Copyright: Copyright (C) 1997 impress corporation


AMI
American Megatrends (AMI) BIOSアップデート
URL: http://www.megatrends.com/

注1：各データの著作権は、特別の断りがないかぎりそれぞれの開発メーカーに帰属します。

注2：収録各社およびDOS/V POWER REPORT編集部では、アップデートによる
いかなる損害に関しても一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

■  ユーティリティ／ドキュメント

注意事項（最初にお読みください）

 DISC2:\BIOS\AMI\README	 説明を表示

WordPerfect Document Viewer

 DISC2:\BIOS\AMI\WPVIEW	 説明を表示

■  Pentium II マザーボード

■  Series 758

MegaRUM - Series 758 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S758	 説明を表示

■  Series 759

Pegasus - Series 759 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S759	 説明を表示

■  Pentium Pro マザーボード

■  Series 730

Goliath - Series 730 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S730	 説明を表示

■  Series 735

Merlin - Series 735 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S735	 説明を表示

■  Series 745

MegaPro - Series 745 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S745	 説明を表示

■  Series 750

Merlin DP - Series 750 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S750	 説明を表示

■  Pentium マザーボード

■  Series 701

Excalibur PCI - Series 701 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S701	 説明を表示

■  Series 706

Excalibur Pentium EISA - Series 706  BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S706	 説明を表示

■  Series 707

Super Voyager VLB III - Series 707 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S707	 説明を表示

■  Series 711

Titan II Pentium PCI EISA - Series 711 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S711	 説明を表示

■  Series 714

Atlas VLB Pentium - Series 714 BIOS

 DISC2:\BIOS\AMI\S714	 説明を表示

■  Series 721

Atlas PCI Pentium ISA - Series 721 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S721	 説明を表示

■  Series 722

Excalibur PCI III Pentium ISA - Series 722 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S722	 説明を表示

■  Series 725

Atlas PCI LPX - Series 725 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S725	 説明を表示

■  Series 727

Atlas PCI I - Series 727 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S727	 説明を表示

■  Series 728

Apollo Pentium ISA PCI - Series 728 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S728	 説明を表示

■  Series 729

Titan III - Series 729 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S729	 説明を表示

■  Series 742

Apollo II - Series 742 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S742	 説明を表示

■  Series 75

Excalibur VLB - Series 75 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S75	 説明を表示

■  Series 752

Apollo III - Series 752 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S752	 説明を表示

■  Series 757

Atlas PCI III - Series 757 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S757	 説明を表示

■  Series 82

Super Voyager VLB II - Series 82  BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S82	 説明を表示

■  486 マザーボード

■  Series 16

Enterprise II - Series 16 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S16	 説明を表示

■  Series 68

Enterprise III - Series 68 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S68	 説明を表示

■  Series 724

Super Voyager PCI II 486 ISA - Series 724 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S724	 説明を表示

■  Series 76

Super Voyager PCI - Series 76  BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S76	 説明を表示

■  Series 87

Enterprise IV - Series 87 BIOS & MANUAL

 DISC2:\BIOS\AMI\S87	 説明を表示