Copyright: Copyright (C) 1997 impress corporation


FREE
Free Computer Technology (FREETECH) BIOSアップデート
URL: http://www.freetech.com/

注1：各データの著作権は、特別の断りがないかぎりそれぞれの開発メーカーに帰属します。

注2：収録各社およびDOS/V POWER REPORT編集部では、アップデートによる
いかなる損害に関しても一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

新規に収録されたBIOS	更新されたBIOS

■  ユーティリティ／ドライバ

VIA AGP Configuration Utility

 DISC2:\BIOS\FREE\95VXD16	 説明を表示

VIA PCI Configuration Utility

 DISC2:\BIOS\FREE\ACPI	 説明を表示

VIA EIDE Bus-Master Driver for Windows 95 & Windows NT

 DISC2:\BIOS\FREE\VIABMIDE	 説明を表示

AMI flash utility version 5.23

 DISC2:\BIOS\FREE\AMIFLASH	 説明を表示

Intel Busmastering Enhance IDE Drivers

 DISC2:\BIOS\FREE\BMEIDE	 説明を表示

Intel PIIX3 EIDE Bus-Master Driver

 DISC2:\BIOS\FREE\PIIX3	 説明を表示

Intel PIIX4 EIDE Bus-Master Driver

 DISC2:\BIOS\FREE\PIIX4	 説明を表示

SiS 496/497 chipset IDE drivers

 DISC2:\BIOS\FREE\SIS49X	 説明を表示

SiS 551x chipset IDE drivers

 DISC2:\BIOS\FREE\SIS551X	 説明を表示

SiS 5596 chipset IDE drivers

 DISC2:\BIOS\FREE\SIS5596	 説明を表示

AMI POST Code error

 DISC2:\BIOS\FREE\AMIPOST	 説明を表示

DMI Utility driver

 DISC2:\BIOS\FREE\DMIWIZ	 説明を表示

■  Pentium II マザーボード

■  P6F77 Libra

AWARD Pentium II PCI BIOS Date 1997/5/15

 DISC2:\BIOS\FREE\77X05157	 説明を表示

■  P6F82 Aries

AWARD BIOS 4.51G Date 04/10/98

 DISC2:\BIOS\FREE\82X04108	 説明を表示

■  P6F90 Sagittarius

AWARD BIOS 4.51PG Date 04/10/98

 DISC2:\BIOS\FREE\90X04108	 説明を表示

■  P6F91BX Scorpion

AWARD BIOS 4.51PG Date 04/10/98

 DISC2:\BIOS\FREE\91X05088	 説明を表示

■  Pentium Pro マザーボード

■  P6F70 Gemini

P6F70 Gemini, Dual Pentium Pro, BIOS Date 1996/11/13

 DISC2:\BIOS\FREE\70X11136	 説明を表示

■  PRO 66 SP

Pro 66SP AMI BIOS Date 1996/11/27

 DISC2:\BIOS\FREE\67X11276	 説明を表示

■  Pentium マザーボード

■  586F52

AWARD BIOS Ver C.2 1996/2/1/ for ASY# 01-00-522A

 DISC2:\BIOS\FREE\52XS-C2	 説明を表示

AWARD BIOS Ver E 1996/2/1 for ASY#01-00-523

 DISC2:\BIOS\FREE\52XS-E	 説明を表示

■  586F56/60

AWARD BIOS 1996/1/26 Ver. G. for 586F56x/F60x

 DISC2:\BIOS\FREE\56XS-G	 説明を表示

■  586F61/61-PB

AWARD BIOS 1996/11/22 VER.L for 586F61/F61-PB

 DISC2:\BIOS\FREE\61XS-L	 説明を表示

■  586F62

AWARD BIOS 4.51PG date 1996/9/10

 DISC2:\BIOS\FREE\62X09106	 説明を表示

AWARD BIOS 4.51PG date 1997/6/2

 DISC2:\BIOS\FREE\62T06027	 説明を表示

■  586F63

AWARD BIOS 4.51 PG date 1996/9/5

 DISC2:\BIOS\FREE\63X09056	 説明を表示

AWARD BIOS 4.51 PG date 1997/6/24

 DISC2:\BIOS\FREE\63T06247	 説明を表示

■  P5F65 Seahawk

AWARD BIOS 4.51G Date 1997/7/4

 DISC2:\BIOS\FREE\65X07047	 説明を表示

■  P5F72 Eagle

AWARD BIOS 4.51G Date 1997/10/23

 DISC2:\BIOS\FREE\72X10237	 説明を表示

■  P5F76 Falcon

AWARD BIOS 4.51G Date 1997/10/23

 DISC2:\BIOS\FREE\76X10237	 説明を表示

■  P5F78 Condor

AWARD BIOS 4.51PG Date 02/12/98

 DISC2:\BIOS\FREE\78X02128	 説明を表示

■  P5F79 Pelican

AWARD BIOS 4.51PG Date 02/12/98

 DISC2:\BIOS\FREE\79X02128	 説明を表示

■  P5F83 Sparrow

AWARD BIOS 4.51G Date 1997/11/10

 DISC2:\BIOS\FREE\83X11107	 説明を表示

■  P5F84 Crane

AWARD BIOS 4.51G Date 05/05/98

 DISC2:\BIOS\FREE\84X05058	 説明を表示

■  P5F85 Pelican II

AWARD BIOS 4.51PG Date 01/05/98

 DISC2:\BIOS\FREE\85X05088	 説明を表示

■  P5F87 Condor II

AWARD BIOS 4.51PG Date 05/08/98

 DISC2:\BIOS\FREE\87X05088	 説明を表示

■  P5F88 Canary

AWARD BIOS 4.51PG Date 05/05/98

 DISC2:\BIOS\FREE\88X05058	 説明を表示

■  486 マザーボード

■  486F38＆F39

AMI BIOS Ver. E for 486F38x/F39x/F41x

 DISC2:\BIOS\FREE\38X-E-AM	 説明を表示

AWARD BIOS Ver. G. for 486F38x/F39x/F41x

 DISC2:\BIOS\FREE\38X-G	 説明を表示

■  486F55

AWARD BIOS 1996/6/3 Ver. G

 DISC2:\BIOS\FREE\55XS-G	 説明を表示