Copyright: Copyright (C) 1997 impress corporation


FIC
First International Computer (FIC) BIOSアップデート
URL: http://www.fic.com.tw/

注1：各データの著作権は、特別の断りがないかぎりそれぞれの開発メーカーに帰属します。

注2：収録各社およびDOS/V POWER REPORT編集部では、アップデートによる
いかなる損害に関しても一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

更新されたBIOS

■  ユーティリティ／ドキュメント

BIOSアップグレードに関する注意事項（英文）

 DISC2:\BIOS\FIC\README	 説明を表示

Flash BIOS Utility for FIC Mainbords

 DISC2:\BIOS\FIC\FLASH	 説明を表示

■  Pentium II マザーボード

■  KL-6011

AMI BIOS ver. 627IB13 1997/12/31 (for PCB1.1)

 DISC2:\BIOS\FIC\627IB13	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 1.11IB11 1997/12/22 (for PCB1.1)

 DISC2:\BIOS\FIC\111IB11	 説明を表示

■  KLI-6130

AWARD BIOS ver. 1.14IP10 05/08/98 (for PCB1.0)

 DISC2:\BIOS\FIC\114IP10	 説明を表示

■  KN-6000

AMI BIOS ver. 626HA14 1998/1/6 (for PCB1.2)

 DISC2:\BIOS\FIC\626HA14	 説明を表示

■  KN-6010

AMI BIOS ver. 626HB13 1998/1/6 (for PCB2.1)

 DISC2:\BIOS\FIC\626HB13	 説明を表示

■  VB-601

AWARD BIOS ver. 1.15ME11 05/12/98 (for PCB1.1)

 DISC2:\BIOS\FIC\115ME11	 説明を表示

■  VL-601

AMI BIOS ver. 627IC14 1998/3/3 (for PCB1.1/1.1A/1.1B)

 DISC2:\BIOS\FIC\627IC14	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 1.11IC11 1997/12/22 (for PCB1.1A)

 DISC2:\BIOS\FIC\627IC11	 説明を表示

■  Pentium Pro マザーボード

■  PN-6010

AWARD BIOS ver. 9.02K801 1996/12/6

 DISC2:\BIOS\FIC\9010K801	 説明を表示

■  PN-6210

AMI BIOS ver. NII1.02 1996/12/6 (for PCB1.3)

 DISC2:\BIOS\FIC\FIC1119	 説明を表示

AMI BIOS ver. NII1001 1996/10/4 (for PCB1.2)

 DISC2:\BIOS\FIC\NII1001	 説明を表示

■  PO-6000

AMI BIOS ver. 4.05F05C 1996/9/11

 DISC2:\BIOS\FIC\405F05C	 説明を表示

■  Pentium マザーボード

■  PA-2000

AWARD BIOS ver. 205C800 1996/3/11 (for PCB1.32)

 DISC2:\BIOS\FIC\205C800	 説明を表示

■  PA-2001

AWARD BIOS ver. 407G804 1996/4/25

 DISC2:\BIOS\FIC\407G804	 説明を表示

■  PA-2002

AWARD BIOS ver. 409G800A 1996/10/8 (for PCB1.21)

 DISC2:\BIOS\FIC\409G800A	 説明を表示

■  PA-2005

AWARD BIOS ver. 619J900 1997/8/21 (for PCB1.13/1.31)

 DISC2:\BIOS\FIC\619J900	 説明を表示

■  PA-2006

AWARD BIOS ver. 614J903 1997/11/9 (for PCB3.07)

 DISC2:\BIOS\FIC\614J903	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 618J903 1997/9/10 (for PCB2.1/2.1C)

 DISC2:\BIOS\FIC\618J903	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 618J90M 1997/9/10 (for PCB2.2)

 DISC2:\BIOS\FIC\618J90M	 説明を表示

■  PA-2007

AWARD BIOS ver. 113CN13  06/04/1998 (for PCB1.2 with VIA Apollo VP2 with 586B south bridge chip only)

