Copyright: Copyright(C) 1997  AIWA


はじめに

   ＴＭ－ＡＤ１２８１      ＡＤ通話記録管理

    ここでは、TM-AD1281専用ソフト  ＡＤ通話記録管理 のヘルプの主な項目を示します。

    ヘルプの使い方について知りたいときは、[F1] キーを押してください。

  はじめに

      ●  ＡＤ通話記録管理とは

      ●  概  要

      ●  動作環境

  画面の説明

      ●  【 通話記録表 】

      ●  【 ダイヤル発信 】

      ●  【 個人情報一覧表 】

      ●  【 回線使用料金 】

      ●  【 オプション設定 】

      ●  【終了】

  その他

      ●  エラーメッセージ


   ＡＤ通話記録管理とは

  ＴＭ－ＡＤ１２８１を使って、手軽にパソコンから電話をかけたり、利用した時間帯や

  通話した時間を記録したりすることができます。個人データベースを搭載しているので

  相手先を登録していれば通話記録の情報を名前入りで表示することも可能です。

  注意事項

  ● 着信時に相手先からの電話番号を記録するには、発信者番号がついてくる必要が

      あります。 相手の端末が ＰＨＳ か ＩＳＤＮ回線 を利用していてその端末が

      「発信者番号を通知」の状態になっている場合だけです。

  ● ＴＭ－ＡＤ１２８１とパソコン間で通話記録を通信でやりとりを行っているために

      時間の誤差が発生する場合があります。

 ※ 本製品をご使用になった上で生じたいかなる損害に対しても、著作権者は一切の責任を負いません。

 ※ Windows95/WindowsNT は、米国ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ社の登録商標です。


