[元のサイズに戻す]

最大化または最小化されているウィンドウを、元のサイズに戻します。


[移動]

ウィンドウを移動可能な状態にします。[↑][↓][←][→]キーを押してウィンドウを移動させ、[Enter]キーを押して確定します。


[サイズ変更]

ウィンドウをサイズ変更可能な状態にします。[↑][↓][←][→]キーを押してウィンドウのサイズを変更し、[Enter]キーを押して確定します。


[最小化]

ウィンドウを最小化します。最小化されているウィンドウは、タスクバーに表示されているアプリケーション名やファイル名をクリックすると、元のサイズに戻ります。


[最大化]

ウィンドウを画面いっぱいに表示します。


[閉じる]

ウィンドウを閉じ、dBFTPを終了します。


[ファイル]－[フォルダ作成]
[ファイル]－[フォルダ作成] / [フォルダ作成]ボタン

選択されているフォルダの下に、新しいフォルダを作成します。


[ファイル]－[１つ上のフォルダへ]
[ファイル]－[１つ上のフォルダへ] / [１つ上のフォルダへ]ボタン

選択されているフォルダの１つ上の階層に移動します。


[ファイル]－[削除]
[ファイル]－[削除] / [削除]ボタン

選択されているファイル/フォルダを削除します。


[ファイル]－[名前の変更]

選択されているファイル/フォルダの名前を変更します。


[ファイル]－[接続先からファイルを取得]
[ファイル]－[接続先からファイルを取得] / [GET]ボタン

接続先のフォルダからローカルディスクのフォルダへ、選択されているファイルを転送します。


[ファイル]－[接続先からファイルをコピー]
[ファイル]－[接続先からファイルをコピー] / [PUT]ボタン

ローカルディスクのフォルダから接続先のフォルダへ、選択されているファイルを転送します。


[ファイル]－[dBFTPの終了]

dBFTPを終了します。


[通信]－[接続]
[通信]－[接続] / [接続]ボタン

接続設定ツールで指定されている条件で、FTPサーバに接続します。


[通信]－[切断]
[通信]－[切断] / [切断]ボタン

FTPサーバとの接続を切断します。


[表示]－[ツールバー]

ツールバーの表示/非表示を切り替えます。


[表示]－[ステータスバー]

ステータスバーの表示/非表示を切り替えます。


[表示]－[接続設定]

接続設定ツールの表示/非表示を切り替えます。


[表示]－[更新]

[接続先]/[マイ　コンピュータ]に表示されている内容を、現在の状態に更新します。


[オプション]－[プロキシーサーバ設定]

プロキシーサーバの設定を行います。ファイアウォール内でdBFTPを使用している場合は、必ず設定してください。


[ヘルプ]－[トピックの検索]