 DISC2:\BIOS\FIC\113CN13	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 113CD13  06/04/1998 (for PCB1.2 with VIA Apollo VP2 with 586A south bridge chip only)

 DISC2:\BIOS\FIC\113CD13	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 617J90W 1997/5/15 (for PCB1.0)

 DISC2:\BIOS\FIC\617J90W	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 618J90W 1997/6/27 (for PCB1.1)

 DISC2:\BIOS\FIC\618J90W	 説明を表示

■  PA-2010

AWARD BIOS ver. 6.17J90S 1997/5/30 (for PCB2.1)

 DISC2:\BIOS\FIC\617J90S	 説明を表示

■  PA-2010+

AWARD BIOS ver. 110AG14 1997/12/4 (for PCB4.2A)

 DISC2:\BIOS\FIC\110AG14	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 109AB12 1997/9/17 (for PCB4.1)

 DISC2:\BIOS\FIC\109AB12	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 617J90E 1997/7/5 (for PCB4.0)

 DISC2:\BIOS\FIC\617J90E	 説明を表示

■  PA-2011

AMI BIOS ver. 626CC11 1997/5/15 (for PCB2.1)

 DISC2:\BIOS\FIC\626CC11	 説明を表示

AMI BIOS ver. 626CC12 1997/6/10 (for PCB2.2)

 DISC2:\BIOS\FIC\626CC12	 説明を表示

AMI BIOS ver. 626CC13 1997/8/28 (for PCB2.3)

 DISC2:\BIOS\FIC\626CC13	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 618H908 1997/8/5 (for PCB2.3/2.2)

 DISC2:\BIOS\FIC\618H908	 説明を表示

■  PA-2012

AWARD BIOS ver. 1.13JB16 1998/6/16 (for PCB1.2)

 DISC2:\BIOS\FIC\113JB16	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 1.09JA12 1997/11/3 (for PCB1.1)

 DISC2:\BIOS\FIC\109JA12	 説明を表示

■  PA-2013

AWARD BIOS ver. 1.13JF10; Release date: 6/1/1998 (for PCB1.1)

 DISC2:\BIOS\FIC\113JF10	 説明を表示

■  PAC-2000

AWARD BIOS ver. 204C723 1996/1/4

 DISC2:\BIOS\FIC\204C723	 説明を表示

■  PAC-2002

AWARD BIOS ver. 408G8E6 1996/6/25

 DISC2:\BIOS\FIC\408G8E6	 説明を表示

■  PAC-2003

AWARD BIOS ver. 617K9F9 1997/6/3 (for PCB1.2)

 DISC2:\BIOS\FIC\617K9F9	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 6008K9F0 1996/6/13 (for PCB1.1)

 DISC2:\BIOS\FIC\6008K9F0	 説明を表示

■  PAK-2005

AWARD BIOS ver. 110CV10; Release date: 5/27/1998 (for PCB1.2)

 DISC2:\BIOS\FIC\110CV10	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 110CM13 1997/12/2 (for PCB1.1)

 DISC2:\BIOS\FIC\110CM13	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 61108CF10D 1997/8/3 (for PCB1.1/1.0)

 DISC2:\BIOS\FIC\108CF10D	 説明を表示

■  PAK-2102

AWARD BIOS ver. 615K999 1997/1/6 (for PCB1.3U)

 DISC2:\BIOS\FIC\615K999	 説明を表示

■  PAK-2110

AWARD BIOS ver. 614J990 1996/11/13

 DISC2:\BIOS\FIC\614J990	 説明を表示

■  PDA-2000

AWARD BIOS ver. 113CQ14 06/10/1998 (for PCB2.4)

 DISC2:\BIOS\FIC\113CQ14	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 1.10CQ14 1997/12/29 (for PCB2.21/2.3)

 DISC2:\BIOS\FIC\110CQ14	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 1.10CR13 1997/12/18 (for PCB2.1/2.3)

 DISC2:\BIOS\FIC\110CR13	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 4089I843 1996/11/29 (for PCB1.21)

 DISC2:\BIOS\FIC\4089I843	 説明を表示

■  PN-2000

AWARD BIOS ver. 1.560304B 1996/Jan.