   動作環境

  動作環境

        Windows95 以上の環境であれば動作可能（WIN3.1/NTは動作不可）

  推奨環境

       メインメモリ  １６ＭＢ以上  ＣＰＵ  ＤＸ４以上  ＨＤＤ空き容量  １０ＭＢ以上

  その他

      ＴＭ－ＡＤ１２８１ Ｖｅｒ １．０ 以上のファームウェアを必要


   概要

  機能は大きく３つに別れています。

    ● 通話記録表示

    ● 個人情報登録

    ● ダイヤラー


メインメニュー

   ＡＤ通話記録管理  メインメニュー

  ＡＤ通話記録管理のメインメニューです。

    【 通話記録表 】

    【 ダイヤル発信 】

    【 個人情報一覧表 】

    【 回線使用料金 】

    【 オプション設定 】

     【終了】


   通話記録表

  電話を利用した情報をＴＭ－ＡＤ１２８１が記録しています。その情報をパソコンで表示

  する事が出来ます。  始めにＴＭ－ＡＤ１２８１より通信記録を受信します。パスワードが設定されている場合は入

  力を要求してきます。

  画面の説明

      ●  【個人情報リスト】

      ●  【表示条件】

      ●  【ＬＯＧメモリ】

      ●  【ダイヤル発信】

      ●  合計通話料金

      ●  【閉じる】


   ダイヤル発信

      パソコンからＴＭ－ＡＤ１２８１を使って電話を発信することができます。

      左下の窓に現在の通話時間や動作メッセージが表示されます。

  入力部分

      パソコンのキーボードから直接入力することができます。

      文字なども入りますが、実際には、ダイヤル開始時には半角数字以外は無視されます。

  テンキー

      電話番号を入力します。

      数字と一部の記号以外は入力しても無視されます。

  ＢＳ （バックスペース）

      入力中の電話番号を後ろから１文字ずつ削っていきます。

  Ｒ （リダイヤル）

      ダイヤル開始した番号を２０個まで記録しています。

      ボタンを押すことによって新しい番号から順々に表示されていきます。

      ＡＤ通話記録管理終了後、登録内容は破棄されます。

  ダイヤル開始／回線切断

      電話番号を入力後、このボタンを押すことによって電話をかけはじめます。

      この場合、受話器を持った状態でも置いた状態でも、電話をかけられます。

      受話器を置いた状態だと、相手に繋がった時点で、電話のベルが鳴ります。

      ダイヤル開始ボタンを押した場合、同じ番号に６０秒の間に電話をかけるこ

      とは出来ません。

      この場合、ＤＥＬＡＹ 状態となり同じ番号には６０秒間電話をかけられません。

  サブアドレス

      サブアドレスを送る場合は「＊」で区切りを付けてその後にサブアドレス番号を付けます。


   ダイヤル発信メッセージ

  DELAYED（不正リダイヤル）

      データ通信法による連続リダイヤルは禁止されています

      ６０秒間同じ番号に電話をかけることができません。

  相手側話中

      相手が話中なので、少し経ってからおかけなおし下さい。

  回線使用中

      ＩＮＳ６４回線では、回線交換モードや通話では同時に

      ２回線までしか使えません。他の回線が終るまで待つ

      必要が有ります。

  番号不一致

      電話をかけた相手先番号が間違っているか、存在していません

      もう一度、電話番号の確認を行ってください。

  回線未接続

      ＩＮＳ６４回線が正しく繋がれていません。

      ＴＡのＡＣＴが点灯するまで回線を確認してください。

  ERROR

      電話番号の特殊な組み合わせやこの機能に対応していないＴＡ

      などで表示されます。正しい番号を入力しなおしてください。


   個人情報一覧表

  個人情報として作成したデータの一覧表示を行います。電話を直接かけることもできます。

  編集などを行う場合、【 個人情報編集 】の画面に移ります。

  リスト

      個人情報として登録してあるデータをリスト表示しています。

      表示の順番は読みによって行われています。

  新規作成

      個人情報を新規作成します。

  編集

      リストのカーソル部分の個人情報を編集します。

  削除

      リストのカーソル部分の個人情報を削除します。

  ダイヤル発信

      リストのカーソル部分の個人情報番号で【ダイヤル発信】を行います。

   閉じる

      メインメニューに戻ります。


   回線使用料金

  今まで利用した回線料金を表示します。

  ＴＥＬ  １

           ＴＥＬ １ ポートを使って通話した合計料金

  ＴＥＬ  ２

           ＴＥＬ ２ ポートを使って通話した合計料金

  デジタル通信

           ＲＳ２３２Ｃ を介して通信し利用してインターネット等で

           利用した合計金額

  リセットボタン

           リセットボタンを押すことによって各ポート毎の料金合計

           をクリアします。


オプション設定

   オプション画面

  ＡＤ通話記録管理の主な動作環境を設定します。

  設定が正しく行われないと動作しなくなる場合があります。

  パスワード設定

    パスワードを設定する場合、半角数字を最大４桁で登録します。

    登録後、通話記録表を表示する時にパスワードを聞いてきます。

    パスワード変更時又は無効に設定した時、通話記録は初期化されてしまいます。

  ＴＥＬ１／ＴＥＬ２  ログ記録

    通話記録をとる方法に条件を付けることが出来ます。

  通信ポート設定

    ＴＭ－ＡＤ１２８１が繋がれているＲＳ２３２Ｃポートを指定します。

    ここの設定が正しく行われないと、正しくソフトが動きません。

  ダイヤラー利用回線

