Copyright: Copyright (C) 1997 impress corporation


ASUS
ASUSTeK Computer BIOSアップデート
URL: http://www.asus.com.tw/

注1：各データの著作権は、特別の断りがないかぎりそれぞれの開発メーカーに帰属します。

注2：収録各社およびDOS/V POWER REPORT編集部では、アップデートによる
いかなる損害に関しても一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

新規に収録されたBIOS	更新されたBIOS

■  ユーティリティ／ドライバ

■  BIOS flash utility

ASUS new Plug and Play BIOS flash utility for 2MB flash EEPROM

 DISC2:\BIOS\ASUS\PFLASH2	 説明を表示

ASUS new Plug and Play BIOS flash utility version 1.5

 DISC2:\BIOS\ASUS\PFLASH	 説明を表示

ASUS P6000 BIOS flash utility

 DISC2:\BIOS\ASUS\P6PFLASH	 説明を表示

ASUS flash utility version 3.3

 DISC2:\BIOS\ASUS\FLASH	 説明を表示

■  Intel PIIX Bus Master IDE Driver

Readme file for the following Intel PIIX Bus Master IDE driver

 DISC2:\BIOS\ASUS\BMREADME	 説明を表示

Intel PIIX Bus Master IDE driver ver. 1.68 for NT 3.51/4.0

 DISC2:\BIOS\ASUS\BMIDENT4	 説明を表示

Intel PIIX Bus Master IDE driver ver. 3.01 for Windows 95

 DISC2:\BIOS\ASUS\BMIDE-95	 説明を表示

■  Onboard IDE controller Driver

PCI/I-P55SP4 onboard IDE controller Drivers

 DISC2:\BIOS\ASUS\S5511IDE	 説明を表示

PCI/I-P55SP4, P/I-P55SP3AV, P/I-P55SP4V, SP97-(V)(XV) onboard IDE controller Drivers

 DISC2:\BIOS\ASUS\SIDE121	 説明を表示

■  Driver Utility Files

3Mode driver for Win95

 DISC2:\BIOS\ASUS\3MODE	 説明を表示

ASUS2000 utility to fix Year2000 issue

 DISC2:\BIOS\ASUS\ASUS2000	 説明を表示

Modified Win95 COM Port driver

 DISC2:\BIOS\ASUS\SERIAL	 説明を表示

TX & LX series M/B patch file for win95

 DISC2:\BIOS\ASUS\PX4PATCH	 説明を表示

■  Pentium II マザーボード

■  KN97

KN97 BIOS Ver. 0114. 1998/3/23

 DISC2:\BIOS\ASUS\NAKI0114	 説明を表示

■  KN97-X

KN97-X BIOS Ver. 0112

 DISC2:\BIOS\ASUS\NAKX0112	 説明を表示

■  P/I-P65UP5 + C-PKND

P/I-P65UP5 + C-PKND PnP BIOS Ver. 0211. 1997/9/17

 DISC2:\BIOS\ASUS\NDKN0211	 説明を表示

■  P/I-P65UP8 + C-PKND

P/I-P65UP8 + C-PKND PnP BIOS Ver. 0216. 1998/2/24

 DISC2:\BIOS\ASUS\ND8K0216	 説明を表示

■  P2B

P2LB BIOS Ver. 1002. 04/17/98

 DISC2:\BIOS\ASUS\BX2I1002	 説明を表示

■  P2B-LS

P2LB-LS BIOS Ver. 1002. 04/20/98

 DISC2:\BIOS\ASUS\BXLS1002	 説明を表示

■  P2E-B

P2E-B ACPI BIOS Verision 1002. 06/01/98

 DISC2:\BIOS\ASUS\EX2B1002	 説明を表示

■  P2L97

P2L97 ACPI BIOS Verision 1001. 04/20/98

 DISC2:\BIOS\ASUS\LX2I1001	 説明を表示

■  P2L97-A

P2L97A BIOS Ver. 0107. 04/16/98

 DISC2:\BIOS\ASUS\LX2A0107	 説明を表示

■  P2L97-DS

P2L97-DS ACPI BIOS Verision 1001. 04/20/98

 DISC2:\BIOS\ASUS\LXDS1001	 説明を表示

■  P2L97-S

P2L97-S ACPI BIOS Verision 1001. 04/20/98

 DISC2:\BIOS\ASUS\LX2S1001	 説明を表示

■  P2L-B

P2L-B ACPI BIOS Verision 1001. 04/20/98

 DISC2:\BIOS\ASUS\LX2B1001	 説明を表示

■  Pentium Pro マザーボード

■  P/I-P65UP5 + C-P6ND

P/I-P65UP5 + C-P6ND PnP BIOS Ver. 0213.