dBFTPヘルプの目次/キーワードを表示します。


[ヘルプ]－[トピックの表示]
[ヘルプ]－[ヘルプポインタを表示] / [ヘルプポインタ]ボタン

マウスポインタが [image] に変わります。このマウスポインタでコマンドを選択したり、ウィンドウをクリックすると、対応するヘルプ項目が表示されます。


[ヘルプ]－[バージョン情報]
[ヘルプ]－[バージョン情報] / [バージョン情報]ボタン

dBFTPのバージョン情報を表示します。


プロキシーサーバを使う
ONにすると、接続設定ツールで指定したFTPサーバにアクセスするとき、プロキシーサーバを経由するように設定されます。


プロキシーサーバ名
FTPプロキシーサーバのURLを入力します。不明な場合は、使用しているネットワークの管理者に確認してください。


ポート番号
FTPプロキシーサーバのポート番号を入力します。不明な場合は、使用しているネットワークの管理者に確認してください。


コントロールメニューボックス

ウィンドウを操作するためのコマンドがあります。


[ファイル]メニュー

ファイルやフォルダの操作を行うためのコマンドがあります。


[通信]メニュー

FTPサーバへの接続/接続解除を行います。


[表示]メニュー

ツールバー/ステータスバー/接続設定ツールの表示/非表示を設定します。


[オプション]メニュー

プロキシーサーバの設定を行います。ファイアウォール内でdBFTPを使用している場合は、必ず設定してください。


[ヘルプ]メニュー

dBFTPのヘルプを表示します。


商標表記について

・	Microsoft、Windows、Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

・	その他の社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

補足

このヘルプでは、特に必要のない限り、各製品の名称を以下のように表記します。

・	「Microsoft(R) Windows(R) 95 operating system 日本語版」を「Windows(R)」と表記します。

・	「Microsoft(R) Windows NT(R) Workstation / Server Version 4.0」を「Windows NT(R) Version 4.0」と表記します。


タイトルバー

アプリケーション名が表示されます。この部分をドラッグして、ウィンドウを移動することができます。


[最小化]ボタン

このボタンを押すと、ウィンドウが閉じます。

元のサイズに戻すには、タスクバーに表示されているアプリケーション名をクリックします。


[元のサイズに戻す]ボタン

このボタンを押すと、ウィンドウが最大化される前の大きさに戻ります。


[最大化]ボタン
[最大化]ボタン/[元のサイズに戻す]ボタン

を押すと、ウィンドウがデスクトップいっぱいに表示されます。

を押すと、ウィンドウが最大化される前の大きさに戻ります。


[閉じる]ボタン

このボタンを押すと、アプリケーションが終了します。


メニューバー

表示されているコマンドを選択すると、メニューが表示されます。その中のコマンドを選択し、実行します。


ツールバー

いくつかのコマンドが割り当てられているボタンが表示されています。ボタンが表示されていない部分にマウスポインタを置いてドラッグすると、メインウィンドウ内で表示位置を自由に変更することができます。


接続設定ツール

FTPサーバとの接続条件を設定するテキストボックスやボタンが表示されています。ボタンが表示されていない部分にマウスポインタを置いてドラッグすると、メインウィンドウ内で表示位置を自由に変更することができます。


[接続先]リストボックス

接続されているFTPサーバ内のフォルダやコンピュータが表示されます。ここから下のファイル一覧に表示させるフォルダやコンピュータを選択します。


[マイ コンピュータ]リストボックス

ローカルディスク内のフォルダやドライブが表示されます。ここから下のファイル一覧に表示させるドライブやフォルダを選択します。


[接続先]

接続されているFTPサーバのファイル一覧です。

[フォルダ]ボタンを押すと、フォルダ→ファイルの順でソートの条件が切り替わります。[サイズ]ボタンを押すと、ファイルサイズが小さい順→ファイルサイズが大きい順でソートの条件が切り替わります。


[マイ コンピュータ]

ローカルディスク内のファイル一覧です。

[フォルダ]ボタンを押すと、フォルダ→ファイルの順でソートの条件が切り替わります。[ファイルの種類]ボタンを押すと、拡張子→ファイルの種類の順でソートの条件が切り替わります。