    ダイヤラーで利用する回線を指定します。

    基本的に電話機を繋いでいる回線を指定します。

  設定保存

    変更した設定を保存してメインメニューに戻ります。

  キャンセル

    設定項目を保存せずにメインメニューに戻ります。


終了
本ソフトを終了させます。


閉じる
画面を閉じてメインメニューへ戻ります。


   ＬＯＧメモリ

  ＴＭ－ＡＤ１２８１内には通話記録を保存している場所を ＬＯＧメモリ と

  呼んでいます。

  このＬＯＧメモリは、電話番号数によって変りますが、約５０件～２００件まで

  記録することが出来ます。

  ％ゲージ

    通話記録が記録されていくと、ゲージが増えていきます。

    ＴＭ－ＡＤ１２８１内に記録できる件数は限られていますので、満杯になる

    前にＬＯＧ削除ボタンを押して全て削除してください。

    なお、満杯時には、新しい通話記録は残りません。

  件数

    オプション設定で記録条件を指定した通話記録が増えていきます。

  ＬＯＧ再読

    ＴＭ－ＡＤ１２８１内に在る最新の通話記録情報をパソコン側に読み込みます。

  ＬＯＧ削除

    ＴＭ－ＡＤ１２８１内に在る通話記録情報を全て削除します。

    ＬＯＧメモリには記録できる件数が限りが有りますので、必要に応じて定期的に

    削除を行ってください。


合計料金表
リスト内の利用料金の

総合計金額


   表示条件

  個人情報リストに条件を付けて表示することが出来ます。

  全表示

    全ての通話記録を表示します。

  留守番

    着信があったにもかかわらず電話を取らなかった場合には留守番扱いになります。

    留守番だけ表示します。

  発信

    自分から電話をかけた場合は発信扱いとなります。

    発信だけ表示します。

  着信

    相手から電話がかかってきた場合は着信扱いとなります。

    着信だけ表示します。


   個人情報リスト

  リストの情報をクリックすると個人の詳しい情報が表示されます。

  もし、個人情報が存在してない場合は個人情報の新規作成に移ります。

  ポート

    その行の通話記録情報に関係あるＴＥＬポートの内容が入ります。

      Ｔｅｌ１   ＴＡに付いているＴＥＬ１ポートを意味しています。

      Ｔｅｌ２   ＴＡに付いているＴＥＬ２ポートを意味しています。

      ＴｅｌＷ  ＴＡに付いている両ポートを意味しています。

  通話方法

    通話方法を表示します。

     ▲ 発信  自分から電話をかけた場合。

     ▽ 着信  相手から電話がかかってきた場合。

     ▽ 留守  相手から電話がかかってきたが、受け取らなかった場合。

  氏名

    電話番号が個人情報に登録してある場合表示されます。

  電話番号

    発信時や、着信時、相手がＩＳＤＮ回線で発信者番号を通知するになっている

    場合のみに電話番号が表示されます。

  通話時間

    通話を行った時間を表示します。

  利用料金

    通話料金を表示します。ただし、表示可能なのはＮＴＴ回線を利用した場合のみです。

    ＰＨＳと一部の携帯電話、第二電電等を利用した場合、表示されません。

  通話時刻

    通話が終了した日時を表示します。


   個人情報編集

  個人情報ファイルを新規で作成したり編集することが出来ます。

  このデータを作成することによって通話記録表に名前などの情報が

  表示されるようになります。

  氏名

  登録対象者の氏名を入力します。入力時自動的に読みにカタカナが入ります。

  読み

    半角カタカナで読みを登録します。

  TEL

    電話番号を登録します。省略は出来ません。

  FAX

    ＦＡＸ番号を登録します。（省略可）

  〒（郵便番号）

    郵便番号を入力します。（省略可）

  住所

    住所を登録します。（省略可）

  備考

    備考を登録します。（省略可）

  最終通話／日付／時間／料金

    登録者と最後に通話した日付、時間、料金を表示します。

    通話記録表を表示したときにデータの更新が行われます。

  画像データ登録

    ファイルオープンアイコンをクリックしてＢＭＰファイルを登録します。（省略可）

    Ｗｉｎｄｏｗｓの張り付け機能で登録も可能です。

    １２８×１２８ドットの大きさのＢＭＰをご利用ください。それ以上のＢＭＰファイルも登録

    可能ですが、その場合画像の中心に合わせた形で登録されます。

  ダイヤル発信

    登録電話番号を使って電話をかけます。この時にデータ変更等が行われている場合

    保存もされます。

  保存終了

    作成したデータや変更点を記録して編集画面を終了します。

  キャンセル

    作成したデータを破棄して編集画面を終了します。


   エラー画面

  エラーメッセージには基本エラーメッセージとダイヤル発信時のエラーメッセージが

  あります。ここでは、対処方法を幾つか説明します。

  エラーメッセージ１

    「このCOMポートは既に使われているか利用できません。

      オプションで再度設定を行ってください。」

  対処方法１

     1) 他で動いている通信ソフト（ダイヤルアップも含む）を終了してください。

     2) ＲＳ２３２Ｃポートが正しく動いていない場合があります。

         Ｗｉｎｄｏｗｓ９５の設定を正しく行ってください。

  エラーメッセージ２

    「ＴＭ－ＡＤ１２８１が接続されていません」

  対処方法２

     1) 通信ポート（ＣＯＭ）の指定場所が間違っている場合があります。

         もう一度、ＴＭ－ＡＤ１２８１が繋がっているＣＯＭを確認してください。


パスワード
利用できるのパスワードは半角数字４桁（0000～9999)です。

パスワードを設定しますと。通話記録表を表示する事前に入力を求められます。

入力が間違っている場合、メインメニューに戻ってしまいます。