HPJ5E ドライバ ヘルプ索引
HPJL5E ドライバ ヘルプ索引

以下のヘルプ項目があります：

操作手順

TrueType フォントの組み込み

HP LaserJet プリンタのパフォーマンスの最適化

プリンタLEDランプ概要

プリンタの設定ダイアログでの項目

部数

メモリ

オプション  ボタン

印刷の向き

ページ保護

用紙サイズ

給紙方法

解像度

ヘルプの使い方索引を表示するには、[F1]キーを押してください。


TrueType フォントの組み込み

HP LaserJet 4LJ Proプリンタでは、ＭＳ 明朝、ＭＳ ゴシックの TrueType フォントは標準で装備されています。また、HP Laser Jet 4LJ Pro プリンタには TrueType ラスタライザが搭載されているため、これ以外の TrueType フォントを組み込めばそれをいわゆるソフトフォントとしてプリンタへダウンロードして使用することが可能です。TrueType フォントを組み込むためには、マイクロソフト ウンドウズのフォント ユーティリティを使用する必要があります。

フォント ユーティリティを開く時は、次のようにします：

1. プログラム マネージャーでメインのアイコンをダブルクリックし、メインのウィンドウを開きます。

2. コントロール パネルのアイコンをダブルクリックし、コントロール パネルを開きます。

3. フォント アイコンをダブルクリックし、フォント ユーティリティを開きます。

TrueType フォントのインストールに関する詳細は、フォントユーティリティでの［ヘルプ］ボタンを選択してください。


HP LaserJet プリンタのパフォーマンスの最適化

300 dpi のフォントとグラフィックスの使用

 300 dpi プリンタ用にデザインされたフォント、またはグラフィックスを印刷する場合、印刷品質を高めるために解像度の設定をご利用になることができます。最高の品質を得るためには、解像度を 300 dpi としオプション ダイアログにおいて RET オプションを使用してください。この設定はプリンタに 300 dpi のデータをスムージングし、600 dpi に拡大させます。

関連するトピック：

     解像度

プリンタ LEDランプ インジケータ

メモリオーバーフロー エラー

＜データ＞ LEDランプが点滅している場合は、プリントジョブ途中でプリンタのメモリが不足したことを示しています。

プリンタのメモリは、様々な用途で使用されています。フォント、書体、グラフィックスイメージ、ルール、フォーム、マクロなどはすべてプリンタのメモリを必要とします。１ページにおいてこれらを組み合わせて使用した場合や、一つの文書においてこれらの多くを使用した場合などに、メモリは不足する可能性があります。

メモリオーバーフローのエラーメッセージが表示された場合、そのプリントジョブはプリンタに既にインストールされている以上のメモリを必要としています。

このエラーを回避するためには：

   ＊メモリを追加します。（追加プリンタメモリに関するご質問はＨＰ製品販売店へお問い合わせください。）

   ＊ご使用のフォント、書体、グラフィックイメージ、ルール、フォーム、マクロなどの数を減らし、プリントジョブを単純化してください。

   ＊ページ保護の設定をオフにしてください。

   ＊解像度を低い設定にしてください。

   ＊オプションダイアログでのグラフィックス品質を低い設定にしてください。

   ＊オプションダイアログでのグラフィックスモードを変更してみてください。（もしラスタであれば、HP-GL/2 とし、もし HP-GL/2 であればラスタに変更してみる。）

   ＊電源を入れなおしてみてください。これによりプリンタメモリにダウンロードされてた可能性のあるフォント、書体もしくはマクロがクリアされます。

関連するトピック：

オプション ボタン

ページ保護

解像度

プリンタLEDランプ概要

プリント オーバーラン エラー

＜データ＞ LEDランプが点滅している場合、プリンタへ送られたデータ（ルール、ラスタグラフィックス、ベクタグラフィックスなど）が複雑すぎることを示します。

このエラーを回避するためには：

   ＊印刷ページの複雑さを減少させるために、ルール、グラフィックイメージの数を減らしてください。

   ＊ページ保護の設定を使用してください。（この設定は 600 dpi での印刷、リーガル サイズの用紙での印刷ではメモリの追加が必要になる可能性があります。）

   ＊複雑な HP-GL/2 イメージの印刷を行っている場合は、オプションダイアログのグラフィックスモードの設定をラスタにセットしてください。

関連するトピック：

ページ保護

プリンタLEDランプ概要


メモリ

メモリ ボックスでの設定は、マイクロソフト ウィンドウズに対してプリンタにどのくらいのメモリが搭載されているかを伝えます。そのため、ここでの設定は、プリンタのメモリの合計を正しく設定する必要があります。

