Copyright: Copyright (C) 1997 impress corporation


TEKRAM
Tekram Technology BIOSアップデート
URL: http://www.tekram.com/

注1：各データの著作権は、特別の断りがないかぎりそれぞれの開発メーカーに帰属します。

注2：収録各社およびDOS/V POWER REPORT編集部では、アップデートによる
いかなる損害に関しても一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

更新されたBIOS

■  ユーティリティ／ドキュメント

BIOSアップグレード方法について（英文）

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\TECH	 説明を表示

BIOS Programming Utility

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\AWDFLASH	 説明を表示

■  ドライバ

Award Software Utility for LX/TX Chipset Windows 95 Version 1.00 5/30/97

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\WINP2X4	 説明を表示

Windows 95 Drivers for INTEL PIIX IDE Version 3.51 7/15/97

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\WIN95	 説明を表示

Windows NT Drivers for INTEL PIIX IDE Version 2.0 7/15/97

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\WINNT	 説明を表示

AGP VXD Driver for Windows 95 and VIA Chipset Version 1.7 3/9/98

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\VIA_AGP	 説明を表示

Bus Master IDE Drivers for Windows 95 and VIA Chipset Version 2.1.5 3/9/98

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\VIA_IDE	 説明を表示

PCI Bridge Drivers for Windows 95 and VIA Chipset Version 1.7 3/9/98

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\VIA_PCI	 説明を表示

■  Pentium II マザーボード

■  P6B40-A4X

P6B40-A4X BIOS Version 1.01 4/28/98

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\P6BAX101	 説明を表示

■  P6F40K-A5

P6F40K-A5 BIOS Version 1.05 1997/6/26

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\KA50105	 説明を表示

■  P6L40-A4

P6L40-A4 BIOS Version 1.03 1998/3/4

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\P6LA4102	 説明を表示

■  P6L40-A4E

P6L40-A4E Version 1.02 BIOS 5/28/98

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\P6LAE102	 説明を表示

■  P6L40-A4X

P6L40-A4X BIOS Version 1.03 1998/3/4

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\P6LAX103	 説明を表示

■  Pentium Pro マザーボード

■  P6F40-A4

P6F40-A4 BIOS Version 1.00.16 1998/3/7

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\10016CS1	 説明を表示

■  P6F40-B5

P6F40-B5 Board Rev. 1.X BIOS Version 1.03 1997/6/5

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\P6B50103	 説明を表示

■  Pentium マザーボード

■  P5H30-A4

P5H30-A4 BIOS Version 1.00.08 1998/3/7

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\10008DB0	 説明を表示

■  P5H30-WS

P5H30-WS BIOS Version 1.04 1997/4/30

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\P5HWS104	 説明を表示

■  P5T30-A4

P5T30-A4 Board Rev. 1.1 BIOS Version 1.06 1997/6/24

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\P5TA4R11	 説明を表示

P5T30-A4 Board Rev. 2.X BIOS Version 1.06 1997/12/22

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\P5TA4106	 説明を表示

■  P5T30-B4

P5T30-B4 BIOS Version 1.11  6/4/98

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\P5TB4111	 説明を表示

■  P5T30-B4E

P5T30-B4E BIOS Version 1.02 1998/3/5

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\P5TBE102	 説明を表示

■  P5T30-WS

P5T30-WS BIOS Version 1.06 1997/6/24

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\P5TWS106	 説明を表示

■  P5VP3-B3

P5VP3-B3 BIOS Version 1.02 5/27/98

 DISC2:\BIOS\TEKRAM\P5VP3102	 説明を表示