Copyright: Copyright(c) 1996, 頽ﾄｫ�ｴﾄC糜穽粽禮


ASUSTeK Computer Inc.

   ASUSTeK Motherboard BIOS アップデート

ASUSTeK Computer社のマザーボードのBIOSアップデートファイルです。お使いのマザーボードに添付されているユーティリティ、または本CD-ROMに収録してあるユーティリティを使用してBIOSのアップデートを行なってください。

BIOSのアップデートの際には、マザーボードに付属のマニュアルをよく読んでから行なってください。

マザーボードの名前をクリックするとBIOSアップデートファイルをコピーすることができます。BIOSファイルは圧縮した状態で収録されていますので解凍後ご使用ください。

　BIOS アップデートユーティリティ

　PFLASH.EXE

　Pentium based motherboard

　P/I-P55SP4V 	ver. 0101 11/30/96

　PCI/I-P55SP4 (Rev. 1.1 & 1.2) 	ver. 0113, 12/06/96

　PCI/I-P55SP4 (Rev. 1.4)	ver. 0310, 12/06/96

　P/I-P55SP3AV	ver. 0206 12/06/96

　P/E-P55T2P4D	ver. 0105 96/10/09

　C-P55T2D	ver. 0101 96/11/06

　P/I-P55T2P4, P/I-XP55T2P4	ver. 0108 96/10/16

　P/I-P55TVP4	ver. 0104 96/11/16

　PCI/E-P54NP4	ver. 0311

　PCI/I-P54NP4 & PCI/I-P54NP4D	ver. 0207 96/07/02

　PCI/I-P54SP4	ver. 0106

　PCI/I-P54TP4, P/I-P55TP4, P/I-P55TP4XE, P/I-P55TP4XEG, P/I-P55TP4N	ver. 0202

　P/I-AP55T	ver. 0205 96/0/24

　PCI/E-P5MP4	ver. 0401

　PCI/I-P5MP3	ver. 0401

　PCI/I-P5SP4	ver. 0104

　Pentium Pro based motherboard

　P/I-P6NP5	ver. 0104 96/09/05

　P/I-XP6NP5	ver. 0104 96/09/05

　P/I-P65UP5 + C-P6ND	ver. 0203 96/09/17

　P/I-P6RP4	Ver. 0106. 96/05/21

　486 based motherboard

　PCI/I-486SP3	ver. 0207 96/09/17

　PCI/I-486SP3G	ver. 0304

　PVI-486AP4	ver. 0204

　PVI-486SP3	ver. 0306. 95/07/06

　VL/EISA-486SV1	ver. 0112

　VL/I-486SV2G/GO/GOX4/GX4	ver. 0401

　PCI-A486S	ver. 0304. 95/12/05