Copyright: Copyright(c) 1995, IMPRESS


HOME

　ベンチマークプログラム

　各種ベンチマーク、システム情報表示ソフトウェアです。

　　 メモリーベンチマーク  CORETEST 4.0

　　 DDBENCH(DirectDrawﾍﾞﾝﾁ) Ver 1.36

　　 HDBENCH(ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾍﾞﾝﾁ) Ver 2.284

　　 ゲーム用グラフィックベンチマークテスト GBENCH32 2.0

　　 WinGパフォーマンステスト GTEST ver.1.2

　　 VTBENCH DOS/V Text Video Benchmark Ver. 1.2

　　 株式会社メルコ メルコベンチマーク

　　 株式会社 アイ・オー・データ機器 アプリベンチ

　　 株式会社 アイ・オー・データ機器 Topic for Windows Ver 1.04

　　 WHATIDE

　　 PFM486 Ver.1.77H 評価版


　株式会社メルコ メルコベンチマーク

 収録ディレクトリ　DISC1:\BENCH\MELCO

 作者  株式会社メルコ

 内容

本プログラムは、日頃から御使用になっている周辺装置がどれぐらいのパフォーマンスを持っているかを測定します。測定結果によって、あなたのマシンのどの部分が優れているか、また、どの部分が劣っているのかを調べることができます。新しい周辺装置を接続する場合、又は周辺装置を交換する場合、新しい周辺装置を接続する前に本プログラムによって性能を測定しておき、接続後にどれくらいパフォーマンスが向上するのかを見るようにするとよいでしょう。

注意:Window95をご使用の場合、測定中にキーボードおよびマウスは使用しないでください。


PFM486 Ver.1.77H 評価版

 収録ディレクトリ  DISC1:\BENCH\PFM_177H

 作者  第三京浜 氏

 内容

PFM486 は 386 以降の x86 CPU を使った PC の外部メモリ性能を測定するソフトウエアです。


　WHATIDE

 収録ディレクトリ　DISC1:\BENCH\WHATIDE

 作者  Tom Warren 氏

 内容

WHATIDEはDOS上でIDEのハードディスクの情報を表示します。シリンダー数、ヘッド数、1トラックあたりのセクタ数、セクタバッファサイズ、一回の割り込みにおけるセクタ数(ブロックモード)とECCバイト数を表示します。


　株式会社 アイ・オー・データ機器 アプリベンチ

 収録ディレクトリ　DISC1:\BENCH\IODATA\WKAPB

 作者  株式会社 アイ・オー・データ機器

 内容

アプリベンチはWindows 95上で実際にアプリケーションを実行したときのシステム性能を評価するベンチマークです。アプリケーションを使用してベンチマークをとるため、チューニングを行う場合に実際の使用時にどれだけ速度が向上するのかが、比較的わかりやすくなっています。またWindows 95上のアプリケーションを使用して測定するため、異なるアーキテクチャのマシンでも平等に評価できます。 もちろん処理速度だけでWindows 95マシンを評価することはできませんが、Windows 95マシンのチューニングや買い替えの時に、掛る費用と効果を事前に把握する参考資料としてご利用ください。

 各測定項目の得点はスタンダードマシンでの処理時間(以下スタンダードタイムという)を 10000点 とし、半分の時間で処理ができた場合は得点が２倍になります。そのため値段の高いマシンや最新のマシンなどのカタログスペックの良いマシンが必ずしも良い点数になるとは限りません。
 総合得点は、各測定項目の得点をスタンダードタイムで重み付けした加重平均で求めています。

測定項目：電卓でベンチマーク、メモ帳でベンチマーク、ペイントでベンチマーク、全項目


　株式会社 アイ・オー・データ機器 Topic for Windows Ver 1.04

 収録ディレクトリ　DISC1:\BENCH\IODATA\TOPICWIN

 作者  株式会社 アイ・オー・データ機器

 内容

このプログラムはWindows 3.1専用です。Windows 95では動作しません。

株式会社 アイ・オー・データ機器提供のベンチマークプログラムです。現在使用している Windows システムのパフォーマンスを測定したり、機能の有無を検査をします。

