Copyright: 崎浜　茂雄


インストールと削除・登録

オンライン･ソフト テスター

Try32

オンライン・ソフトや、雑誌の付録で付いてきた体験版ソフトを、解凍・実行し、その後ディスクを元の状態に戻すソフトです。

Windows のプログラムは、ちょっと試しに使ってみただけでも、INI ファイルやデータ・ファイル、ライブラリなど、多くのファイルがディスクに書き込まれてしまいます。　これが体験版ともなると、更にフォントや新規グループ、ショートカット、システム・レジストリなど多くのファイルを書き換えてしまいます。そのまま継続使用するのならともかく、一回使ってみただけで気に入らなかったら、元に戻すのは大変な作業です。

INI ファイルだけなら、まだファイル名から予測もつきますので削除もできますが、その他のデータ・ファイルやライブラリはそうもいきません。うっかり消してしまうと、他のプログラムが動かなくなってしまうこともあるからです。

そこで、このテスターを使うと、面倒な解凍作業からライブラリのコピーまで総て自動でやってくれ、使い終わったらテスト実行する前の状態にちゃんと戻してくれますので、心おきなくプログラムの試用ができます。操作もとても簡単で、初心者でも安心してテストできます。

【特徴】

LZH、ZIPファイルは、テスト専用のフォルダーに解凍し、テスト終了後はきれいに削除します。

ランタイム・ライブラリは、システムにないものだけを自動的にコピーし、テスト終了後は追加したものだけを削除します。

テスト終了時には、削除されたファイルやデータが総てリストアップされますので、何が消されたかを確認できます。

プログラムの試用中は、WIN.INI 、SYSTEM.INI、システム・レジストリへの書き込みや、ディスクの空き容量の変化を常に表示していますので、何が変わったかが目で確認できます。

解凍したファイルがプログラムではなく、ビットマップ画像 (BMP/JPG/GIF)、アイコン(ICO)、音声(WAV)、動画(AVI/MPG)の場合は、その場で表示･再生することができます。

 旧バージョンからご利用の方へ

新しいバージョンをこれまで使っていたフォルダーに上書き解凍してお使い下さい。　一度登録された方は、原則としてバージョンアップの際にご送金頂く必要はありません。

インストール

アンインストール

登録方法


インストール
    ■ インストール方法

 LZHファイルの解凍

ハード･ディスクに適当な名前のフォルダーを作成し、そこに圧縮されたファイルを解凍します。

※ フロッピーやMO、ZIPなどのリムーバブル・メディアでは正しく動作しない場合があります。 必ずハード・ディスクにインストールしてください。 誤ってフロッピーなどで試用した場合、その後ハードディスクに移動することはできません。　実行する前に、必ず解凍されたファイルをハード・ディスクへ移動してください。

 Try32の実行

次に、解凍したフォルダーの中にある、

  Try32.exe

を実行して下さい。　オンライン･ソフト テスターのウィンドウが表示されれば、インストールは終了です。　なお、圧縮ファイルの解凍には、別途ライブラリが必要ですので、「解凍用ソフトのインストール」を参照して下さい。

「ライブラリ・ファイルが見つかりません」というエラー・メッセージが出て、すぐに終了してしまう場合は、以下の手順に従って、Visual Basic 5.0 のランタイム・ライブラリをインストールする必要があります。

 お手持ちの雑誌付録CD-ROMの中に「VB5ST」というファイルが入っていないか調べてみてください。　見つかったら、次のステップへ移ります。

CD-ROMの中に入っていなかった場合は、NIFTY-Serveに接続して、最新ファイルをダウンロードします。

「＞GO WINFF [image] 」でファイル検索画面を出し、

「＞2 [image] 」でデータ名を指定します。

「VB5 [image] 」と入力し、

「L [image] 」で一覧表示を指定すれば、リストが表示されますので、データ名に「VB5…ﾗﾝﾀｲﾑ」とか「VB 5.0J…ﾗﾝﾀｲﾑ」と記述されたファイルの番号を指定してロードします。

ファイル・サイズが2Mバイト近くにもなりますので、２つのファイルに分割されている場合もあります。　低速で接続するとかなりの時間がかかりますので、ご注意ください。

ロードが終了したら、作業フォルダーを作成し、その中に全ファイルを解凍します。

 エクスプローラで、上記のフォルダー内にある「Setup.exe」というファイルをダブル・クリックします。　あとは、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

【注意】

試用期間中に一度インストールしたフォルダーを削除した場合、それまでの試用回数が不明となってしまうため、その後、継続して試用できなくなります。　使用が終わるまで、他のフォルダーへ移動しないようご注意下さい。