スプリットバー

この部分をドラッグして、[接続先]/[マイ コンピュータ]の一覧の比率を変更できます。


[フォルダ]ボタン

このボタンを押すと、フォルダ→ファイル/ファイル→フォルダの順で、ソートの条件が切り替わります。


[サイズ]ボタン

このボタンを押すと、ファイルサイズが小さい順→ファイルサイズが大きい順でソートの条件が切り替わります。


[ファイルの種類]ボタン

このボタンを押すと、拡張子→ファイルの種類(ABC順)/ファイルの種類→拡張子(ABC逆順)の順で、ソートの条件が切り替わります。


ステータスバー

選択しているコマンドやボタンについての解説、現在のカーソル位置のファイル名が表示されます。また、通信中のメッセージが表示されます。


転送中アイコン

ファイルの転送中は、アイコンがアニメーションします。


スクロールバー

ウィンドウが上下または左右にスクロールします。


サイズ変更ハンドル

このハンドルをドラッグして、ウィンドウのサイズを変更することができます。


ウィンドウ境界

この部分をドラッグして、ウィンドウのサイズを変更することができます。


メインウィンドウ

dBFTPを起動すると必ず表示されるウィンドウです。


[1つ上へ]ボタン
[１つ上へ]ボタン

現在表示されているフォルダから、１つ上のフォルダへ移動します。


[フォルダ作成]ボタン

新しくフォルダを作成します。


[削除]ボタン

選択されているフォルダ/ファイルを削除します。


[GET]ボタン

[接続先]で選択されているファイルを、[マイ コンピュータ]に表示されているフォルダに転送します。


[PUT]ボタン

[マイ　コンピュータ]で選択されているファイルを、[接続先]に表示されているフォルダに転送します。


[転送中止]ボタン

ファイルの転送を中止します。


[バージョン情報]ボタン

dBFTPのバージョン情報を表示します。


[ヘルプポインタ]ボタン

マウスポインタが [image] に変わります。このマウスポインタでコマンドを選択したり、ウィンドウをクリックすると、対応するヘルプ項目が表示されます。


[接続先アドレス]

FTPサーバのアドレスを入力します。


[FTPユーザー名]

FTPサーバにログインするユーザー名を入力します。anonymous FTPでログインするときには入力する必要はありません。


[パスワード]

FTPサーバにログインするためのパスワードを入力します。入力された文字はすべて「*」と表示されます。


[anonymous FTP]

ONにすると、anonymous FTPでログインできます。


[e-mail アドレス]

anonymous FTPでログインするときに、自分のメールアドレスを入力します。


[接続]ボタン

接続設定ツールで指定されている条件で、FTPサーバに接続します。


[切断]ボタン

FTPサーバとの接続を切断します。


FTPサーバに接続するには

1.	[接続先アドレス]に、接続するFTPサーバのアドレスを入力します。

2.	[anonymous FTP]がOFFになっていることを確認します。

3.	[FTPユーザー名]に、接続するユーザー名を入力します。

4.	[キーワード]に、FTPサーバに接続するためのパスワードを入力します。

5.	[接続]ボタンを押します。

FTPサーバへの接続が完了すると、[接続先]にFTPサーバの内容が表示されます。

補足

・	接続設定ツールが表示されていないときは、[表示]－[接続設定]を選択して、チェックマークを付けてください。

・	[接続]ボタンを押す代わりに、[通信]－[接続]を選択しても、FTPサーバに接続することができます。

・	FTPサーバに接続後、何も操作せずに一定の時間が経過すると、接続が自動的に切断されます。また、FTPサーバからの反応が一定時間なかった場合も、接続が自動的に切断されます。


anonymous FTPで接続するには

1.	[接続先アドレス]に、接続するFTPサーバのアドレスを入力します。

2.	[anonymous FTP]をONにします。

3.	[e-mailアドレス]に、自分のe-mailアドレスを入力します。

4.	[接続]ボタンを押します。

FTPサーバへの接続が完了すると、[接続先]にFTPサーバの内容が表示されます。

補足

・	接続設定ツールが表示されていないときは、[表示]－[接続設定]を選択して、チェックマークを付けてください。

・	[接続]ボタンを押す代わりに、[通信]－[接続]を選択しても、FTPサーバに接続することができます。

・	FTPサーバに接続後、何も操作せずに一定の時間が経過すると、接続が自動的に切断されます。また、FTPサーバからの反応が一定時間なかった場合も、接続が自動的に切断されます。


