Copyright: Copyright(c) 1997, impress Corp.


   OS/2 オンラインソフトウェア

POWER REPORT特選 定番オンラインソフトウェア

  日本語『OS/2』全画面＆窓用ファイラ「FD2eT 0.6」

  左CTRL<->CapsLock ESC<->全角/半角 入れ替えユーティリティ Ver. 0.3

  LHA  OS/2 version Rel.2.05pre

  PMレンジ　ZIP,LHA対応圧縮解凍ツール


    日本語『OS/2』全画面＆窓用ファイラ「FD2eT 0.6」

  収録ディレクトリ  DISC1:\OLS\OS2\FD2ET776

  作者  Shumann $^_^$ 氏
           http://www.net117.or.jp/~shumann_/

  内容

   「FD2eT」は、OS/2 Warp日本語版の全画面モードおよびウィンドウモードで使用できるファイル操作ユーティリティです。

  ソフトウェア種別

フリーソフトウェア


    LHA  OS/2 version Rel.2.05pre

  収録ディレクトリ  DISC1:\OLS\OS2\LHA2P205

  作者  平松智 氏
           http://ux01.so-net.or.jp/~hiramatu/

  内容

高圧縮書庫管理プログラム「LHA」のOS/2版です

  ソフトウェア種別

フリーソフトウェア


    左CTRL<->CapsLock ESC<->全角/半角 入れ替えユーティリティ Ver. 0.3

  収録ディレクトリ  DISC1:\OLS\OS2\MYKBD03

  作者  吉澤 康介 氏

  内容

  このソフトウェアは、OS/2 Warp において、OADG 106 キーボード上の次のキーを入れ換えるものです。
  入れ換えの効果は、OS/2 上で動くすべてのプログラムにおよびます。

    【左CTRL】<->【CapsLock】  【ESC】<->【全角/半角】

必ず DOS/V 画面で実行してください。(OS/2 画面、PC-DOS 画面は不可)

  ソフトウェア種別

フリーソフトウェア


    PMレンジ　ZIP,LHA対応圧縮解凍ツール

  収録ディレクトリ  DISC1:\OLS\OS2\PMREN12

  作者  ＲＺ 氏

  内容

　PMレンジは圧縮・解凍をPM上から簡単に行なうためのツールです。しかしフロントエンドというにはちょっと気が引けるという代物です。
　対応アーカイバには、LHA、ZIP、UNZIPと代表的なものを対象にしています。

  ソフトウェア種別

フリーソフトウェア