント

　　手動で切断した場合に実行します。


カウンター
カウンターの特徴は

•	カウンターは「テレホタイム」（２３時～翌朝８時）と「それ以外」の時間帯で分かれています。接続料金の目安などに活用できます。

•	毎月、指定した日にカウンターを自動リセットできます。

•	毎月のカウンター値をログファイルに書き出すことができます。


　通信速度

　ダイアルアップの送信と受信の速度を表示します。

　通信速度は１秒ごとに更新しますが、大まかな値なので参考程度にしてください。

■　通信速度が表示しない時は

　［コントロールパネル］－［モデム］を開いて、［プロパティ・ボタン］－［接続・タブ］－［詳細・ボタン］を開く。

　このダイアログ中の「ログの記録（ログに追加）」をチェックする。


  イベント条件

　接続開始時

　再接続時

　接続時	切断時

　自動接続時	自動切断時

　手動接続時	手動切断時

　接続検出時

　接続予定時刻	切断予定時刻

　指定時刻

　送受信レート

  動作設定

■　音を鳴らす

　任意のWAVファイルを再生します。

■　プログラムを実行する

　任意のプログラムを実行します。

■　ファイルを開く

　任意のファイルを開きます。インターネットのURLも指定できます。

※　ファイルタイプとアプリケーションの関連付けがされている必要があります。

■　切断する

　現在のダイアルアップ接続を切断します。

なお、以降の自動接続は行われません。


接続開始時イベント
  接続開始時・イベント

　接続ボタンを押したり、タイマーなどにより接続が開始されようとした時点で実行します。


接続時イベント
  接続時・イベント

　インターネットに接続した時点で実行します。


切断時イベント
  切断時・イベント

　切断した時点で実行します。


再接続時イベント
  再接続時・イベント

　接続先が話中などでリダイアルする場合に実行します。


接続検出時イベント
 接続検出時・イベント

　DialupEx以外で接続され、それを検出した場合に実行します。

　これを使用するには［接続先］の「DialupEx以外の接続を検出」チェックボックスをオンにする必要が有ります。


自動接続時イベント
  自動接続時・イベント

　　タイマーで接続した場合に実行します。


自動切断時イベント
  自動切断時・イベント

　　タイマーで切断した場合に実行します。


接続予定時刻イベント
  接続予定時刻・イベント

　タイマーによる接続予定時刻の何秒前に実行します。


切断予定時刻イベント
  切断予定時刻・イベント

　タイマーによる切断予定時刻の何秒前に実行します。


指定時刻イベント
  指定時刻・イベント

　時刻を指定します。

■　「接続時のみ実行」チェックボックス

　これをチェックすると指定時刻になってもインターネットに接続していない場合は実行しません。


通信速度イベント
  通信速度・イベント

　通信速度の状況によって実行します。

　１秒間ごとの送信と受信の合計バイト数をもとに次の組み合わせが可能です。

•	？？［バイト／秒］以上が？？分間続いた場合

•	？？［バイト／秒］以下が？？分間続いた場合

　？？にはそれぞれ任意の値を設定できます。

■　「繰り返し実行」チェックボックス

　このチェックがオンの場合は、指定の条件が満たされるたびにイベントを実行します。（実行すると時間はリセットされます）

　オフの場合は、一度実行して終わります。