Copyright: Copyright(c) 1995, IMPRESS


   ヤマハ株式会社

  YAMAHA CBX Driver for Windows95 Version 1.80b4


1_80B4

YAMAHA CBX Driver for Windows95 Version 1.80b4

  収録ディレクトリ  DISC2:\DRIVER\YAMAHA\1_80B4

  概要

YAMAHA CBX Driver for Windows95 Version 1.80b4は、Windows95専用MIDIシリアルドライバのベータ版です。YAMAHA MIDI Serial Driver version 1.5、Yamaha CBXT3 Serial Driver version 1.3をインストールされている場合は、ドライバを削除してから本ドライバーをインストールして下さい。

　詳しくは、DISC2:\DRIVER\YAMAHA\1_80B4\README_J.TXTをご覧ください。