 DISC2:\BIOS\FIC\1560304B	 説明を表示

■  PT-2000

AWARD BIOS ver. 306C800 1996/2/29

 DISC2:\BIOS\FIC\306C800	 説明を表示

■  PT-2003

AWARD BIOS ver. 306DI804 1996/9/13 (for PCB1.4)

 DISC2:\BIOS\FIC\306DI804	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 306I804 1996/2/29 (for PCB1.3)

 DISC2:\BIOS\FIC\306I804	 説明を表示

■  PT-2006

AWARD BIOS ver. 8044J802 1996/10/23 (for PCB1.2)

 DISC2:\BIOS\FIC\8044J802	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 807J801 1997/6/23 (for PCB2.2)

 DISC2:\BIOS\FIC\807J801	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 807J802 1997/4/7 (for PCB2.3)

 DISC2:\BIOS\FIC\807J802	 説明を表示

■  PT-2007

AMI BIOS ver. 626GB14 1997/12/14 (for PCB1.3)

 DISC2:\BIOS\FIC\626GB14	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 108GB12 1997/8/25 (for PCB1.3)

 DISC2:\BIOS\FIC\108GB12	 説明を表示

■  PT-2010

AWARD BIOS ver. 806J803 1996/11/28 (for PCB1.2)

 DISC2:\BIOS\FIC\8052J803	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 807J803 1997/4/15 (for PCB1.4)

 DISC2:\BIOS\FIC\807J803	 説明を表示

■  PT-2011

AWARD BIOS ver. 106GA11 1997/7/4 (for PCB2.1/2.2/2.3)

 DISC2:\BIOS\FIC\106GA11	 説明を表示

AMI BIOS ver. 626GA14 1997/12/30 (for PCB2.1/2.2/2.3)

 DISC2:\BIOS\FIC\626GA14	 説明を表示

AMI BIOS ver. 626GC13 1997/12/4 (for PCB3.1)

 DISC2:\BIOS\FIC\626GC13	 説明を表示

■  PT-2012

AWARD BIOS ver. 1.11GG14 1997/12/14 (for PCB1.1/1.2)

 DISC2:\BIOS\FIC\111GG14	 説明を表示

■  PT-2200

AMI BIOS ver. TII104 1996/10/4 (for PCB1.2)

 DISC2:\BIOS\FIC\TII104	 説明を表示

AMI BIOS ver. TII106 1996/12/30 (for PCB2.1)

 DISC2:\BIOS\FIC\TII106	 説明を表示

AMI BIOS ver. TII107 1997/5/5 (for PCB2.2)

 DISC2:\BIOS\FIC\TII107	 説明を表示

■  PTK-2110

AWARD BIOS ver. 105EC11 1997/5/27 (for PCB1.3)

 DISC2:\BIOS\FIC\105EC11	 説明を表示

■  VA-501

AWARD BIOS ver. 616I904 1997/5/8 (for PCB1.2)

 DISC2:\BIOS\FIC\616I904	 説明を表示

■  VA-502

AWARD BIOS ver. 110AJ13 1997/11/28 (for PCB1.1A CHIPSET:VT82C580 VPX)

 DISC2:\BIOS\FIC\110AJ13	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 109AC12 1997/9/26 (for PCB1.1 CHIPSET:3039D+586A+SMC)

 DISC2:\BIOS\FIC\109AC12	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 109AE12 1997/9/26 (for PCB1.1 CHIPSET:VIA 3049B+586A+SMC)

 DISC2:\BIOS\FIC\109AE12	 説明を表示

AWARD BIOS ver. 618I90J 1997/7/25 (for PCB1.2)

 DISC2:\BIOS\FIC\618I90J	 説明を表示

■  VA-503

AWARD BIOS ver. 1.13JD11 1998/3/6 (for PCB1.0A)