アンインストール
解凍するときに作成したフォルダーを、まるごとエクスプローラーで削除して下さい。


登録方法
  ■ シェアウェアについて

このソフトはシェアウェアです。　継続してご使用頂くためには、ご送金とユーザー登録をしていただく必要があります。

登録の方法には、以下の2通りがあります。

 電子メールでのパスワード通知を希望する

 葉書きでのパスワード通知を希望する

※ なお、NIFTY-Serveの送金代行システム（オンライン送金）は利用できませんので、あらかじめご了承ください。

 Try32の最新バージョンにつきましては、下記のホームページをご覧ください。

http://village.infoweb.ne.jp/~fwhy7127/index.htm


 電子メールでのパスワード通知

銀行、または郵便局にて、次の金額をご送金下さい。

金額：　1,500円

●銀行振込（個人）

東京三菱銀行　　滝野川支店

店番号－口座番号 :  １７６－４６１２０５４（普通預金）

名義人：崎浜茂雄　(ｻｷﾊﾏｼｹﾞｵ)

●郵便振込（個人）

口座： １００６０－３９７５３５９１

名前：崎浜　茂雄

ご送金後、以下の項目をもれなく記入して、電子メールで ご連絡下さい。　折り返し、登録パスワードをお知らせします。

送金しただけで、メールを忘れてしまうと、いつまで待っても パスワードは届きませんのでご注意ください。

● 送金した金融機関名

● 送金日

● 送金金額

● あなたのお名前　（登録用のフルネームを漢字で）

● あなたの住所と郵便番号

● ソフト名 「TRY」

【メール宛て先】

fwhy7127@mb.infoweb.or.jp

INET:fwhy7127@mb.infoweb.or.jp　（NIFTYから送る場合）

   崎浜　茂雄


 葉書きでのパスワード通知

銀行、または郵便局にて、次の金額をご送金下さい。

金額：　1,500円

●銀行振込（個人）

東京三菱銀行　　滝野川支店

店番号－口座番号 :  １７６－４６１２０５４（普通預金）

名義人：崎浜茂雄　(ｻｷﾊﾏｼｹﾞｵ)

●郵便振込（個人）

口座： １００６０－３９７５３５９１

名前：崎浜　茂雄

ご送金後、葉書きに、以下の項目をもれなく記入して、下記の住所までお送り下さい。

● 送金した金融機関名

● 送金日

● 送金金額

● あなたのお名前　（登録用のフルネームを漢字で）

● あなたの住所と郵便番号

● ソフト名 「TRY」

【宛て先】　〒114-0023 東京都北区滝野川 5-46-12 大山コーポ 102

崎浜　茂雄

なお、この場合、入金の確認に時間がかかるため、葉書きを出されてからパスワードが届くまで３週間以上お待ち頂く場合があります。


基本操作

圧縮ファイルの解凍

プログラムの実行

インストーラーの実行

確認と洗浄

テストしたプログラムの正式インストール

解凍用プログラムのインストール

アンインストーラーとの相違点

バージョンアップ履歴


圧縮ファイルの解凍
 ● 圧縮ファイルの解凍

画面右上に操作案内が表示されますので、慣れないうちはこの表示を確認しながら操作してください。

圧縮ファイルの解凍

一般的にオンライン･ソフトは、「～.LZH」や「～.ZIP」というファイル名の圧縮ファイルで公開されますが、この圧縮ファイルをそのまま実行することはできませんので、いったん自分のハードディスクにこのファイルを解凍する必要があります。

圧縮ファイルの入ったドライブのアイコンをクリックします。

圧縮ファイルの入ったフォルダー名をクリックします。

ファイル･ボックスの中からテストしたい圧縮ファイル名を選び、クリックします。

解凍ボタンを押します。

これで、臨時のテスト用フォルダーが作成され、その中に選択したファイルが解凍されます。　解凍が終了すると、解凍されたファイルの中にある実行プログラムがファイル一覧に表示されます。

このとき、「README.DOC」などの解説文が含まれている場合は、自動的に表示されます。

解凍ボタンを押したとき、｢UNLHA32.DLL｣や｢LHA.EXE」が見つからないというメッセージが出たら、解凍用のソフトをインストールして下さい。


プログラムの実行
 ● プログラムの実行

プログラムの実行

プログラムをテスト実行します。

テストしたいプログラムのファイル名をクリックします。　実行できるプログラムは「～.EXE」という名前のファイルです。　セットアップ用のプログラムが付属している場合は、そのファイルを選択して下さい｡

インストーラーの実行

テストボタンを押します。

これで、選択したプログラムが起動されますので、一通り、そのプログラムの機能を試してください。

解凍されたファイルの中に、DLL や OCXなどのライブラリが含まれている場合は、起動に先立って、それらがシステム・フォルダーに自動的にコピーされます。　ただし、同じファイル名のライブラリが既に存在する場合は、たとえそれがバージョンの古いものであっても上書きコピーはされません。