接続を切断するには

[切断]ボタンを押します。

FTPサーバとの接続が切断されます。

補足

・	[切断]ボタンを押す代わりに、[通信]－[切断]を選択しても、FTPサーバとの接続を切断することができます。

・	FTPサーバに接続後、何も操作せずに一定の時間が経過すると、接続が自動的に切断されます。また、FTPサーバからの反応が一定時間なかった場合も、接続が自動的に切断されます。


FTPサーバのファイルをローカルディスクに転送するには

1.	[マイ　コンピュータ]に、転送先のフォルダが表示されていることを確認します。

2.	[接続先]で、転送するフォルダ/ファイルを選択します。

3.	[ファイル]－[接続先からファイルを取得]を選択します。

フォルダ/ファイルの転送を確認するメッセージが表示されます。

4.	[はい]ボタンを押します。

選択されているフォルダ/ファイルが、ローカルディスクに転送されます。

補足

ツールバーの [image] ボタンを押しても、選択されているファイルをローカルディスクに転送することができます。


ローカルディスクのファイルをFTPサーバに転送するには

1.	[接続先]に、転送先のフォルダが表示されていることを確認します。

2.	[マイ　コンピュータ]で、転送するフォルダ/ファイルを選択します。

3.	[ファイル]－[接続先へファイルをコピー]を選択します。

フォルダ/ファイルの転送を確認するメッセージが表示されます。

4.	[はい]ボタンを押します。

選択されているフォルダ/ファイルが、FTPサーバに転送されます。

補足

・	ツールバーの [image] ボタンを押しても、選択されているファイルをFTPサーバに転送することができます。

・	FTPサーバ側の設定によっては、下にファイルがない空のフォルダは転送されない（転送先に同名のフォルダが作成されない）ことがあります。


ファイルの転送を中止するには

ファイルの転送中に、ツールバーの [image] ボタンを押します。

ファイルの転送が中止されます。


プロキシーサーバの設定を行うには

1.	[オプション]－[プロキシーサーバ設定]を選択します。

[プロキシーサーバ設定]ダイアログが表示されます。

2.	[プロキシーサーバを使う]をONにします。

3.	[プロキシーサーバ名]に、FTPプロキシーサーバのアドレスを入力します。

4.	[ポート番号]に、FTPプロキシーサーバのポート番号を入力します。

補足

ファイアウォール内のコンピュータでdBFTPを使用するときには、必ずプロキシーサーバの設定を行ってください。プロキシーサーバ名やポート番号など、具体的な設定内容について不明な場合は、ネットワーク管理者に確認してください。