 DISC2:\BIOS\FIC\113JD11	 説明を表示

■  VA-503+

AWARD BIOS ver. 1.13JE11 05/18/98 (for PCB1.1A)

 DISC2:\BIOS\FIC\113JE11	 説明を表示

■  VT-501

AWARD BIOS ver. 807I804 1997/4/1 (for PCB1.1)

 DISC2:\BIOS\FIC\807I804	 説明を表示

■  VT-502

AWARD BIOS ver. 108FF11 1997/8/9 (for PCB2.0)

 DISC2:\BIOS\FIC\108FF11	 説明を表示

■  VT-503

AWARD BIOS ver. 109GI14 1997/11/27 (for PCB1.0)

 DISC2:\BIOS\FIC\109GI14	 説明を表示

■  486 マザーボード

■  486-GAC-2

486-GAC-2 BIOS ver. att409be 1997/1/7

 DISC2:\BIOS\FIC\ATT409BE	 説明を表示

■  486-GAC-V

486-GAC-V BIOS ver. 327gn1 1996/4/9

 DISC2:\BIOS\FIC\327GN1	 説明を表示

■  486-GIO-VP

486-GIO-VP BIOS ver. giovp315 1997/1/7

 DISC2:\BIOS\FIC\GIOVP315	 説明を表示

■  486-GIO-VT

486-GIO-VT BIOS ver. 306gcd00 1997/1/7

 DISC2:\BIOS\FIC\306GCD00	 説明を表示

■  486-GIO-VT2

486-GIO-VT2 BIOS ver. 326g1c00 1997/1/7

 DISC2:\BIOS\FIC\326G1C00	 説明を表示

■  486-GVT2

486-GVT2 BIOS ver 3073 1997/1/7

 DISC2:\BIOS\FIC\3073	 説明を表示

■  486-PAK-2

486-PAK-2 BIOS ver. 515sbd8a 1997/1/7

 DISC2:\BIOS\FIC\515SBD8A	 説明を表示

■  486-PIO2

486-PIO2 (I/O Core Logic:NS 311/312) BIOS ver.1.15B101 1996/4/18

 DISC2:\BIOS\FIC\115B101	 説明を表示

486-PIO2 (I/O Core Logic:NS 311/312) BIOS ver.1.15B701 1996/4/1

 DISC2:\BIOS\FIC\115B701	 説明を表示

486-PIO2 (I/O Core Logic:NS 332) BIOS ver.1.15C101 1996/4/18

 DISC2:\BIOS\FIC\115C101	 説明を表示

486-PIO2 (I/O Core Logic:NS 332) BIOS ver.1.15C701 1996/4/1

 DISC2:\BIOS\FIC\115C701	 説明を表示

■  486-PIO3

486-PIO3 (EPROM Chip:N/A) BIOS ver.1.15G105 1996/4/1

 DISC2:\BIOS\FIC\115G105	 説明を表示

486-PIO3 (EPROM Chip:SST Flash EPROM) BIOS ver.1.XXG705 1996/4/1

 DISC2:\BIOS\FIC\115G705	 説明を表示

■  486-POS

486-POS BIOS ver. 1.1716B7 1996/12/12

 DISC2:\BIOS\FIC\116DI6B7	 説明を表示

■  486-PVT

486-PVT BIOS ver. 5150eef3 1997/1/7

 DISC2:\BIOS\FIC\5150EEF3	 説明を表示

■  486-PVT-IO

486-PVT-IO BIOS ver. 5.1623W2 1997/1/8

 DISC2:\BIOS\FIC\5162CF37	 説明を表示

■  486-VIP-IO

486-VIP-IO  BIOS ver. 427gn2a 1997/1/7

 DISC2:\BIOS\FIC\427GN2A	 説明を表示

■  486-VIP-IO2

486-VIP-IO2 BIOS ver. 1164g701 1997/1/7

 DISC2:\BIOS\FIC\1164G701	 説明を表示