試用が終了したら、そのプログラムを通常の方法で終了させます。

実行したプログラムが終了すると、操作案内に「実行終了」と表示されます。プログラムを終了させたのに、「実行終了」が表示されないときは､中止ボタンを押して下さい｡同じプログラムを再度実行したいときや、同じフォルダー内の別のプログラムを試してみたい場合は、また [image] に戻ってください。

プログラムの試用が終わったら、続けて洗浄を行ないます

 確認と洗浄

このテスターを終了させるまでの間、他のソフトはなるべく使用しないで下さい。　他のソフトで作成した新規ファイルなども、このテスターの洗浄ボタンを押したとき、一緒に削除されてしまいます。また、他のソフトのオプション設定データも、テスト開始前の状態に戻ることがありますので、環境設定などはこのテスターを終了させてから行なってください。

「Windows95対応」マークの付いた市販ソフトには、アンインストール用プログラムが付属しています。このテスターを使わず、直接そのソフトのセットアップ・プログラムを起動して、 インストールして下さい。　削除する際は、コントロール・パネルの「アプリケーションの追加と削除」を使いますが、詳しくは添付の解説書をお読み下さい。


インストーラーの実行
 ● インストーラーの実行

インストーラーの実行

インストーラーの付属したオンライン･ソフトをテストする場合は、以下のように行ないます。

ファイル名が「～.LZH」のオンライン･ソフト

LZHファイルを解凍すると、その中に「Setup.exe」などのセットアップ・プログラムが含まれているものです。

LZHファイルは、先ずこのテスターの解凍ボタンを使って解凍します。

解凍されたファイルの中に、「Setup.exe」というファイル名や、「Inst～.exe」というファイル名がある場合は、その名前をクリックします。

テストボタンを押して、インストールを開始します。

ファイル名が「～.exe」のオンライン･ソフト

exeファイルを実行すると、そのプログラムが自動的にファイルを解凍してくれ、続けてセットアップ･プログラムが始まるという自己解凍プログラムです。

exeファイル名をクリックします。

テストボタンを押して、インストールを開始します。

どちらの場合も、ここで実行した「～.exe」ファイルは、本体プログラムではなく、あくまでも本体をセットアップするためのプログラムです。　セットアップが終了すると、一旦オンライン･ソフト テスターは「実行終了」の状態になりますので、続けて本体プログラムを起動して下さい。

通常、プログラム本体を起動するためのショートカットが作成されますので、そのアイコンをダブル・クリックするか、セットアップ時に指定したインストール用フォルダーをオンライン･ソフト テスターで開いて、実行プログラムをテストボタンで起動します。


確認と洗浄
 ● 確認と洗浄

テスト実行後の結果表示

テストが終了した後、確認ボタンを押すと、実行したプログラムによって書き換えられたファイルのリストが表示されます。　追加されたファイルは、洗浄ボタンを押した際に削除されます。

テスト実行後のディスク洗浄

テストが終了した後、洗浄ボタンを押すと、臨時に作成されたフォルダーや、事前にコピーされたライブラリ、実行したプログラムで作成されたファイルなどが消去されます。


テストしたプログラムの正式インストール
 ● 正式にインストール

テストしたプログラムを正式にインストールするには

テストしたプログラムを正式にインストールしたいときは、圧縮ファイルを選択して、解凍ボタンをマウスの右ボタンでクリックしてください。　任意のフォルダーに解凍することができます。なお、この方法で解凍・インストールしたソフトは、自動的に削除することはできませんので、他のアンインストール・ソフトを利用してください。


解凍用プログラムのインストール
 ● 解凍用プログラムのインストール

オンライン･ソフトは、一般的に「～.LZH」や「～.ZIP」というファイル名の圧縮ファイルで配布されますが、Windows95にはこのタイプの圧縮ファイルを解凍する機能が標準実装されていません。　したがって、解凍を行なうためには、別途、解凍専用のソフトをインストールする必要があります。

UNLHA32.DLLを使って解凍する場合

「～.LZH」という圧縮ファイルを解凍するためには、「UNLHA32.DLL」か「LHA.EXE」のどちらかが必要です。

 UNLHA32は、よく雑誌の付録CD-ROMに収録されていることがありますので、スタート･メニューの検索機能を使って、「UNLHA32」というフォルダー名か「ULHA3」というファイル名を検索してみてください。