操作するファイルを選択するには

[接続先]/[マイコンピュータ]のファイル一覧で、ファイル名をクリックします。

選択されているファイル名は反転表示されます。

補足

[Ctrl]キーを押しながらファイル名をクリックすると、クリックされたファイルがすべて選択されます。

[Shift]キーを押しながらファイル名をクリックすると、選択されているファイルからクリックされたファイルまでがすべて選択されます。


ファイル名を変更するには

1.	[接続先]/[マイコンピュータ]のファイル一覧で、名前を変更するファイルを選択します。

2.	[ファイル]－[名前の変更]を選択します。

ファイル名を直接編集できる状態になります。

3.	新しいファイル名を入力し、[Enter]キーを押します。

補足

ファイル名の変更を中止するときは、[Enter]キーの代わりに[Esc]キーを押します。


ファイルを削除するには

1.	[接続先]/[マイコンピュータ]のファイル一覧で、削除するファイルを選択します。

2.	[ファイル]－[削除]を選択します。

削除を確認するメッセージが表示されます。

3.	[はい]ボタンを押します。

選択されているファイルが削除されます。

補足

・	ツールバーの [image] ボタンを押して、削除を行うこともできます。

・	ローカルディスクのファイルを削除した場合は、ごみ箱で復活させることができます。FTPサーバのファイルは復活できません。


１つ上のフォルダに移動するには

[ファイル]－[１つ上のフォルダ]を選択します。

１つ上のフォルダが選択され、内容が表示されます。

補足

・	[BackSpace]キーを押したり、ツールバーの [image] ボタンを押しても、１つ上のフォルダに移動できます。

・	フォルダ名が表示されているリストボックスの[▼]ボタンを押し、移動先のフォルダ名をクリックして、任意のフォルダに移動することもできます。


１つ下のフォルダに移動するには

[接続先]/[マイコンピュータ]のファイル一覧で、フォルダ名をダブルクリックします。

ダブルクリックされたフォルダが選択され、内容が表示されます。

補足

・	フォルダ名が表示されているリストボックスの[▼]ボタンを押し、移動先のフォルダ名をクリックして、任意のフォルダに移動することもできます。

・	フォルダが選択されているときに[Enter]キーを押しても、選択されているフォルダの内容が表示されます。


フォルダを作成するには

1.	新しいフォルダを作成するフォルダが選択されていることを確認します。

2.	[ファイル]－[フォルダ作成]を選択します。

新しいフォルダが作成され、フォルダ名を直接編集できる状態になります。

3.	フォルダ名を入力し、[Enter]キーを押します。

補足

ツールバーの [image] ボタンを押して、フォルダを作成することもできます。


フォルダ名を変更するには

1.	[接続先]/[マイコンピュータ]のファイル一覧で、名前を変更するフォルダを選択します。

2.	[ファイル]－[名前の変更]を選択します。

フォルダ名を直接編集できる状態になります。

3.	新しいフォルダ名を入力し、[Enter]キーを押します。

補足

フォルダ名の変更を中止するときは、[Enter]キーの代わりに[Esc]キーを押します。


フォルダを削除するには

1.	[接続先]/[マイコンピュータ]のファイル一覧で、削除するフォルダを選択します。

2.	[ファイル]－[削除]を選択します。

削除を確認するメッセージが表示されます。

3.	[はい]ボタンを押します。

選択されているフォルダが削除されます。

補足

・	ツールバーの [image] ボタンを押して、削除を行うこともできます。

・	ローカルディスクのフォルダを削除した場合は、中のファイルをごみ箱で復活させることができます。FTPサーバのファイルは復活できません。


ツールバーを非表示にするには

[表示]－[ツールバー]を選択して、チェックマークをOFFにします。

もう一度表示させるときは、同様に操作して、チェックマークをONにします。

補足

ボタンが表示されていない部分にマウスポインタを置いてドラッグすると、メインウィンドウ内で表示位置を自由に変更することができます。ツールバーをメニューバーの下に戻すときは、メニューバーにツールバーのタイトルバーが重なるようにドラッグします。


接続設定ツールを非表示にするには

[表示]－[接続設定]を選択して、チェックマークをOFFにします。

もう一度表示させるときは、同様に操作して、チェックマークをONにします。

補足

ボタンが表示されていない部分にマウスポインタを置いてドラッグすると、メインウィンドウ内で表示位置を自由に変更することができます。接続設定ツールをメニューバーやツールバーのの下に戻すときは、メニューバーやツールバーに表示設定ツールのタイトルバーが重なるようにドラッグします。


ステータスバーを非表示にするには

[表示]－[ステータスバー]を選択して、チェックマークをOFFにします。

もう一度表示させるときは、同様に操作して、チェックマークをONにします。


表示されている内容を更新するには

1.	[接続先]/[マイコンピュータ]のうち、表示内容を更新したい方を選択します。

2.	[表示]－[更新]を選択します。

選択されているリストボックスの内容が、最新の情報に更新されます。


フォルダ/ファイルの表示順を変更するには

[フォルダ]ボタンを押すと、フォルダ→ファイルの順でソートの条件が切り替わります。

[サイズ]ボタンを押すと、ファイルサイズが小さい順→ファイルサイズが大きい順でソートの条件が切り替わります。

[ファイルの種類]ボタンを押すと、拡張子→ファイルの種類の順でソートの条件が切り替わります。


プロキシーサーバ

ファイアウォールが設定されているネットワークの内側から、外側にあるサーバにアクセスするときに、データの中継を行うサーバのことです。ファイアウォールが設定されていない場合でも、漢字コードの変換やデータのキャッシングのために使用されることがあります。