測定項目：グラフィック、デジタルビデオ、メモリ、ディスクドライブ、プロセッサ、オーバーオール、サウンド


WinBench 96

 収録ディレクトリ  DISC1:\BENCH\WINBENCH

 作者  Ziff Davis Publishing Company

 内容

Ziff Davis Puiblishing Companyによるベンチマークプログラムです。CPUやDISKを含む8項目のベンチマークをとることができます。


　DDBENCH(DirectDrawﾍﾞﾝﾁ) Ver 1.36

 収録ディレクトリ　DISC1:\BENCH\DDBEN136

 作者  EP82改/かず 氏

 内容

このソフトは、DirectDrawの描画速度を測るベンチマークソフトです｡

DirectX2 SDKで開発しましたのでDirectX2(X3でも可)のランタイムが組み込まれていないと動きません。

DDBSAVERを使用するとスクリーンセーバーにする事が出来ます。(FWINAL LIB10)

Ver1.35->1.36(97.01.26)
FPSが100以上でも百の位が0になってしまうバグを修正。
ハードウェアオンリーモードの追加。
そのほか細かいところの修正。


　ゲーム用グラフィックベンチマークテスト GBENCH32 2.0

 収録ディレクトリ　DISC1:\BENCH\GBENCH20

 作者  まるあい 氏

 内容

32bitのスプライトエンジンを利用して、10秒間に画面の書き換えを何回行なえるか表示します。マシンパワーの確認にご利用ください。

　詳しくは、DISC1:\BENCH\GBENCH20\README.TXTをご覧ください。


　WinGパフォーマンステスト GTEST ver.1.2

 収録ディレクトリ　DISC1:\BENCH\GT12

 作者  まるあい 氏

 内容

　WinGのパフォーマンステストのプログラムです。有名なベンチマークテストである3DBENCHと同じような傾向の数値を出します。
　このプログラムはAWDTESTという名前で以前公開していたものです。このバージョンからGTESTと改名しました。

バージョン１．１との違い
　フォントを変更した。
　フォントファイルのロードルーチンを変更した。

　詳しくは、DISC1:\BENCH\GT12\README.TXTをご覧ください。


　HDBENCH(ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾍﾞﾝﾁ) Ver 2.284

 収録ディレクトリ　DISC1:\BENCH\HDBE2284

 作者  EP82改/かず 氏

 内容

このソフトは、ハードディスク＆描画＆ＣＰＵの速さを測るベンチマークソフトです｡

2.28->2.284(96.12.04)
一部の環境でコピーボタンを押した時にページ違反になってしまうのを修正しました。


　VTBENCH DOS/V Text Video Benchmark Ver. 1.2

 収録ディレクトリ　DISC1:\BENCH\VBENCH12

 作者  北村敏彦 氏

 内容

　VTBENCH は DOS/Vのテキスト画面関係のスピードを計測するベンチマークプログラムです。

　現在DOS/Vには各種のフォントやディスプレイ関係のドライバがあり、その各々がいろいろな特徴を持っています。そこで、各種のドライバを使用したときにどの位の画面回りのスピードが出ているかを相対的に計測するのがこのベンチマークテストです。
　絶対評価ではありませんので、画面の広さやCPUのスピード、ビデオボード、表示ドライバなどによって数値は変化します。
　文字表示、スクロールともにビデオBIOSと仮想VRAM直接書込の両方で計測できます。


　メモリーベンチマーク  CORETEST 4.0

 収録ディレクトリ　DISC1:\BENCH\CTEST40

 作者  前田宜興 氏

 内容

どんなにCPUやビデオやディスクが速くても、メモリが遅ければプアなマシンになってしまいます。ましてこれからは32ビットOSの時代を迎える訳で、いっそうメモリアクセスのスピードが要求されます。そこで、マシンのメモリアクセススピードを測定するプログラムです。

　詳しくは、DISC1:\BENCH\CTEST40\README.TXTをご覧ください。