 DISC2:\BIOS\ASUS\ND6I0213	 説明を表示

■  P/I-P65UP8 + C-P6ND

P/I-P65UP8 + C-P6ND PnP BIOS Ver. 0216. 1998/2/24

 DISC2:\BIOS\ASUS\ND8I0216	 説明を表示

■  P/I-P6NP5

P/I-P6NP5 PnP BIOS Ver. 0106.

 DISC2:\BIOS\ASUS\NA6I0106	 説明を表示

■  P/I-P6RP4

P/I-P6RP4 BIOS Ver. 0106. 1996/5/21

 DISC2:\BIOS\ASUS\OR6I0106	 説明を表示

■  P/I-XP6NP5

P/I-XP6NP5 PnP BIOS Ver. 0106.

 DISC2:\BIOS\ASUS\NX6I0106	 説明を表示

■  Pentium マザーボード

■  C-P55T2D

C-P55T2D BIOS ver. 0201 1997/9/10

 DISC2:\BIOS\ASUS\TD5I0201	 説明を表示

■  P/E-P55T2P4D

P/E-P55T2P4D BIOS ver. 0106 1996/5/17

 DISC2:\BIOS\ASUS\TD5E0106	 説明を表示

■  P/I-AP55T

P/I-AP55T (Intel 430FX chipset) LPX PnP BIOS ver. 0205, 1996/10/24

 DISC2:\BIOS\ASUS\TR5A0205	 説明を表示

■  P/I-AP55TV

P/I-AP55TV BIOS ver. 0203 1997/5/26

 DISC2:\BIOS\ASUS\TV5A0203	 説明を表示

■  P/I-P55SP3AV

P/I-P55SP3AV (SiS 5511 chipset) PnP BIOS ver. 0206 1996/12/6

 DISC2:\BIOS\ASUS\SS5I0206	 説明を表示

■  P/I-P55SP4V

P/I-P55SP4V BIOS ver. 0202 1997/9/25

 DISC2:\BIOS\ASUS\SP4V0202	 説明を表示

■  P/I-P55T2P4,P/I-XP55T2P4

P/I-P55T2P4,P/I-XP55T2P4 BIOS ver. 0205 1997/10/2

 DISC2:\BIOS\ASUS\T25I0205	 説明を表示

■  P/I-P55T2P4S

P/I-P55T2P4S (with RAID port) BIOS ver. 0205

 DISC2:\BIOS\ASUS\T25R0205	 説明を表示

■  P/I-P55TVP4

P/I-P55TVP4 BIOS ver. 0201 1997/4/8

 DISC2:\BIOS\ASUS\TV5I0201	 説明を表示

■  PCI/E-P54NP4

PCI/E-P54NP4 dual Pentium(Neptune chipset), BIOS ver. 0311. 1996/4/2

 DISC2:\BIOS\ASUS\AWNE0311	 説明を表示

■  PCI/E-P5MP4

PCI/E-P5MP4 M/B Rev 3.1 or above, BIOS ver. 0401.

 DISC2:\BIOS\ASUS\AWME0401	 説明を表示

■  PCI/I-P54NP4,PCI/I-P54NP4D

PCI/I-P54NP4 BIOS Ver. 0207 (Neptune chipset) 1996/7/2

 DISC2:\BIOS\ASUS\IN5I0207	 説明を表示

■  PCI/I-P54SP4

PCI/I-P54SP4(P54-90/100, SiS 501 chipset) BIOS ver. 0106.

 DISC2:\BIOS\ASUS\SI5I0106	 説明を表示

■  PCI/I-P54TP4,P/I-P55TP4,P/I-P55TP4XE,P/I-P55TP4XEG,P/I-P55TP4N

PCI/I-P54TP4,P/I-P55TP4,P/I-P55TP4XE,P/I-P55TP4XEG,P/I-P55TP4N (Intel 430FX Chipset) PnP BIOS ver. 0202,

 DISC2:\BIOS\ASUS\TX5I0202	 説明を表示

■  PCI/I-P55SP4

PCI/I-P55SP4 (SiS 5511 chipset) Rev.1.1,1.2 PnP BIOS ver. 0113, 1996/12/6

 DISC2:\BIOS\ASUS\SS5I0113	 説明を表示

PCI/I-P55SP4 (SiS 5511 chipset) Rev.1.4 PnP BIOS ver. 0310, 1996/12/6

 DISC2:\BIOS\ASUS\SS5I0310	 説明を表示

■  PCI/I-P5MP3

PCI/I-P5MP3 M/B Rev. 2.3, BIOS ver. 0205.