ファイアウォール

ネットワークへの外部からの侵入を防ぎ、セキュリティを保つために、ネットワーク全体を外部ネットワークから切り離す仕組みのことです。ファイアウォール内のコンピュータから他のFTPサーバに接続するためには、あらかじめ[オプション]－[代理サーバ設定]でプロキシーサーバの設定を行う必要があります。


anonymous FTP

ユーザー名として「anonymous」を指定することにより、誰でも匿名で利用できるFTPのことです。通常はパスワードとして、自分のe-mailアドレスを使用します。


メッセージ一覧

dBFTPの使用中に表示されるメッセージや、ステータスバーに表示されるメッセージのうち、主なものについて解説します。このほかにも、Windows(R)のシステムが発行するメッセージや、FTPサーバから発行される通信中のメッセージなどが表示されることがあります。

Windowsソケットの初期化に失敗しました。

サーバが接続を切断しました。

サーバからの応答がありません。接続を切断しました。

指定されたFTPサイトのサーバアプリケーションを判別できませんでした。

＜ファイル名＞指定されたファイルが見つかりません。パスおよびファイル名を確認してください。

正の整数を入力してください。

接続が放置されています。接続を切断します。

接続先にフォルダを作成できませんでした。

接続先のサーバの動作モードによっては接続先のファイルが表示されない場合があります。このサーバに接続しますか？

接続先のファイルの名前変更に失敗しました。

接続先のファイルまたはディレクトリの削除に失敗しました。

転送を中止しました。

ネットワークトラブルによりサーバに接続できません。

＜パス名＞にアクセスできません。

プロキシーサーバの指定がありません。

メモリ不足で処理を続行できません。他のアプリケーションを閉じてから再度実行してください。


Windowsソケットの初期化に失敗しました。
原因

dBFTPを起動しようとしたとき、Windows(R)のネットワーク機能が正常に使用できない状態になっていました。

対処

[OK]ボタンを押すと、dBFTPの起動を中止します。Windows(R)のセットアップをやり直すなどして、Windows(R)のネットワーク機能が正常に使用できる状態にしてください。


ネットワークトラブルによりサーバに接続できません。
原因

FTPサーバに接続しようとしたとき、ネットワークの設定が正しく行われていない、プロキシーサーバの設定が正しく行われていないなどの理由で、FTPサーバに接続できませんでした。

対処

[OK]ボタンを押すと、FTPサーバへの接続を中止します。[コントロールパネル]の[ネットワーク]で、ネットワークの設定が正しく行われているかどうか確認してください。

ファイアウォール内でdBFTPを使用している場合は、[オプション]－[プロキシーサーバ設定]で、プロキシーサーバの設定が正しく行われているかどうか確認してください。


サーバからの応答がありません。接続を切断しました。
原因

一定の期間（約２分間）にわたって、FTPサーバからの応答がありませんでした。dBFTPは自動的にFTPサーバとの接続を切断します。

回線が混雑しているなどの理由が考えられますので、時間をおいてから再度接続してください。


接続が放置されています。接続を切断します。
原因

FTPサーバに接続後、一定の期間（約５分間）にわたって、何も操作されませんでした。dBFTPは自動的にFTPサーバとの接続を切断します。


指定されたFTPサイトのサーバアプリケーションを判別できませんでした。
原因

接続先のFTPサーバの種類について判定できませんでした。

dBFTPからこのFTPサーバを利用することはできません。ご了承ください。


プロキシーサーバの指定がありません。
原因

[プロキシーサーバの設定]ダイアログで[プロキシーサーバを使用する]をONに設定しているとき、[プロキシーサーバ名]に何も指定しないまま[OK]ボタンを押しました。