もし、搭載されたメモリの大きさをご存じで無い場合は、プリンタでセルフテスト を実行し、その出力の RAM サイズをご覧ください。RAM サイズはキロバイトが単位です。メモリボックスでは単位がメガバイトなので、注意してください。この時は得られた RAM サイズの値を 1024 で割って算出してください。例えば、RAM サイズが 2048 である場合は、" 2 " をメモリボックスに入力してください。

複雑なフォームや 1 ページ分のグラフィックイメージ、多種類のフォントなどをご使用の場合は、プリンタメモリを増設することにより”メモリオーバーフロー”を解決できる可能性があります。

注意：

ページ保護をご使用の場合、メモリの増設が必要になることがあります。この場合、メモリの増設についてお手持ちのユーザーズ マニュアルをご参照ください。

関連するトピック：

HP LaserJet プリンタのパフォーマンスの最適化

ページ保護


オプション ボタン

HP LaserJet 4LJ Pro プリンタに特有のオプションの設定を行うためには、［オプション］ボタンを選択します。

オプション ダイアログには、次のような項目があります：

［デフォルト］ボタン

グラフィックスモード

グラフィックス品質

ハーフトーニング

TrueType をグラフィックスとして印刷

エコノモード

RET

印刷濃度

これらについては、オプション ダイアログのヘルプを参照してください。


印刷方向

印刷の向き

HP LaserJet 4LJ Pro プリンタでは、縦、横のいづれの用紙の向きでも印刷が可能です。

縦の場合は、正面から向かって用紙の高さが横幅より長い向きで印刷されます。

横の場合は、正面から向かって用紙の横幅が高さよりも長い向きで印刷されます。


ページ保護

ページ保護は、プリンタに複雑な文書やグラフィックイメージなどの印刷のために、メモリ領域を確保させる機能です。これにより、プリンタは実際のページの印刷を開始する前にそのページのイメージをメモリ上に完成させます。また、これにより”プリントオーバーラン”エラーを回避できる場合もあります。

注意：

ここでの設定は、プリンタのコントロールパネルにおけるページ保護の設定を書き換えます。

以下のようなページ保護の設定が可能です：

自動 (自動設定)

レター (レターサイズの印刷の場合)

A4 (A4 サイズの印刷の場合)

リーガル (リーガル サイズの印刷の場合)

オフ (デフォルト設定)

注意：

600 dpi での印刷、もしくは 300 dpi でリーガルサイズの用紙を使用している場合は、この設定にはメモリの追加が必要になる場合があります。それぞれのページ保護の設定に対する追加プリンタメモリの推奨値については、お手持ちのユーザーズマニュアルをご参照ください。また、追加メモリの購入についての詳細はＨＰ製品販売店へお問い合わせください。

関連するトピック：

メモリ


用紙サイズ

用紙サイズでは、ご使用になる用紙、または封筒のデフォルトのサイズを設定します。

用紙サイズ：

レター 8.5 x 11 インチ

リーガル 8.5 x 14 インチ

A4 210 x 297 ミリ

B5 182 x 257 ミリ

はがき 100 x 148 ミリ

往復はがき 148 x 200 ミリ

エグゼクティブ 7.25 x 10.5 インチ

任意サイズ*

封筒サイズ：

Com-10 封筒 4 1/8 x 9 1/2 インチ

Monarch 封筒 3 7/8 x 7 1/2 インチ

DL 封筒 110 x 220 ミリ

C5 封筒 162 x 229 ミリ

B5 封筒 176 x 250 ミリ

*任意サイズ

HP LaserJet 4LJ Pro プリンタにおいては、任意サイズの用紙は手差しによって印刷することが可能です。任意サイズの最小は、76 x 127 ミリ（3 x 5 インチ）、最大は 216 x 356 ミリ（8.5 x 14 インチ）となります。