 DISC2:\BIOS\ASUS\AWMI0205	 説明を表示

PCI/I-P5MP3 M/B Rev. 3.1 or above, BIOS ver. 0401.

 DISC2:\BIOS\ASUS\AWMI0401	 説明を表示

■  PCI/I-P5SP4

PCI/I-P5SP4 (P5-60/66, SiS chipset) BIOS ver. 0104.

 DISC2:\BIOS\ASUS\SIPI0104	 説明を表示

■  SP97-(V)

SP97-V BIOS ver. 0108, 06/11/1998

 DISC2:\BIOS\ASUS\S97V0108	 説明を表示

■  SP97-XV

SP97-XV BIOS ver. 0106

 DISC2:\BIOS\ASUS\SPXV0106	 説明を表示

■  SP98AGP-X

SP98AGP-X BIOS ver. 0102 1998/4/7

 DISC2:\BIOS\ASUS\S91X0102	 説明を表示

SP98AGP-X (W/O Crystal Audio chip onboard) BIOS ver. 0102 1998/4/7

 DISC2:\BIOS\ASUS\S91X0102	 説明を表示

■  SP98-N

SP98-N BIOS ver. 0107 1998/4/7

 DISC2:\BIOS\ASUS\S98N0107	 説明を表示

■  TX97

TX97 BIOS ver. 0108

 DISC2:\BIOS\ASUS\TX5I0108	 説明を表示

■  TX97-E

TX97-E BIOS ver. 0108

 DISC2:\BIOS\ASUS\XE5I0108	 説明を表示

■  TX97-L

TX97-L BIOS ver. 0110 , 04/21/1998

 DISC2:\BIOS\ASUS\LD5I0110	 説明を表示

■  TX97-LE

TX97-LE BIOS ver. 0110, 04/21/1998

 DISC2:\BIOS\ASUS\LE5I0110	 説明を表示

■  TX97-N

TX97-N BIOS ver. 0110, 05/06/98

 DISC2:\BIOS\ASUS\TX5N0109	 説明を表示

■  TX97-X

TX97-X BIOS ver. 0108

 DISC2:\BIOS\ASUS\TX5X0108	 説明を表示

■  TX97-XE

TX97-XE BIOS ver. 0108

 DISC2:\BIOS\ASUS\XE5X0108	 説明を表示

■  TXP4

TXP4 BIOS ver. 0109

 DISC2:\BIOS\ASUS\XL5I0109	 説明を表示

■  TXP4-X

TXP4-X BIOS ver. 0108

 DISC2:\BIOS\ASUS\XE5L0108	 説明を表示

■  VX97

VX97 BIOS ver. 0202 1997/4/25

 DISC2:\BIOS\ASUS\TV5V0202	 説明を表示

■  486 マザーボード

■  PCI/I-486SP3

PCI/I-486SP3 BIOS ver. 0207.with NCR BIOS 3.07.00.

 DISC2:\BIOS\ASUS\AWSI2737	 説明を表示

■  PCI/I-486SP3G

PCI/I-486SP3G BIOS ver. 0304.

 DISC2:\BIOS\ASUS\AWSG0304	 説明を表示

■  PCI-A486S

PCI-A486S (SiS 496/497 B ver. chipset) PnP BIOS ver. 0304. 1995/12/5

 DISC2:\BIOS\ASUS\SI4A0304	 説明を表示

■  PVI-486AP4

PVI/486AP4 Rev.1.6, BIOS 0204.

 DISC2:\BIOS\ASUS\AWAI0204	 説明を表示

■  PVI-486SP3

PVI-486SP3 (SiS 496/497 B version chipset) PnP BIOS ver. 0306. 1995/7/6

 DISC2:\BIOS\ASUS\SI4I0306	 説明を表示

■  VL/EISA-486SV1

VL/EISA-486SV1 M/B, BIOS ver. 0112.

 DISC2:\BIOS\ASUS\E4SV0112	 説明を表示

■  VL/I-486SV2G/GO/GOX4/GX4

VL/I-486SV2GX4 Rev 2.0, 2.1, BIOS ver. 0402.

 DISC2:\BIOS\ASUS\SV2G0402	 説明を表示

■  ノートPC

■  ASUS P6000

ASUS P6000 Series notebook. BIOS Rev. 0404 05/27/1998

 DISC2:\BIOS\ASUS\0404	 説明を表示