対処

[OK]ボタンを押すと、[プロキシーサーバの設定]ダイアログに戻ります。[プロキシーサーバ名]にプロキシーサーバ名を正しく指定するか、[プロキシーサーバを使用する]をOFFにしてください。


正の整数を入力してください。
原因

[プロキシーサーバの設定]ダイアログで[プロキシーサーバを使用する]をONに設定しているとき、[ポート番号]に使用できない文字（負の整数や数字以外の文字、全角数字など）が指定されていました。

対処

[OK]ボタンを押すと、[プロキシーサーバの設定]ダイアログに戻ります。[ポート番号]には半角数字で、正の整数を指定してください。

※	設定するポート番号については、ご利用のネットワーク管理者に確認してください。


接続先のサーバの動作モードによっては接続先のファイルが表示されない場合があります。
原因

接続先のFTPサーバが、WindowsNT(R) Version 4.0で動作しています。FTPサーバ側の設定によっては、dBFTPで接続先のフォルダ名/ファイル名などの表示を正しく行えないことがあります。

対処

[はい]ボタンを押すと、指定されているFTPサーバに接続します。この場合、接続先のフォルダ名/ファイル名などが正しく表示されないことがありますので、あらかじめご了承ください。

[いいえ]ボタンを押すと、FTPサーバへの接続を中止します。


サーバが接続を切断しました。
原因

接続先のFTPサーバ/プロキシーサーバから、強制的に接続が切断されました。

対処

[OK]ボタンを押すと、FTPサーバとの接続が切断されます。


メモリ不足で処理を続行できません。他のアプリケーションを閉じてから再度実行してください。
原因

メモリ不足のため、現在の処理を続行できません。

対処

[OK]ボタンを押すと、処理が中止され、実行前の状態に戻ります。ほかのアプリケーションを終了するなどして、メモリを確保してください。


転送を中止しました。
原因

ファイルの転送中に[STOP]ボタンが押されました。


接続先のファイルの名前変更に失敗しました。
原因

ファイルへの書き込みが禁止されていたなどの理由で、名前の変更を行うことができませんでした。

対処

[OK]ボタンを押すと、処理が中止され、実行前の状態に戻ります。


接続先のファイルまたはディレクトリの削除に失敗しました。
原因

ファイルへの書き込みが禁止されていたなどの理由で、ファイル/ディレクトリの削除を実行することができませんでした。

対処

[OK]ボタンを押すと、処理が中止され、実行前の状態に戻ります。


接続先にフォルダを作成できませんでした。
原因

接続先にフォルダを作成しようとしたとき、上の階層のフォルダが名前変更されていたため、フォルダの作成を実行できませんでした。

対処

[OK]ボタンを押すと、フォルダの作成を中止します。上の階層のフォルダ名を確認してから、再度操作してください。


＜ファイル名＞指定されたファイルが見つかりません。パスおよびファイル名を確認してください。
原因

接続先にファイルを転送しようとしたとき、選択されているファイルの上の階層のフォルダが名前変更されていました。

対処

[OK]ボタンを押すと、ファイルの転送が中止されます。同時に、[マイ コンピュータ]に表示される内容が、名前変更されているフォルダの１つ上のフォルダに切り替わります。

フォルダ名を確認のうえ、再度ファイルの転送を行ってください。


＜パス名＞にアクセスできません。
原因

[マイ コンピュータ]リストボックスで選択したドライブに、フロッピーディスクなどが正しくセットされていませんでした。

対処

[OK]ボタンを押すと、ドライブの変更を中止します。フロッピーディスクなどのセットを確認してから、再度操作してください。


[OK]ボタン
設定内容を有効にして、ダイアログボックスを閉じます。


[キャンセル]ボタン
設定内容をキャンセルして、ダイアログボックスを閉じます。