任意サイズの設定は、以下のような手順で行います：

 	1.	まず最初に印刷する用紙の大きさを計ります。

2.	用紙サイズの項目で、任意サイズを選択します。

3.	用紙の幅と高さを入力します。

4.	給紙方法の項目で、手差しを選択します。

注意：

ご使用のマイクロソフト ウィンドウズのアプリケーション ソフトウェアが、ここでの設定を書き換えてしまう場合があります。アプリケーション ソフトウェアで設定した用紙サイズを確認してください。

また、封筒の用紙サイズの設定につきましては、永久のデフォルトの用紙サイズとしては保存されません。


給紙方法

給紙方法ボックスは、給紙トレイのデフォルト、もしくはオプションを設定します。

ここでの選択は、以下のいづれかの組み合わせとなります：

手差し

用紙カセット

注意：

手差しを選択した場合は、その選択はマイクロソフト ウィンドウズを終了するまでプリンタドライバで有効です。次にマイクロソフト ウィンドウズを起動した時には、給紙方法の選択はプリンタのデフォルトのものとなります。


解像度

600 dpi での高品質印刷をご利用のためには、600 dpi で印刷可能なプリンタのために特別にデザインされたフォントをご利用ください。もし、300 dpi のプリンタ用にデザインされたアクセサリフォントをご使用であっても、600 もしくは 300 dpi のいずれでも印刷できます。最高の品質を得るためには、解像度の設定を 300 dpi とし、オプション ダイアログでの RET オプションを使用してください。この設定はプリンタに 300 dpi のデータをスムージングし、600 dpi に拡大させます。

注意：

グラフィックイメージについてのみ解像度を変更したい場合は、［オプション］ボタンを選択しグラフィック品質ボックスでの設定を変更してください。そこでのここでの設定は、テキストに対する解像度の設定には影響を与えません。

注意：

解像度の設定により、追加メモリが必要となる場合があります。特に、ページ保護をご使用の場合は多くのメモリを必要とします。追加メモリの推奨値につきましては、お手持ちのユーザーズガイドをご参照ください。


丁合い

丁合いでの複数の部数を指定しての印刷では、それぞれのページが一部ずつページ順に印刷され、一部の印刷が終了すると次の一部の印刷がページ順に行われます。


ページスタック

ページスタックでの複数の部数を指定しての印刷では、指定部数のページ１がまず印刷され、次に同じ部数のページ２、ページ３という順番に印刷されます。


セルフテスト

セルフテストの実行については、お手持ちのユーザーズ マニュアルをご参照ください。


部数

アプリケーション ソフトウェアからページスタック での印刷部数を指定する場合、印刷部数ボックスを使用してください。

この設定は、いくつかのアプリケーション ソフトウェアのプリントメニューで設定可能な”部数”の項目とは独立です。

注意：

これらの二つの設定を同時に使用しないでください。部数を設定ダイアログのページスタック部数に設定してください。丁合いでの印刷をする場合は、部数の設定をアプリケーション ソフトウェアで行ってください。ページスタックでの印刷では、ページの生成をプリンタで行うため高速に印刷できることになります。丁合いでの印刷では、ソフトウェアが印刷するページ毎にプリントジョブをプリンタに送ることになります。そのため印刷に時間はかかりますが、ページは正しくソートされることになります。


Printer LED Lights
プリンタLEDランプ

エラー：回復可能なエラーが発生したことを示しています。エラーを解決し、ボタンを押してください。エラーのランプの点灯が消え、プリントジョブを継続します。

用紙：用紙カセットが空です。用紙カセットに給紙してください。

データ：点滅時はプリントジョブを行なっています。（データ受信中、又はデータをフォーマット中です。）点灯している場合は、まだ処理されていないデータがあることを示しています。

印刷可能：点灯している場合、プリンタエラーがなく、印刷可能な状態であることを示しています。