（97年12月現在での最新バージョンは「ULHA3095.EXE」というファイル名ですが、「ULHA3066.EXE」でも問題なく動作します）

見つかったら、そのCD-ROMをドライブにセットして、 [image] へ移ります。

CD-ROMの中に入っていなかった場合は、NIFTY-Serveに接続して、最新ファイルをダウンロードします。

「＞GO WINFF [image] 」でファイル検索画面を出し、

「＞2 [image] 」でデータ名を指定します。

「ULHA [image] 」と入力し、

「L [image] 」で一覧表示を指定すれば、リストが表示されますので、その中から「ULHA3xxx.EXE」というファイルの中で一番上にリストアップされたファイルの番号を指定してロードします。

 エクスプローラで、上記の「Ulha3xxx.exe」というファイル名をダブル・クリックします。　解凍先ディレクトリを尋ねてきますので、ハード・ディスク上の新しいフォルダー名を入力して、OKボタンを押してください。　（既存のフォルダー名である必要はありません）

 解凍したフォルダーの中を見てみると、「Unlha32.dll」というファイルがありますから、これを Windows\Systemフォルダーにコピーし、オンライン･ソフト テスターを起動し直してください。

「～.LZH」という圧縮ファイルを選択して解凍ボタンを押したとき、解凍が開始されれば、正しくインストールされています。

※ システムへコピーする際、共有違反というメッセージが出たら、一度 Windowsを再起動してから、もう一度コピーしてみてください。

UNLHA32.DLLは、Ｍｉｃｃｏさんの作成されたライブラリです

LHA.EXEを使って解凍する場合

UNLHA32.DLLがどうしても入手できないときは、MS-DOSプログラムの「LHA.EXE」を使って解凍することもできます。

スタート・メニューの検索機能を使って「LHA.EXE」というファイルを探します。

見つからないときは、別途入手する必要があります。（雑誌の付録 CD-ROMなどに収録されている場合がありますので、それをハード・ディスクの Windows\Commandフォルダーなどにコピーして下さい。

オンライン･ソフト テスターで「～.LZH」というファイルをクリックし、次に解凍ボタンを押し、「LHA.EXE」の入っているフォルダー名を入力して下さい。

LHA.EXE は、MS-DOSモードで動作するため、UNLHA32.DLLを使ったときより解凍速度が遅くなります。　なるべくUNLHA32.DLLを使われることをお勧めします。

PKUNZIP.EXEを使って解凍する場合

「～.ZIP」という圧縮ファイルを解凍するためには、「PKUNZIP.EXE」というファイルが必要です。

スタート・メニューの検索機能を使って「PKUNZIP.EXE」というファイルを探します。

見つからないときは、別途入手する必要があります。（雑誌の付録 CD-ROMなどに収録されている場合がありますので、それをハード・ディスクの Windows\Commandフォルダーなどにコピーして下さい。

オンライン･ソフト テスターで「～.ZIP」というファイルをクリックし、次に解凍ボタンを押し、「PKUNZIP.EXE」の入っているフォルダー名を入力して下さい。


アンインストーラーとの相違点
 ● アンインストーラーとの相違点

このテスターは、あくまで一時的にプログラムをインストールして、実行するためのソフトです。　テストが終了した時点で、試用したプログラムとその関連データはすべて消去され、元の状態に戻されてしまいます。

したがって、継続的に利用したいソフトや、１～２週間使ってみないとその良さが分からないというようなソフトの場合は、このテスターを終了させた後に、通常の方法で再度インストールし直す必要があります。

この場合、一定期間利用した後に不要になったら、アンインストーラーを使うか、手作業で削除する必要があります。

一旦、通常の方法でインストールしたソフトや、過去にインストールしたソフトをこのテスターで削除することはできません。


バージョンアップ履歴
【著作権】

LHA.EXEは、吉崎栄泰さんの作成された圧縮・解凍ソフトです。

UNLHA32.DLLは、Ｍｉｃｃｏさんの作成されたライブラリです

【最新バージョン】

 オンライン･ソフト テスターの最新バージョンにつきましては、下記のホームページをご覧ください。

http://village.infoweb.ne.jp/~fwhy7127/index.htm

【バージョンアップ履歴】

　Ver1.0	96/09/06	初版

　Ver1.1	96/11/11

・MSIE3.0 をインストールしたシステムでは、洗浄時にハングアップしてしまう不具合を修正しました。

・テストしたファイルの履歴を残せるようにしました。

　Ver1.2	96/11/14

・UNLHA32.DLLが使えるようになり、解凍速度が高速になりました。

　Ver1.3	96/11/19

・新規フォルダーに解凍時のバグを修正

　Ver2.0	98/05/10

・IE4.xでレジストリの復元ができなくなる不具合を修正しました。

fwhy7127@mb.infoweb.or.jp

INET:fwhy7127@mb.infoweb.or.jp　（NIFTYから送る場合）

   崎浜　茂雄